Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve como importar o certificado do CloudCenter para o armazenamento de chaves java Jenkins.

Contribuído por Deepak Sukhiya, engenheiro do TAC da Cisco.

Versão do aplicativo

Gerenciador do CloudCenter

4.0 / 4.2.x /4.4.x /4.5.x / 4.6.x/ 4.7.x / 4.8.0

Problema

Como importar o certificado do CloudCenter para o armazenamento de chaves java do Jenkins

or

Falha ao validar conexão no menu Projeto > Configurar com este erro no registro de joenkins:

Building in workspace /var/lib/jenkins/workspace/C3-Cent7

ERROR: Build step failed with exception

javax.ws.rs.ProcessingException: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target

at org.glassfish.jersey.client.HttpUrlConnector.apply(HttpUrlConnector.java:229)

at org.glassfish.jersey.client.ClientRuntime.invoke(ClientRuntime.java:224)

at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$1.call(JerseyInvocation.java:656)

at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$1.call(JerseyInvocation.java:653)

at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:315)

at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:297)

at org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:228)

at org.glassfish.jersey.process.internal.RequestScope.runInScope(RequestScope.java:424)

at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation.invoke(JerseyInvocation.java:653)

at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$Builder.method(JerseyInvocation.java:388)

at org.glassfish.jersey.client.JerseyInvocation$Builder.get(JerseyInvocation.java:292)

at cliqr.jenkins.plugin.CliQrJenkinsClient.RestUtils.getAppDetails(RestUtils.java:156)

at cliqr.jenkins.plugin.CliQrJenkinsClient.CliQrJenkinsClientBuilder.perform(CliQrJenkinsClientBuilder.java:243)

at hudson.tasks.BuildStepMonitor$1.perform(BuildStepMonitor.java:20)

at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.perform(AbstractBuild.java:779)

at hudson.model.Build$BuildExecution.build(Build.java:205)

at hudson.model.Build$BuildExecution.doRun(Build.java:162)

at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.run(AbstractBuild.java:534)

at hudson.model.Run.execute(Run.java:1728)

at hudson.model.FreeStyleBuild.run(FreeStyleBuild.java:43)

at hudson.model.ResourceController.execute(ResourceController.java:98)

at hudson.model.Executor.run(Executor.java:404)

Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target

at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:192)

Solução

1. Faça login na máquina do CloudCenter Manager (CCM) por meio do Firefox.

2. Visualize o certificado do CloudCenter com o uso do ícone de cadeado no navegador e salve-o.

3. Copie o certificado para a máquina Jenkins.

4. Faça login na máquina Jenkins via Secure Shell (SSH).

5. Execute este comando na máquina Jenkins:
keytool -import -trustcacerts -alias example -keystore <Substitua o caminho para o caminho java>/jre/lib/security/cacerts -file <local do arquivo de certificado salvo>.

6. A autenticação do CloudCenter será validada corretamente.