Contents

Objetivo

Sintomas comuns

Os seus APIC SSDs são afetados - Como verificar?

Verifique a lista antes da substituição do SSD

Procedimento de substituição de SSD

Passo 1

Passo 2

Etapa 3

Para o CIMC versão 3.0(4) ou mais recente

Para a versão CIMC anterior à 3.0(4)

Passo 4

Etapa 5

Avisos de campo/referências de bugs

Objetivo

A resistência das Unidades de Estado Sólido (SSDs) do Application Policy Infrastructure Controller (APIC) é gasta durante o alto uso para tipos específicos de SSDs. Isso leva a gravações SSD lentas, e a SSD pode se tornar somente leitura. Quando a unidade SSD é degradada, ela pode causar picos de CPU em serviços APIC.

Nota de campo: FN - 64329 recomenda que todas as SSDs APIC com ID de produto APIC-SD120G0KS2-EV e/ou APIC-SD120GBKS4-EV sejam substituídas, independentemente da porcentagem utilizada, por uma nova SSD de nível empresarial - Número da peça UCS-SD200G12S 3-EP.

Este documento descreve o procedimento sobre como identificar a ID do produto APIC SSD e como substituir a SSD nos APICs afetados pela notificação de campo .

Ele complementará os documentos de substituição SSD existentes listados abaixo

Substituição do Cisco APIC SSD versão 3.x e anterior

Substituição do Cisco APIC SSD versão 4.x e posterior

Sintomas comuns

Nas versões da ACI que começam em 2.3, também há uma falha gerada no APIC para informá-lo quando estiver próximo de um problema de resistência da SSD.

F2730: fltEqptStorageWearout-Warning

F2731: fltEqptStorageWearout-Major

F2732: fltEqptStorageWearout - Crítico

Exemplo:

Falha F2730: "A unidade de armazenamento /dev/sdb no nó x montado em /dev/sdb tem x% de vida restante [Essa falha fornecerá o número de série SSD ]".

Falha F2730

Esse problema específico de resistência SSD existe em dois tipos de SSD que têm a ID do produto APIC-SD120G0KS2-EV e/ou APIC-SD120GBKS4-EV.

A Cisco recomenda que você substitua essas SSDs, independentemente do percentual utilizado, por uma nova SSD de nível empresarial.

Os seus APIC SSDs são afetados - Como verificar?

Para identificar se a ID do produto APIC SSD é afetada pelo aviso de campo, obtenha a SSD SN da GUI do CIMC.

Para CIMC 3.0(4) ou mais recente

Faça login na GUI do Cisco IMC.

a- Expanda o menu do CIMC com a opção Alternar navegação (canto superior esquerdo), Armazenamento, Controlador Raid modular SAS Cisco 12G

b - Clique em Physical Drive Info (Informações da unidade física)

c - No lado esquerdo, Physical drives (Unidades físicas), selecione PD-1 (deve ser o SSD)

d - Geral, o tipo de mídia deve ser SSD

e - Dados de consulta, Número de série da unidade e cópia do número de série

f - Cole o número de série SSD no site a seguir e verifique se o número de série SSD corresponde à ID do produto afetada

g- Você também pode verificar a "Percentage Life Left" (Vida útil percentual restante) na tela abaixo para mostrar o uso.

https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 3.0(4d)

Ou

Para a versão CIMC anterior à 3.0(4)

Faça login na GUI do Cisco IMC.

a- Selecione Armazenamento, Cisco UCSC RAID SAS 200xx

b - Clique em Physical Drive Info (Informações da unidade física)

c - Selecione a SSD na lista Unidades físicas

d - Dados de consulta, Número de série da unidade e cópia do número de série

e - Cole o número de série SSD no seguinte site e verifique se o número de série SSD corresponde à ID do produto afetada

https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 2.0(9c)

2 - Se o APIC SSD SN corresponder à ID do produto afetado APIC-SD120G0KS2-EV e/ou APIC-SD120GBKS4-EV, crie um caso TAC com o número de série APIC SSD e CDETS CSCvc84794

Verifique a lista antes da substituição do SSD

1. Se sua versão do Cisco IMC for anterior à 2.0(9c), você deve atualizar o software Cisco IMC antes de substituir a unidade de estado sólido (SSD). Consulte as notas de versão do Cisco IMC da versão do Cisco IMC de destino para determinar o caminho de atualização recomendado da versão atual para a versão de destino. Cada versão da ACI tem uma versão recomendada do Cisco IMC nas notas de versão da ACI. Siga as instruções na versão atual do Guia do usuário do Cisco Host Upgrade Utility (HUU) neste link para executar a atualização.

