Contents

Introdução

Problema

Pré-requisitos

Solução

Etapa 1.Primeiro, você precisa baixar o firmware do site da Cisco.

Etapa 2.Insira o APIC e selecione aqui a versão apropriada para a ACI. Neste 4.2(7f), é selecionada.

Etapa 3. Copie a imagem .iso do software APIC para o servidor HTTP

Etapa 4. SSH/console para Cisco Integrated Management Controller

Em uma janela de terminal, faça login no console do CIMC

Alterar o escopo para mídia virtual:

Mapeie a imagem .iso para o servidor HTTP

Verifique o status do mapeamento:

Conecte-se ao SOL para monitorar o processo de instalação:

Etapa 5. Ciclo de energia do console KVM da GUI do CIMC

Etapa 6. Volte para a CLI do CIMC e monitore a saída do "Connect Host".

Etapa 7: Depois de inserir a URL HTTP , o processo de inicialização continuará.

Etapa 8: Corrija a verificação da interface

Etapa 9: Sair do SOL após desligar

Etapa 10: Configuração inicial

Introdução

Este documento descreve como recriar o APIC com a ajuda do servidor HTTP.

Problema

No caso de uma interrupção de cluster do APIC ou migração de hardware de L2/M2 para L4/M4, os dispositivos individuais do APIC podem exigir uma nova geração de imagens para restaurar a funcionalidade. Este procedimento descreve uma abordagem simplificada para recriar APICs, uma por uma, usando um servidor HTTP que facilita a recuperação mais rápida de clusters com o mínimo de interrupção.

Repita o processo sequencialmente para cada dispositivo APIC que necessite de recriação de imagem. Depois que todas as APICs forem recriadas, restaure a configuração do cluster conforme necessário e realize testes completos para validar a funcionalidade.

Esse procedimento conciso permite a recuperação eficiente do APIC, permitindo que os administradores lidem com as interrupções do cluster imediatamente e restaurem as operações de rede com eficiência.

Pré-requisitos

1. O CIMC deve ser configurado com o endereço IP OOB.

2. Verifique as notas de versão do APIC e confirme para qual imagem de software do APIC você precisa recriar.

3. Obtenha a imagem do software em software.cisco.com

4. Confirme se a soma de verificação MD5 da imagem corresponde à publicada em Cisco.com

5. Carregue a imagem do APIC no servidor HTTP.

Solução

Para recriar o APIC usando um servidor HTTP, as seguintes etapas são necessárias.

Etapa 1.Primeiro, você precisa baixar o firmware do site da Cisco.

Abra software.cisco.com/download.

Etapa 2.Insira o APIC e selecione aqui a versão apropriada para a ACI. Neste 4.2(7f), é selecionada.

Por exemplo:

Etapa 3. Copie a imagem .iso do software APIC para o servidor HTTP

Exemplo:- http://x.x.x.x/iso/

Etapa 4. SSH/console para Cisco Integrated Management Controller

- Em uma janela de terminal, faça login no console do CIMC

# ssh admin@cimc_ip

Onde cimc_ip é o endereço IP do CIMC. Por exemplo:

# ssh admin@x.x.x.x

admin@x.x.x.x's password:

system#

- Alterar o escopo para mídia virtual:

system# scope vmedia

system /vmedia #

- Mapeie a imagem .iso para o servidor HTTP

system /vmedia # map-www volume_name http://http_server_ip_and_path iso_file_name

Where:

- volume_name é o nome do volume.

- http_server_ip_and_path é o endereço IP do servidor HTTP e o caminho para o local do arquivo .iso.

- iso_filename é o nome do arquivo .iso.

Observação : há espaço entre http_server_ip_and_path e iso_filename

Por exemplo:

system /vmedia # map-www apic http://x.x.x.x/iso/ aci-apic-dk9.4.2.7f.iso

Server username: admin

Server password:

Confirm password:

Observação: /* Se nenhuma autenticação for necessária aqui, apenas pressione Enter

- Verifique o status do mapeamento:

system /vmedia # show mappings detail

O Map-Status deve ser mostrado como OK.

Por exemplo:

system /vmedia # show mappings detail

Volume apic:

Map-Status: OK

Drive-Type: CD

Remote-Share: http://x.x.x.x/iso/

Remote-File: aci-apic-dk9.4.2.7f.iso

Mount-Type: www

Mount-Options: noauto,username=admin,password=********3

system /vmedia #

- Conecte-se ao SOL para monitorar o processo de instalação:

system /vmedia # connect host

CISCO Serial Over LAN:

Press Ctrl+x to Exit the session

Etapa 5. Ciclo de energia do console KVM da GUI do CIMC

Escolha Power > Power Cycle System (cold boot) para desligar e religar a controladora

No console SOL: observe a tela durante o processo de inicialização e prepare-se para pressionar F6 no momento apropriado para entrar no menu de seleção de inicialização.

