Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Criar o domínio do VMM

Verifique se o DVS foi criado no vCenter

Criar/verificar se o CDP ou LLDP está ativado nas vNICs do UCS

Configurar as políticas do vSwitch no APIC para UCS B

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve as etapas de configuração necessárias para integrar um Cisco Unified Computing System (UCS) série B em uma estrutura da Application Centric Infrastructure (ACI) que aproveita a integração de domínio do Virtual Machine Manager (VMM).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware e software:

- Uma estrutura da ACI que consiste em dois switches spine e dois switches leaf

- Um chassi UCS B Series com duas interconexões em malha

- Blades UCS B Series com VMware ESXi

- Um Application Policy Infrastructure Controller (APIC)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Criar o domínio do VMM

A maioria dessa configuração é semelhante à implantação de um domínio do VMM em qualquer hardware de servidor. Há algumas limitações para as quais a solução alternativa é configurar o APIC de uma certa maneira. Essas configurações alternativas são descritas especificamente neste procedimento.

1. Crie um pool de VLANs dinâmicos. Na interface de usuário do APIC, escolha Fabric > Access Policies > Pools > VLAN > Create VLAN Pool.

2. Quando a janela Criar pool de VLANs abrir, insira estas informações:

1. Digite o nome do pool no campo Nome.

2. Clique em Alocação dinâmica.

3. Clique no símbolo de adição Encap Blocks (+) e insira o Encap Block Range (Alcance de bloco) nos campos da caixa de diálogo Create Ranges (Criar intervalos).

4. Clique em Alocação dinâmica para o campo Modo de alocação.

5. Clique em External ou On (Externo) (Encapsulamentos de fios).

6. Click OK.

7. Clique em Submit.

3. Na interface de usuário do APIC, escolha Virtual Networking > VMM Domains > VMware > Create vCenter Domain.

4. Quando a janela Create vCenter Domain for exibida, insira estas informações:

1. Digite o nome de domínio no campo Nome do switch virtual.

2. Clique em VMWare vSphere Distributed Switch.

3. Escolha (criar se necessário) Demo-AEP na lista suspensa Perfil de entidade anexável associado.

4. Escolha Demo-Pool (dinâmico) na lista suspensa VLAN Pool.

5. Clique no símbolo de adição Credenciais do vCenter (+) e insira as informações de Credencial do vCenter na caixa de diálogo Criar Credencial do vCenter.

6. Click OK.

7. Clique em Submit.

5. Clique no título (+) mais pelo vCenter na janela Create vCenter Domain. Talvez seja necessário rolar para baixo para vê-lo. Insira essas informações quando a janela Create vCenter Controller for exibida:

1. Insira o nome do host ou o endereço IP no campo Host Name (ou IP Address).

2. Escolha vCenter Default na lista suspensa Versão do DVS.

3. Insira o nome do datacenter no campo Datacenter.

4. Escolha Demo-VMM-Creds na lista suspensa Credenciais associadas.

5. Click OK.

6. Clique em Submit.

Verifique se o DVS foi criado no vCenter

Você deve ver algumas tarefas novas na janela Tarefas recentes e a adição de um Switch virtual distribuído (DVS) no servidor vCenter:

Criar/verificar se o CDP ou LLDP está ativado nas vNICs do UCS

Ao implantar o UCS B na ACI, você pode escolher o protocolo de descoberta que gostaria de usar para descobrir os hosts. Esta seção mostra como configurar cada tipo no UCS Manager.

Por padrão, o Cisco Discovery Protocol (CDP) é desabilitado na placa de interface de rede virtual (vNIC) do UCS porque a política de controle de rede padrão tem o CDP desabilitado. Para ativar o CDP, você pode modificar a política de controle de rede padrão ou criar uma nova com o CDP ativado. Em seguida, aplique essa política a cada vNIC em cada Perfil de serviço. Neste exemplo, a política de controle de rede padrão é modificada, pois todos os perfis de serviço usam isso por padrão:

Se você usar uma política diferente, assegure-se de adicionar essa política às vNICs em cada Perfil de serviço:

Na versão 2.2(4b) e posterior, o UCS suporta o Link Layer Discovery Protocol (LLDP) das interconexões de estrutura até os blades. Isso significa que você também pode usar o LLDP para descobrir os hosts no vCenter e a estrutura se executar essa versão ou posterior. A configuração é exatamente a mesma acima, mas você ativaria o LLDP em ambas as direções:

Configurar as políticas do vSwitch no APIC para UCS B

Por padrão no DVS, o Discovery Protocol usado é o LLDP. Isso é bom para todos os servidores que suportam LLDP, mas os blades UCS B Series suportam somente LLDP no UCSM versão 2.2(4b) e posterior. Por causa disso, o ESXi não pode relatar informações de LLDP ao APIC, a menos que você esteja no código correto.

Como uma alternativa ao LLDP, use o CDP para descobrir os hosts. Para fazer com que o DVS use o CDP, configure uma política vSwitch no domínio do VMM com o CDP ativado e o LLDP desativado.

Junto com isso, o único mecanismo de balanceamento de carga suportado quando o UCS B Series é usado é a rota baseada na porta virtual de origem. Se você configurar uma política mac-pinning, ela programará os grupos de portas para usar esse mecanismo. Isso é muito importante para evitar a perda de pacotes.

1. Na interface de usuário do APIC, escolha Virtual Networking > VMM Domains > VMware > Configured Domain > Create VSwitch Policies.

2. Nesse ponto, um aviso será exibido para alertá-lo de que uma política VSwitch padrão foi criada.

3. Aceite a mensagem de aviso e navegue até a guia Vswitch Policy no domínio do VMM:

1. Escolha ou crie uma Política CDP onde o CDP esteja ativado.

2. Escolha ou crie uma Política de canal de porta com o modo mac-pinning selecionado.

3. Escolha ou crie uma Política LLDP em que o CDP esteja desabilitado.

4. Clique em Submit.

Note: Se você estiver no UCSM 2.2(4b) ou posterior e quiser usar o LLDP, poderá ativar o LLDP nessa política vSwitch, já que o UCS a suporta. Este exemplo é apenas para versões de UCSM que não suportam LLDP ou se o CDP for desejado.  Se o LLDP e o CDP estiverem ativados, o LLDP terá prioridade.

Depois de clicar em Submit, você poderá ver que o DVS está reconfigurado no vCenter:

Você também pode verificar se os vmnics veem as informações de CDP da interconexão de estrutura:

4. Verifique se "Rota baseada na porta virtual de origem" está programada nos grupos de portas. Clique com o botão direito do mouse em um grupo de portas na guia Rede e edite a configuração para verificar isso:

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Após essas alterações, o APIC deve ser notificado pelo vCenter sobre as informações do CDP. Para verificar isso, verifique o inventário do domínio do VMM.

Na interface de usuário do APIC, escolha Virtual Networking > Inventory > VMM Domains > VMware > Domain > Controllers > vCenter > Hypervisors > Hypervisor > General para exibir a janela Properties.

Nesse ponto, você pode alterar as configurações de Rede VM para adicionar o adaptador ao grupo de portas apropriado e testar a conectividade. Os pings devem ser bem-sucedidos. Se os pings não tiverem êxito, verifique se todas as configurações no vCenter e no APIC estão corretas para a descoberta de vizinhos CDP.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.