2. No Cisco IMC BIOS, verifique se o estado Trusted Platform Module (TPM) está definido como "Enabled" (Habilitado). Usando o console KVM para acessar as configurações do BIOS, você pode visualizar e configurar o estado do TPM em Advanced > Trusted Computing > TPM State.

BIOS APIC via Cisco IMC KVM

Note: O APIC não inicializará se o estado do TPM for "Desabilitado".

3. Obtenha uma imagem .iso do APIC da ACI no site de download de software da Cisco.

4. Este procedimento só deve ser executado quando houver pelo menos um APIC com um SSD saudável no cluster, que esteja totalmente adequado. Se todos os controladores APIC no cluster tiverem SSDs que falharam, abra um caso no Cisco Technical Assistance Center (TAC). O snapshot abaixo é de um cluster que tem todos os APICs em estado totalmente adequado.

APIC GUI 4.1(2g)

5. Após a substituição do APIC SSD, o APIC precisará ser configurado novamente e as seguintes informações serão necessárias [Essas informações serão usadas na "Etapa 4-d do procedimento de substituição do SSD"]:

- Nome da estrutura

- Número de controladores

- ID do controlador

- Pool de endereços IP para endereços de ponto final de túnel (TEP)

- Pool de endereços IP para endereço multicast de domínio de bridge (GIPO)

- Velocidade da interface de gerenciamento/modo duplex

- ID da VLAN para a rede de infraestrutura

- Endereços IPv4/IPv6 para o gerenciamento fora de banda

- Endereços IPv4/IPv6 do gateway padrão

- Verificação de senha forte

Usar nota técnica do dia: Como descobrir quais valores de configuração foram usados durante a configuração do APIC1?

Procedimento de substituição de SSD

Passo 1

De outro APIC no cluster, desative o APIC cujo SSD deve ser substituído.

a - Na barra de menus, escolha System > Controllers.

b - No painel Navegação, expanda Controladores > apic_controller_name > Cluster como Visto por nó. Para APIC_controller_name, especifique um controlador APIC que não está sendo desativado.

c - No painel Trabalho, verifique se o Estado de integridade na tabela de resumo dos Controladores ativos indica que o cluster está totalmente ajustado antes de continuar.

d - No mesmo painel Trabalho, selecione o controlador a ser desativado e clique em Ações > Descomissionar.

e - Clique em Yes (Sim). O controlador desativado exibe Não registrado na coluna Estado operacional. O controlador é então retirado de serviço e não está mais visível no painel Trabalho.

APIC GUI 4.1(2g)

Passo 2

Remova fisicamente a SSD antiga, se houver, e adicione a nova SSD.

Etapa 3

No Cisco IMC, crie um volume RAID usando a SSD recém-instalada.

Para o CIMC versão 3.0(4) ou mais recente

a - Faça login no Cisco IMC.

b - Expanda o menu do CIMC com a opção Alternar navegação (canto superior esquerdo), Armazenamento, Cisco 12G SAS Modular Raid Controller

Cisco IMC 3.0(4d)

c - Clique em Clear Config (Limpar configuração) e selecione ok (se selecionável)

d - Clique em Create Virtual Drive from Unused Physical Drives (Criar unidade virtual a partir de unidades físicas não usadas)