Por exemplo:

Depois de pressionar a tecla F6

Observação: se você perder a oportunidade e não conseguir pressionar F6 no momento apropriado, volte para a Etapa 5 para desligar e religar a controladora e repita o processo até poder pressionar F6 para entrar no menu de seleção de inicialização.

Você também pode precisar digitar a senha do BIOS. A senha padrão é password

No menu de seleção de inicialização, selecione a opção Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 como o dispositivo de inicialização único.

Etapa 6. Volte para a CLI do CIMC e monitore a saída do "Connect Host".

Monitore a cli do CIMC, quando receber a mensagem "Para acelerar a instalação, insira a url do iso nos próximos dez minutos" e depois insira a URL do servidor http com a imagem do APIC.

++ grep /run/install/repo

++ cut -f 1 -d ' '

++ tr -d '[:digit:]'

+ usbdevice=/dev/sr

+ mkdir /mnt/usbdata

+ mount /dev/sr2 /mnt/usbdata

mount: special device /dev/sr2 does not exist

+ true

+ '[' -f /mnt/usbdata/ifabric.iso ']'

+ mountpoint -q /mnt/usbdata

+ true

+ echo 'INFO: found second partition on install media but did not find ifabric.iso. '

INFO: found second partition on install media but did not find ifabric.iso.

+ echo 'Continuing on to ISO URL prompt.'

Continuing on to ISO URL prompt.

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ read_iso_url

+ true,,

+ echo 'To speed up the install, enter iso url in next ten minutes: '      << Enter the http server URL with apic image  >>

To speed up the install, enter iso url in next ten minutes:

+ read -t 600 -p '? ' url

?

http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso 5:program-log      << Enter the http server details  >>

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo> Switch tab: Alt+Tab | Help: F1

Observação: não há espaço entre http_server_ip_and_path e iso_filename.

Etapa 7: Depois de inserir a URL HTTP , o processo de inicialização continuará.

Observação: se você escolher a opção static, será solicitado que insira o nome da interface, o endereço IP de gerenciamento e o gateway.

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ read_iso_url

+ true

+ echo 'To speed up the install, enter iso url in next ten minutes: '

To speed up the install, enter iso url in next ten minutes:

+ read -t 600 -p '? ' url

?

[ahttp://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso 5:program-log

++ awk -F '/|:' '{print $4}'

+ urlip=x.x.x.x

+ '[' -z http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso ']'

+ '[' -z x.x.x.x ']'

+ break

+ '[' -n http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso ']'

+ set +e

+ configured=0

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ echo 'Configuring network interface'

Configuring network interface

+ echo 'type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url: '

>>

<< Type static and configure the APIC OOB IP address with it’s gateway>>

type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url:

+ read -p '? ' ntype

? static.   << Enter the static  to configure the networking >>

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo> Switch tab: Alt+Tab | Help: F1

Nota: depois de digitar a estática, ela listará a interface do CIMC, selecione a interface correta. se você selecionou a interface incorreta, a perda de pacotes será de 100% e, depois de três tentativas de ping com falha , ela solicitará novamente que você selecione a interface correta até que a perda de pacotes seja 0, se você não souber qual interface deve ser selecionada, uma a uma.

Por exemplo:

+ case $ntype in

+ configure_static

+ echo 'Available interfaces'

Available interfaces

+ ls -l /sys/class/net

total 0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp11s0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:06:00.0/0000:07:01.0/0000:09:00.0/0000:0a:00.0/0000:0b:00.0/net/enp11s0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp12s0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:03.0/0000:06:00.0/0000:07:01.0/0000:09:00.0/0000:0a:01.0/0000:0c:00.0/net/enp12s0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp1s0f0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/net/enp1s0f0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 enp1s0f1 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/net/enp1s0f1

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 May  3 07:08 lo -> ../../devices/virtual/net/lo

+ read -p 'Interface to configure: ' interface

Interface to configure: enp1s0f0     <<  select the correct interface   >>

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo>

Etapa 8: Corrija a verificação da interface

Depois de entrar na interface, ele tentará fazer ping no servidor http e, se a interface selecionada estiver correta, a perda de pacotes deverá ser de 0% e começar a buscar a imagem do servidor http.

