Contents

Introdução

Descrição

Requisitos

Pré-requisitos

Diagrama de Rede

Passo 2: Adição de AP ao servidor PnP:

Integração de AP com atribuição de site Caso de uso (Implantação de rede baseada em intenção)

Integração de AP sem caso de uso de atribuição de local (implantações de rede sem intenção, como Garantia, Configuração por dispositivo)

Criação de modelo de 1 dia zero no Catalyst Center

Reivindicação de 2 AP sem atribuição de local

Verificação

Solução de problemas de integração de AP

Verificações prévias

Melhores práticas

Áreas de foco de falha comuns

Validação de resultado recomendada

Introdução

Este documento descreve o Cisco PnP para integração de APs sem toque com o Catalyst Center.

Descrição

Os serviços Plug and Play (PnP) no Catalyst Center fornecem um processo de implantação automatizado e automatizado que simplifica o provisionamento de Ponto de Acesso (AP) e a configuração do local. Este guia descreve as etapas detalhadas para a integração de novos pontos de acesso em vários cenários de implantação reais, incluindo abordagens baseadas em intenção e não baseadas em intenção. Além disso, ele oferece orientação abrangente para a solução de problemas a fim de garantir uma experiência de implantação tranquila e eficiente.

Requisitos

Conhecimento destes tópicos:

- Controladores sem fio Cisco Catalyst 9800 Series

- Pontos de acesso Cisco

- Automação e provisionamento sem fio do Catalyst Center

- Implantações do Catalyst Center Assurance

- Configuração por dispositivo (PDC)/automação de campus do Catalyst Center

Pré-requisitos

- Cisco Catalyst Center com 2.3.7.9 ou posterior.

- Controlador sem fio Cisco Catalyst 9800 Series

- Opção 43 configurada na configuração do servidor DHCP do AP com o endereço IP da interface empresarial do Catalyst Center. Consulte o exemplo na Etapa 1.

Etapa 1 : Opção 43 configurada na configuração do servidor DHCP do AP com o endereço IP da interface empresarial do Catalyst Center

O IP corporativo do centro Catalyst deve ser o IP da opção 43, já que estamos usando a integração do centro Catalyst. Aqui estão dois exemplos:

- Exemplo de IPv4 para o endereço IP corporativo do Catalyst Center: 9.7.144.14

ip dhcp pool VLAN137

network 9.7.137.0 255.255.255.0

default-router 9.7.137.1

option 43 ascii 5A1N;B2;K4;I9.7.144.14;J80

- Exemplo de IPv6 para o endereço IP corporativo do Catalyst Center: 2001:60:60:60::133

ipv6 dhcp pool AP_PNP

address prefix 2001:70:70:70::/64

link-address 2001:70:70:70::7/64

vendor-specific 9

suboption 16 ascii "ciscopnp"

suboption 17 ascii "5A1D;B3;K4;I2001:60:60:60::133;J80"

- Exemplo de DNS para o endereço IP corporativo do Catalyst Center

ip dhcp pool vlan200

network 10.200.0.0 255.255.0.0

default-router 10.200.0.1

domain-name pnpagent.test.com

dns-server 8.8.8.8

- Os APs devem estar no modo out of box ou no modo de redefinição de fábrica para que o agente PnP inicie no AP.

- A conectividade de rede deve existir entre APs, Catalyst Center e controlador sem fio.

Diagrama de Rede

Diagrama de Processo PnP AP

Passo 2: Adição de AP ao servidor PnP:

O usuário pode ir paraPágina Plug and Play no menu principal > Provisionar > Dispositivos de rede > Plug and Play.

Há duas maneiras de adicionar novos dispositivos à página PnP para integração

2.1 APs pré-adicionados do usuário: Adição de dispositivo único ou carregamento CSV em massa. Os usuários podem pré-adicionar dispositivos usando o número de série, o PID e o nome do AP para pré-reivindicar o AP. Quando o AP se conecta e entra em contato com o servidor PnP, a configuração automática do PnP é enviada para o AP do Catalyst Center.

Adição de um único dispositivo:

Adicionar dispositivos->Adicionar um único dispositivo:

Número de série e requisitos de PID ao adicionar dispositivo

Adição de dispositivos em massa por CSV:

Opção de Importação em Massa

2.2 Os APs se conectam através da rede: APs que não são pré-adicionados ao PnP. Depois que o AP é conectado a um switch e ligado com as configurações padrão de fábrica, o AP entra em contato com o servidor PnP no Catalyst Center, aparece na página Provision -> Plug and Play e está pronto para reivindicar.

Há dois casos de uso de implantação para integrar um novo AP com base na implantação de rede que você configurou no Catalyst Center .

1. Implantação de rede baseada em intenção - Vá para AP onboarding com atribuição de site Caso de uso (Implantação de rede baseada em intenção).

2. Implantação de rede não baseada em intenção - Vá para AP onboarding sem caso de uso de atribuição de site (implantações de rede não baseadas em intenção, como Assurance, Per-Device Configuration).

