Contents

Introduction

Informações de Apoio

Como importar adaptadores/adaptadores atômicos como fluxo de trabalho atômico?

Introduction

Este documento descreve como importar os adaptadores/adaptadores atômicos como fluxo de trabalho atômico.

Informações de Apoio

De acordo com este documento - https://docs.cloudcenter.cisco.com/display/ACTIONORCHESTRATOR/Action+Orchestrator+5.0.0

O suporte deve fornecer aos clientes acesso/informações sobre os adaptadores ou adaptadores atômicos como fluxos de trabalho atômicos. Entre eles estão Azure, Vmware, Kubernetes, DNAC, UCSD etc.

Como importar adaptadores/adaptadores atômicos como fluxo de trabalho atômico?

Este é o procedimento para importar os Adaptadores atômicos. Para ver uma gravação disso, clique aqui.

Reproduzir gravação

Senha: 7NqHgvXV

Note: Você deve estar no AO versão 5.0.1 ou posterior devido a alterações nas pastas de importação/exportação.

1. Navegue até este site de git: https://github.com/cisco/ActionOrchestratorContent

2. Se você não tiver uma conta de usuário git, precisará criar uma.

3. Abra o Action Orchestrator e navegue até a página Admin e clique no link Git Repositories, como mostrado na imagem.

4. Clique em NOVO REPOSITÓRIO GIT.

5. Dê um nome de exibição ao acordo.

6. Em Default Account Keys (Chaves de conta padrão), clique em NEW (NOVO) e escolha Git Password-Based Credentials (Obter credenciais baseadas em senha).

7. Dê um nome de exibição à Chave de conta e coloque o usuário git e a senha criados na etapa 2 (se já existir, você não precisa criar uma).

8. Para protocolo, clique em HTTPS.

9. Para o TIPO REPO REST API, selecione GITHUB.

10. Na entrada REST API REPO colocada em api.github.com/repos/cisco/ActionOrchestratorContent.

11. Deixe a ramificação como principal.

12. Você precisará colocar um caminho de código dependendo do que deseja usar. Se desejar obter os Adaptadores atômicos (como ACI, UCSD, Kubernetes, etc.), você deve colocar o caminho do código como /atomic-actions. Para obter os exemplos de fluxo de trabalho, coloque o caminho do código como /workflow-exemplos. Se desejar ambas, você precisará criar duas conexões git separadas.

13. Clique em Submit para criar a conexão de repo.

14. Em seguida, importe os adaptadores atômicos.

15. Clique na área Fluxo de trabalho.

16. Clique em IMPORTAR.

17. Selecione o GIT REPO recém-criado.

18. Em seguida, selecione o nome de arquivo (adaptador atômico) apropriado para importar e selecione a versão desejada.

19. Marque a caixa que diz IMPORTAR COMO NOVO FLUXO DE TRABALHO(CLONE).

20. Clique em IMPORTAR.

21. O fluxo de trabalho importa e, em seguida, está disponível para uso na caixa de ferramentas em Atividades.

Note: O fluxo de trabalho é importado no cabeçalho ATOMIC WORKFLOW na área Workflow.