Cisco IMC 3.0(4d)

e - Nível RAID, selecione 0 na lista suspensa

f - Criar grupos de unidades, Selecione a unidade física e mova-a para os grupos de unidades

g - Propriedades da unidade virtual, selecione Criar unidade virtual

Cisco CIMC 3.0(4d)

h - Ainda no armazenamento, Cisco 12G SAS Modular Raid Controller, selecione Informações da unidade virtual

i - Identifique a unidade virtual com o nível RAID como RAID 0, selecione-a e clique em Initialize (Inicializar) seguido por Fast Initialize (Inicialização rápida) na lista suspensa e selecione Initialize VD (Inicializar VD)

Cisco CIMC 3.0(4d)

Para a versão CIMC anterior à 3.0(4)

a - Faça login no Cisco IMC.

b - Escolha Storage > Physical Drive (Armazenamento > Unidade física). Selecione a unidade física recém-adicionada.

c - Escolha Storage > Controller Drive Info (Armazenamento > Informações da unidade do controlador) e clique em Clear Foreign Config (Limpar configuração externa) (se selecionável).

d - Clique em OK.

e - Escolha Storage Controller Drive Info (Informações da unidade do controlador de armazenamento) e clique em Create Virtual Drive (Criar unidade virtual) em Unused Physical Drives (Unidades físicas não usadas).

Cisco IMC 2.0(9c)

f - Selecione 0 na lista suspensa Nível de RAID.

g - Clique em Create Virtual Drive (Criar unidade virtual).

Cisco IMC 2.0(9c)

h - Selecione a unidade virtual recém-criada e clique em Initialize (Inicializar).

i - Selecione o Tipo de inicialização na lista suspensa e clique em Inicializar rapidamente.

Cisco IMC 2.0(9c)

Passo 4

No Cisco IMC, instale a imagem APIC usando a mídia virtual. Nesta etapa, o SSD é particionado e o software APIC é instalado no HDD.

NOTE: Para uma nova instalação do Cisco APIC versão 4.x ou posterior, consulte o Guia de instalação, atualização e downgrade do Cisco APIC.

a - Monte a imagem .iso do APIC usando a funcionalidade Cisco IMC vMedia.

b - Inicialize ou ligue e desligue o controlador APIC.

Cisco IMC 3.0(4d)

c - Durante o processo de inicialização, pressione F6 para selecionar o vDVD mapeado pelo Cisco vKVM como o dispositivo de inicialização única. Talvez seja necessário digitar a senha do BIOS. A senha padrão é 'password'.

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

Cisco IMC 3.0(4d)

d - Durante a inicialização, um script de configuração é executado. Siga as instruções na tela para definir as configurações iniciais do software APIC. Use as informações coletadas na lista de verificação antes de iniciar ou usar a Nota técnica do dia: Como descobrir quais valores de configuração foram usados durante a configuração do APIC1?

Cisco IMC 3.0(4d)

e - Após a conclusão da instalação, desmapeie a montagem da mídia virtual.

Cisco IMC 3.0(4d)

Etapa 5

A partir de um APIC no cluster, comissionar o APIC desativado.

a - Selecione qualquer outro APIC que faça parte do cluster. Na barra de menus, escolha System > Controllers.

b - No painel Navegação, expanda Controladores > apic_controller_name > Cluster como Visto por nó. Para apic_controller_name, especifique qualquer controlador ativo que faça parte do cluster.

c - No painel Trabalho, clique no controlador desativado que exibe Não registrado na coluna Estado operacional.

d - No painel Trabalho, clique em Ações > Comissão.

e - Na caixa de diálogo Confirmation (Confirmação), clique em Yes (Sim).

APIC GUI 4.1(2g)

O controlador comissionado exibe o estado de integridade como totalmente adequado e o estado operacional como Disponível. O controlador agora deve estar visível no painel Trabalho.

Avisos de campo/referências de bugs

Nota de campo: FN - 64329 - APIC SSD Degradation After High Perent Utilization of Solid State Drive - Hardware Upgrade Available (Degradação da unidade SSD APIC após alta porcentagem de utilização da unidade de estado sólido - Atualização de hardware disponível)

Degradação APIC SSD após utilização elevada de unidade de estado sólido | Falha F2730