Integração de AP com atribuição de site Caso de uso (Implantação de rede baseada em intenção)

Este caso de uso é adequado para clientes cuja rede sem fio foi projetada e configurada a partir do Catalyst Center usando automação baseada em intenção e 9800-WLC provisionado com locais gerenciados.

Note: Se você quiser configurar o local do AP como o local do site, ative a caixa de seleção AP PnP location em System > Settings > PnP AP Location -Redirection details mostrados na página.

1: A página PnP está disponível em Provisionar->Plug and Play:Selecione AP único/vários APs para solicitação

Página Visão Geral de PnP (Reivindicação/Edição/Redefinição/Exclusão/Autorização)

2 Atribua o AP ao andar onde deseja reivindicar o AP

Atribuir a um site

3 Atribuir o perfil de RF para o AP

Atribuir perfil de RF

4 se o usuário não habilitou o indicador de local PnP AP na configuração do sistema e deseja configurar o local do AP como o local do site, habilite a caixa de seleção de local PnP AP em Sistema -> Configurações -> Local PnP AP - Detalhes de redirecionamento mostrados na página [one time enable]

Após a configuração, volte para a mesma página de atribuição de RF e atualize. Se estiver habilitado, ele será exibido em verde; se não estiver habilitado, será exibido em laranja.

Local do AP PnP

Localização do AP habilitada: O local do AP é configurado como o local atribuído como parte do provisionamento durante o processo de solicitação.

Localização do AP habilitada

5 Ir para a próxima página Provisionar modelo sem ação necessária e ir para a próxima página verificar a visualização da configuração e reivindicação

Resumo da configuração do AP

6 Depois que o AP é reivindicado, a configuração é enviada para o AP e ele se une a um controlador específico que gerencia o site e aparece no inventário do Catalyst Center com atualização snmp-trap e é provisionado automaticamente com marcas de AP e localização do AP

Logs do console do AP:

[*09/15/2025 07:14:36.5440] PNP CONFIG - PRI WLC IP : 9.7.144.62

[*09/15/2025 07:14:36.5440] PNP CONFIG - PRI WLC NAME: eWLC-176-JAGU

[*09/15/2025 07:14:36.5440] PNP CONFIG - Policy Tag : PT_San-J_BGL1_FLR1_65f15

[*09/15/2025 07:14:36.5442] PNP CONFIG - Site Tag  :ST_San-J_BGL1_474cc_0

[*09/15/2025 07:14:36.5442] PNP CONFIG - RF Tag   : HIGH

show ap tag summary

APC414.A2FB.0CB0        c414.a2fb.0cb0   ST_SanJ_BGL1_474cc_0             PT_San-J_BGL1_FLR1_65f15          HIGH                   No               AP

7 Depois que o AP é adicionado ao inventário com SNMP-Trap, o AP é marcado como provisionado e a página PnP e o provisionamento automático do AP são concluídos

Status de integração do AP

8 Depois que o AP é adicionado ao inventário, o provisionamento automatizado aciona e provisiona as marcas do AP e move o AP para o estado de provisionamento

Exibir detalhes do AP

O local é definido no AP com base na atribuição do site. Execute show ap summary na CLI da WLC:

show ap summary

APC414.A2FB.0CB0                 4     CW9178I              c414.a2fb.0cb0 ecf4.0c9d.1260 US   -B   9.4.157.28    Registered   Global/San-Jose/BGL1/FLR1

Integração de AP sem atribuição de sitecaso de uso(não baseado em intenção implantações de rede como Garantia, Configuração por dispositivo)

Criação de modelo de 1 dia zero no Catalyst Center

1.1 Vá para Catalyst Center Tools > Template Hub.

Hub modelo

1.2 :  Na seção de modelo, Novo projeto > Configuração integrada > Adicionar > Selecionar novo modelo e criar conforme mostrado, em seguida, continue.

Novo modelo

Novas entradas de modelo.

- Insira estes detalhes:

- Nome do modelo:** Insira um nome para o modelo

- Nome do projeto:** configuração integrada

- Tipo de Implantação:** Dia0

- Idioma do modelo:** Jinja

- Tipo de software:** Cisco IOS XE

- Família de dispositivos:Controlador sem fio **

- Modelo do dispositivo:** Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller

Exemplo do modelo de dia0 do AP:

{

"WlcIP primário": "9.7.149.10"

"secondaryWlcIP": "9.7.14.62",

"policyTagName": "tag-política-padrão",

"NomeMarcaSite": "tag-site-padrão",

"RFTagName": "default-rf-tag",

"PrimaryWlcName": "JAGU-EWLCAPWORKFLOW",

"secondaryWlcName": "eWLC-176-JAGU"

}

1.3 Adicione detalhes de configuração no modelo para enviar para o AP durante a reivindicação do AP por meio do salvamento e confirmação do modelo.

Seção Design do Modelo

Reivindicação de 2 AP sem atribuição de local

2.1 Acesse a página Provisionamento > Plug and Play e selecione o AP e a reivindicação

Note: Você pode selecionar APs únicos/múltiplos e atribuir um modelo.

