Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve como configurar o Network Time Protocol (NTP) em uma solução de malha de Application Centric Infrastructure (ACI).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Gerenciamento fora da banda (OOB) na malha

- servidor NTP

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Application Policy Infrastructure Controller (APIC)

- Nexus 9500

- Nexus 9300

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Etapa 1. Na barra de menus, navegue até FABRIC > FABRIC POLICIES.

No painel Navegação, execute estas ações:

- Expandir Políticas de Pod

- Expandir políticas

- Escolher Data e Hora

Etapa 2. Clique com o botão direito do mouse e escolha Criar política de data e hora como mostrado na imagem.

Etapa 3. No Assistente CREATE DATE AND TIME POLICY e na ETAPA 1 > IDENTITY, insira estes detalhes:

- Insira Name.

- Digite Description.

- Escolha Estado Administrativo (habilitado).

- Selecione Estado de autenticação (desativado).

- Clique em NEXT como mostrado na imagem.

Etapa 4. ETAPA 2 > SERVIDORES NTP

- Especifique os servidores NTP a serem usados nesta diretiva.

- Clique em + para adicionar os servidores NTP.

- No Assistente de Criação de Provedores, execute estas ações:

- Insira Name (que é o nome do host ou o endereço IP).

- Digite Description.

- Marque a caixa Preferred.

- Intervalo mínimo de sondagem (4)

- Intervalo máximo de sondagem (6)

- Selecione Management EPG (padrão (Fora da banda))

- Clique em OK conforme mostrado na imagem.

Etapa 5. Clique em Finish.

- No painel Políticas, navegue para Estrutura > Políticas de estrutura > Políticas de pod > Políticas > Data e hora, escolha Formato de DATA/HORA e execute estas ações:

- Escolher Fuso Horário

- Escolher Formato de Exibição (local)

- Escolher Estado de Deslocamento (habilitado)

- Clique em ENVIAR conforme mostrado na imagem.

Etapa 6. Atualize seu grupo de Política de POD para usar sua Política de Data e Hora, como mostrado na imagem.

Passo 7. Atribua o Novo Grupo de Políticas como o Grupo de Políticas DEFAULTFabric.

- No painel, navegue até Fabric > Fabric Policies > Pod Policies, escolha default e, no painel de trabalho Pod Seletor - default, execute estas ações:

- Digite Description.

- Escolha pod-policy-group como o Grupo de política de estrutura e como mostrado na imagem.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

De switches:

fabric1-leaf1# show ntp peers

--------------------------------------------------

Peer IP Address               Serv/Peer

--------------------------------------------------

172.16.129.235                Server (configured)

fabric1-leaf1# show ntp peer-status

Total peers : 1

* - selected for sync, + - peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote                local                st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

*172.16.129.235          0.0.0.0               3    16     37    0.00134 management

fabric1-leaf1# show ntp statistics peer ipaddr 172.16.129.235

remote host:          172.16.129.235

local interface:      Unresolved

time last received:   2s

time until next send: 14s

reachability change:  408s

packets sent:         30

packets received:     30

bad authentication:   0

bogus origin:         0

duplicate:            0

bad dispersion:       0

bad reference time:   0

candidate order:      6

fabric1-leaf1#

Do APIC:

admin@apic1:~> cat /etc/ntp.conf

OPTIONS="-u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid"

# Permit time synchronization with our time source, but do not

# permit the source to query or modify the service on this system.

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

# Permit all access over the loopback interface.  This could

# be tightened as well, but to do so would effect some of

# the administrative functions.

#restrict default ignore

restrict 127.0.0.1

#restrict -6 ::1

keysdir /etc/ntp/

keys /etc/ntp/keys

server 172.16.129.235 prefer minpoll 4 maxpoll 6

admin@apic1:~> ntpstat

synchronised to NTP server (172.16.129.235) at stratum 4

time correct to within 268 ms

polling server every 16 s

Troubleshooting

No momento, não há informações específicas disponíveis para solucionar esse problema de configuração.