Por exemplo: depois de inserir a interface correta com 0% de perda de pacotes.

+ read -p 'Interface to configure: ' interface

Interface to configure:  enp1s0f0

+ read -p 'address: ' addr

address: x.x.x.x/24

+ read -p 'gateway: ' gw

gateway: x.x.x.x

+ ip addr add x.x.x.x/24 dev enp1s0f0

+ ip link set enp1s0f0 up

+ ip route add default via x.x.x.x

++ seq 1 2

+ for count in '$(seq 1 2)'

+ ping -c 1 x.x.x.x

PING x.x.x.x (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.

64 bytes from x.x.x.x: icmp_seq=1 ttl=64 time=55.0 ms

--- x.x.x.x ping statistics ---

1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms

rtt min/avg/max/mdev = 55.056/55.056/55.056/0.000 ms

+ configured=1

+ break

+ '[' 1 -eq 0 ']'

+ echo 'Fetching http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso'

Fetching http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso >> started fetching the apic image from HTTP server

+ wget -o /dev/null -O /tmp/cdrom.iso http://x.x.x.x/iso/aci-apic-dk9.4.2.7f.iso

Se você selecionou a interface errada, a perda de pacotes será de 100% e, depois de três tentativas de ping com falha, ele solicitará novamente que você selecione a interface correta.

Por exemplo: depois de entrar na interface errada com 100% de perda de pacotes

+ read -p 'Interface to configure: ' interface

Interface to configure: enp11s0

+ read -p 'address: ' addr

address: x.x.x.x/24

+ read -p 'gateway: ' gw

gateway: x.x.x.x

+ ip addr add x.x.x.x/24 dev enp11s0

+ ip link set enp11s0 up

+ ip route add default via x.x.x.x

++ seq 1 2

+ for count in '$(seq 1 2)'

+ ping -c 1 x.x.x.x

PING x.x.x.x (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.

From x.x.x.x icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

--- x.x.x.x ping statistics ---

1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

+ sleep 20

+ for count in '$(seq 1 2)'

+ ping -c 1 x.x.x.x

PING x.x.x.x (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.

From x.x.x.x icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

--- x.x.x.x ping statistics ---

1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

+ sleep 20

+ '[' 0 -eq 0 ']'

+ echo 'Configuring network interface'

Configuring network interface

+ echo 'type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url: ' <<Asking again to select the interface after selecting the type i,e static >>

type static, dhcp, bash for a shell to configure networking, or url to re-enter the url:

+ read -p '? ' ntype

?

Continue monitorando a CLI do CIMC e aguarde aproximadamente 40-50 minutos. Você obterá a seguinte saída na cli.

[anaconda] 1:main* 2:shell  3:log  4:storage-lo> Switch tab: Alt+Tab | Help: F1

[  OK  ] Started Show Plymouth Power Off Screen.

[  OK  ] Stopped Availability of block devices.

Stopping Logout off all iSCSI sessions on shutdown...

Stopping LVM2 metadata daemon...

[  OK  ] Stopped LVM2 metadata daemon.

[  OK  ] Stopped Logout off all iSCSI sessions on shutdown.

[  OK  ] Stopped target Network.

[  OK  ] Stopped Remount Root and Kernel File Systems.

Stopping Remount Root and Kernel File Systems...

[  OK  ] Started Restore /run/initramfs.

[  OK  ] Reached target Shutdown.

dracut Warning: Killing all remaining processes

Powering off.

reboot: Power down

Etapa 9: Sair do SOL após desligar

Aguarde até que a mensagem seja desligada no console SOL e saia do SOL pressionando Ctrl e x (Ctrl+x), faça login no CIMC novamente e altere o escopo novamente.

(i) Change the scope to virtual media again:

system# scope vmedia

system /vmedia #

(ii) Unmap the .iso image that you mapped in 2.c:

system /vmedia # unmap volume_name

At the Save mapping prompt, enter yes if you want to save the mapping or no if you do not want to save the mapping. For example:

system /vmedia # unmap apic

Save mapping? Enther 'yes' or 'no' to confirm (CTRL-C to cancel) → yes

system /vmedia #

(iii) Connect back to SOL again:

system /vmedia #  connect host

Etapa 10: Configuração inicial

No console KVM: selecione Power > Power on System (Ligar > Ligar o sistema) para ligar o controlador e inicie o KVM , ele solicitará a configuração inicial do APIC