Reivindicação AP sem atribuição de local

2.2 Na próxima página, não selecione nenhum site na página de seleção e vá para a próxima página.

Atribuição de local (deixar desmarcado)

2.3 Na página de seleção de modelos, selecione o modelo que será criado.

(1) Selecionar modelo

2.4 Clique no modelo atribuir e, na lista suspensa, selecione o modelo criado para enviar por push para AP e salvar

(2) Selecionar modelo

2.5 Clique em Next (Avançar) e visualize a configuração para AP e solicitar

(3) Selecionar visualização da configuração de modelo

2.6 Após a reivindicação, a configuração é enviada para o AP e o AP se junta ao respectivo controlador. Ele é exibido no inventário

(4) Resumo da configuração

Verificação

Depois de entrar no controlador sem fio, o AP é exibido no inventário com base neste caso de uso:

- Caso de uso1 - Implantação de garantia # Novo AP reivindicado para o controlador sem fio que é adicionado no Catalyst Center com atribuição somente de local, novo AP integrado aparece no inventário com sincronização snmp-trap. Depois que o AP aparecer, o inventário estará pronto para ser gerenciado a partir do Catalyst Center.

- Caso de uso2 por dispositivo # Novo AP reivindicado para o controlador sem fio que é adicionado no Catalyst Center sem atribuição de local, o novo AP integrado não é mostrado no inventário até a sincronização `1. Depois que o AP aparece no inventário, ele está pronto para ser gerenciado a partir do Catalyst Center.

Verifique no controlador wireless:

show ap tag summary

show ap summary

- Verifique a página PnP depois de adicionar AP ao inventário, que deve ser marcada como Provisionado.

- Para isso, navegue até Provisionar > Dispositivos de Rede > Plug and Play na GUI do Catalyst Center.

Solução de problemas de integração de AP

Verificações prévias

- Certifique-se de que a Opção de DHCP 43 ou DNS esteja configurada corretamente para que o AP possa descobrir o servidor PnP.

- Verifique se o AP tem alcance para o Catalyst Center usando ping, traceroute e verificações básicas de conectividade de rede.

- Verifique se o AP aparece na página PnP sem erros.

- Validação de Declaração PnP

- Quando o AP estiver visível na página PnP, verifique os detalhes do dispositivo antes da solicitação.

- Quando o usuário solicitar o AP, verifique os detalhes da visualização.

- Verifique o status da reivindicação depois que ela for enviada.

- Quando a reivindicação do AP estiver concluída, verifique se o AP progride corretamente no fluxo de trabalho de integração.

- Validação do controlador sem fio

- No controlador sem fio, verifique o status de ingresso do AP usando:show ap summary

show wireless stats ap join summary

- Se o AP não ingressar na controladora, identifique o motivo da falha de ingresso e tente a integração novamente após executar uma redefinição de fábrica do AP, se necessário.

- Se o AP for reivindicado e unido ao eWLC e o status do fluxo de trabalho PnP executado for visto, mas o AP ainda não estiver visível no Inventário do Catalyst Center, verifique o serviço de inventário, o processamento de interceptação e a sincronização de inventário.

Melhores práticas

Evite executar atividades de provisionamento na WLC envolvida na integração de novos APs.

As atividades de provisionamento simultâneas podem acionar a sincronização de inventário, o que pode resultar em atraso na fila ou no registro posterior.

Evite disparar manualmente solicitações de ressincronização iniciadas pelo usuário na WLC, a menos que seja necessário para a solução de problemas.

Áreas de foco de falha comuns

AP não visível em PnP: verificar o caminho de descoberta do AP, incluindo DHCP Opção 43 ou DNS.

Falha na reivindicação do AP: verifique os registros do serviço de onboarding.

AP reivindicado, mas não associado à WLC: verifique o status de união do controlador e o motivo da falha de associação.

Fluxo de trabalho PnP preso após declaração: se o AP tiver ingressado na WLC, mas não estiver visível no Inventário, verifique o serviço de inventário, o processamento de interceptação e a fila de sincronização.

Provisão acionada, mas configuração não aplicada conforme esperado: verifique provisioning-service e network-programmer.

Validação de resultado recomendada

Confirme se o AP foi reivindicado com êxito no PnP.

Confirme na página PnP do Catalyst Center se o AP não está mais em estado de erro e se o status da reivindicação foi bem-sucedido.

Confirme se o status do fluxo de trabalho PnP executado é visível para o AP.

Confirme se o AP se uniu à WLC.

show ap summary

show ap tag summary

show wireless stats ap join summary

show wlan summary

show wireless stats ap join summary

Verifique se o AP está presente na lista de APs unidos e se não há falhas de união.

Confirme se o AP está visível no Catalyst Center Inventory.

Valide a partir do Inventário do Catalyst Center se o AP aparece sob o local esperado e está em estado alcançável.

Confirme se o fluxo de trabalho de integração ou provisionamento é concluído com êxito sem erros.

No Catalyst Center, verifique se a tarefa de integração ou provisionamento foi concluída com êxito.