Contents

Introdução

Informações de Apoio

Exemplo 1. duplicate-subnets-within-ctx

Exemplo 2. dhcp-policy-not-present

Introdução

Este documento descreve as etapas para correção da falha F0469 da ACI.

Informações de Apoio

Falha:

F0469: fltFvBDConfigIssuesConfig-failed

Explicação:

Essa falha ocorre quando há uma ou mais sub-redes duplicadas definidas para o domínio de ponte (BDs) ou/e AEpGs associados ao Ctx.

Ação recomendada:

Se essa falha ocorrer, execute as seguintes ações:

- Para problemas de sub-redes duplicadas dentro do Ctx: Localize o Ctx ao qual este BD está associado e localize todos os outros BDs associados ao Ctx, localize todos os AEpGs associados aos BDs encontrados na etapa anterior e verifique se não há sub-redes únicas configuradas para AEpGs e BDs associados ao Ctx.

- Para o problema dhcp-policy-not-present: Verifique a configuração e certifique-se de que o perfil de DHCP Pelay consumido por BD esteja definido em Tenant.

Se essa ação não resolver o problema, crie um arquivo de suporte técnico e entre em contato com o TAC da Cisco.

Exemplo 1. duplicate-subnets-within-ctx

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual:duplicate-subnets-within-ctx, configSt:failed-to-apply, debugMessage:uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

childAction :

created : 2021-02-26T08:17:51.577+00:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b due to duplicate-subnets-within-ctx: uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

dn : topology/pod-1/node-112/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2021-02-26T08:20:11.597+00:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

type : config

uid :

Obtenha as informações de BD e a sub-rede associada.

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

Verifique as sub-redes implantadas para rastrear qualquer sobreposição dentro do mesmo Virtual Routing and Forwarding (VRF) (Ctx) para um BD diferente.

moquery -c fvSubnet | grep ^dn

Reparar:

Corrija a sobreposição de sub-rede.

Exemplo 2. dhcp-policy-not-present

Site1-apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

Total Objects shown: 2

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

alert : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual (New: dhcp-policy-not-present), configSt (New: failed-to-apply)

childAction :

created : 2024-01-23T13:43:08.484-05:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-abc3/BD-BD1 due to dhcp-policy-not-present:

dn : topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-abc3/BD-BD1]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2024-01-23T13:45:53.575-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

title :

type : config

uid :

userdom : all

Verifique o rótulo DHCP implantado para o BD em questão.

Site1-apic1# moquery -c dhcpLbl

# dhcp.Lbl

name : test1

annotation :

childAction :

descr :

dn : uni/tn-abc3/BD-BD1/dhcplbl-test1

extMngdBy :

lcOwn : local

modTs : 2024-01-23T13:46:03.163-05:00

monPolDn : uni/tn-common/monepg-default

nameAlias :

owner : tenant

ownerKey :

ownerTag :

rn : dhcplbl-test1

status :

tag : yellow-green

uid : 15374

userdom : :all:

Verifique se a política de retransmissão existe; nesse caso, ela é atest1 dhcp relay policy. Na próxima saída, você pode ver que otest1 dhcp relay policynão existe, portanto, o erro é visto.

Site1-apic1# moquery -c dhcpRelayP | grep dn

dn : uni/tn-pk/relayp-PK-Global-DHCP-Relay-Policy

dn : uni/infra/relayp-default

Reparar:

Remova o rótulo DHCP que não tem uma política correspondente vinculada a ele.