Contents

Introdução

Pré-requisitos

Guia de práticas recomendadas

versão VMware

Implantação do OVA

CPU

Memória

Discos Rígidos

Discos rígidos adicionais

Rede

Restrições

Matriz de compatibilidade VMware

Introdução

Este documento descreve as melhores práticas para a implantação do Catalyst Center VA em um formato de guia.

Pré-requisitos

Conhecimento básico da solução VMware e vShphere.

Estes acrônimos são usados neste documento:

VM = Máquina virtual.

OVA = Open Virtual Appliance (Abrir dispositivo virtual).

VA = dispositivo virtual.

Catalyst Center VA = Catalyst Center no ESXi.

- Catalyst Center VA executando qualquer versão.

- VMware vSphere Client 7.0 ou 8.0.

Guia de práticas recomendadas

Este objetivo deste guia:

- Mostra a configuração padrão aplicada quando carregamos o OVA.

- Detalhe qual configuração pode ser modificada e qual deve ser mantida por padrão.

Cuidado: não há suporte para a modificação da CPU, da RAM, dos discos rígidos padrão e do tipo de adaptador de rede na máquina virtual. As únicas alterações suportadas estão descritas neste documento.

versão VMware

Verifique se você está executando o VMware versão 7.0, 8.0 ou superior:

- Navegue até o menu do VMware hamburger > Inventário e selecione o nó onde a VM do Catalyst Center está instalada, depois selecione a guia Resumo.

- Confirme a versão do VMware na seção Detalhes do host:

versão VMware

Implantação do OVA

Dica: se você ainda não instalou o Catalyst Center VA, consulte este guia: Criar uma máquina virtual.

Confirme a configuração de hardware da VM selecionando a VM e navegue até Ações > Editar configurações:

Implantação do OVA

Aviso: estes parâmetros NÃO PODEM ser modificados. Se você vir qualquer uma dessas opções que não corresponda àquelas apresentadas aqui, sua implantação não será suportada.

A tabela a seguir exibe os recursos de VM que você pode ou não modificar.

Não editável

CPU

RAM

Discos Rígidos Padrão (3 Discos Rígidos)

Tipo de adaptador de rede

Editável

Disco rígido adicional

Adaptador de rede mapeado para um Comutador virtual

CPU

CPU

32

Reserva

6400 MHz

Limite

MHz ilimitado

Ações

Alta 64000

CPU

Memória

Memória

256 GB

Reserva

256 GB

Limite

MB ilimitados

Ações

2621440 normal

Memória

Discos Rígidos

Observação: por padrão, o OVA (instalação) cria um total de 3 discos rígidos.

Disco rígido 1

HD

100 GB

Tipo

Thick Provision ou Thin Provision

Disco rígido 1

Disco rígido 2

HD

550 GB

Tipo

Thick Provision ou Thin Provision

Disco rígido 2

Disco rígido 3

HD

2,295 TB

Tipo

Thick Provision ou Thin Provision

Disco rígido 3

Discos rígidos adicionais

Observação: você pode adicionar discos rígidos extras para casos de uso específicos, como: Local para armazenar arquivos de backup.

Physical Disk Configuration (Configuração de disco físico).

O Catalyst Center Virtual Appliance oferece uma opção para montar um disco externo na Máquina virtual para backups de Garantia e Automação. Note:

Discos rígidos adicionais

Cuidado: a opção Disco Físico só tem suporte para Máquinas Virtuais de nó único.

Rede

Adaptador de rede 1 - Empresa.

Adaptador de rede 1 = deve ser mapeado para um vSwitch.

Tipo de adaptador = VMXNET3.

Adaptador de rede 2 - Gerenciamento.

Adaptador de rede 2 = deve ser mapeado para um vSwitch.

Tipo de adaptador = VMXNET3.

Observação: no Catalyst Center VA OVA versão 2.3.7.4, apenas a interface Enterprise está disponível. Se quiser configurar a interface de Gerenciamento, você deverá adicionar manualmente um novo adaptador de rede.

Dica: o driver VMXNET3 é compatível com NAPI em convidados Linux. O NAPI é um mecanismo de mitigação de interrupções que melhora o desempenho de rede de alta velocidade no Linux, alternando entre o modo de interrupção e o modo de sondagem durante o recebimento de pacotes.

Adaptador de rede

Restrições

Consulte a seção Limitação e Restrição nas Release Notes do Catalyst Center no ESXi.

- O Catalyst Center VA não suporta estes recursos do VMware vSphere:

- Tolerância a falhas

- Suspensão e retomada de VMs

- Clonagem de VMs

- Snapshot (como backup)

Aviso: O uso de instantâneos no Catalyst Center VA NÃO é suportado e causa problemas graves em sua implantação.

Para confirmar que os Snapshots não são usados, navegue até a VM e navegue até Ações > Snapshots > Gerenciar Snapshots.

Gerenciar Snapshots

Confirme se não há instantâneos da VM:

Instantâneos de VM

Matriz de compatibilidade VMware

Quando a máquina virtual e o host ESXi são gerenciados pelo vCenter, precisamos confirmar se eles são compatíveis.

Geralmente, a compatibilidade não é correspondente e a máquina virtual pode ter erros ou comportamento inesperado.

Em sua implantação, selecione a VM e navegue até Resumo > Hardware de VM.

Observe a linha Compatibility nas informações VM Hardware.

Hardware de VM

Consulte a Compatibilidade de Hardware da VMware para comparar seus valores na tabela de compatibilidade de produtos da VMware.

Compatibilidade de hardware da VMware

Você deve corrigir qualquer incompatibilidade de compatibilidade.