Contents

Introduction

Informações de Apoio

Procedimento de substituição de cluster

Introduction

Este documento descreve o processo usado para executar uma substituição completa de cluster de estrutura da Application Centric Infrastructure (ACI).

Informações de Apoio

O exemplo descrito neste documento envolve uma estrutura operacional na qual todos os Application Policy Infrastructure Controllers (APICs) falharam. Supõe-se que você exportou um arquivo de configuração que contém todas as políticas e configurações dos APICs anteriores.

Caution: Se você não exportou um arquivo de configuração, suas configurações serão perdidas após a substituição do cluster.

Antes de prosseguir com o procedimento de substituição, verifique se você tem um servidor acessível aos novos APICs para importar seu arquivo de configuração. Além disso, certifique-se de obter essas informações da configuração atual do APIC, necessária para os novos APICs:

- Nome da estrutura

- Nome do nó

- Espaço de endereço do Túnel End Point (TEP)

- ID da VLAN

- Detalhes do endereço OOB (Out Of Band, fora da banda)

- Tamanho do cluster

- Tipo de velocidade/modo duplex

Se você não se lembrar do nome da estrutura anterior ou de qualquer outro valor ao executar o script de configuração para seus novos APICs, poderá usar o console em um de seus switches e inserir o comando Acidiag avread para recuperar essas informações:

Note: Algumas informações não estão disponíveis devido à falha do cluster.

Procedimento de substituição de cluster

Conclua estes passos para substituir o cluster completo:

1. Configure um dos novos APICs:

1. Use o console para se conectar ao Cisco Integrated Management Controller (CIMC) de um dos APICs que você substituiu e inicie a Máquina virtual baseada em kernel (KVM). O script de configuração deve ser carregado automaticamente assim que o APIC for ligado.

2. Use o mesmo nome de estrutura, nome do nó, espaço de endereço TEP, ID da VLAN, detalhes do endereço OOB, tamanho do cluster e tipo de modo de velocidade/duplex configurado anteriormente nos APICs com falha. Aqui está um exemplo:

2. Importar o arquivo de configuração mais recente que foi salvo no servidor:

1. Escolha ADMIN > IMPORT/EXPORT no cabeçalho da GUI.

2. Clique na guia Locais remotos na barra lateral IMPORT/EXPORT (no lado esquerdo da tela).

3. Na lista suspensa Ações, escolha Criar local remoto:

4. Configure um local remoto que inclua o nome do host (ou endereço IP) do servidor que contém o arquivo de configuração mais recente.

Observação: você pode usar qualquer protocolo para transferir seu arquivo de configuração, mas se escolher usar o FTP, você deve adicionar um contrato para permitir o tráfego FTP na sua estrutura.

Observação: o caminho remoto deve ser o caminho do diretório no qual o arquivo de configuração reside.

3. Criar uma política de importação:

1. Escolha Importar políticas > Configurações na barra lateral da guia Importar/Exportar.

2. Clique em Ações (no lado direito da tela).

3. Clique em Criar política de importação de configuração:

4. Importe seu arquivo de configuração pelo local remoto que você configurou e assegure-se de que:

- O campo do nome do arquivo corresponde ao nome do arquivo no servidor, que é ce_somefilename.tar.gz neste exemplo.

- O botão de opção substituir é selecionado no campo Tipo de importação.

- O botão de opção Atômico é selecionado no campo Modo de importação.

- O botão de opção Sim está selecionado no campo Iniciar agora.

- A Origem da Importação é o local remoto que você configurou anteriormente.

Aqui está um exemplo:

5. Suas configurações antigas agora devem aparecer no APIC. Use a GUI do APIC para verificar se todas as configurações antigas estão preenchidas no novo APIC.

4. Configure os switches leaf e spine:

1. Faça login via Secure Shell (SSH) no switch leaf conectado ao APIC que você acabou de configurar. O endereço OOB ainda deve ser configurado no switch. Se o endereço OOB não funcionar, use o console para acessar o switch.

2. Navegue até o diretório bootflash (cd bootflash). Este é o diretório no qual o arquivo de imagem da ACI deve aparecer.

3. Insira um comando dir para localizar a imagem da ACI usada na estrutura.

4. Depois de localizar o arquivo de imagem, insira o comando setup-clean-config.sh < a imagem da aci localizada>, seguido do comando reload.

Esses comandos refazem a imagem do switch leaf que está conectado a um dos APICs que você acabou de substituir. As políticas que você configurou no APIC são enviadas para o switch leaf que você acabou de recriar:

5. Depois que o switch leaf concluir a recarga, ele deve ser adicionado de volta à estrutura automaticamente (se o switch leaf era anteriormente parte da estrutura). Para verificar isso, clique em Fabric Membership na barra lateral da GUI do APIC para a qual você inseriu o arquivo de configuração:

Tip: Se o switch leaf não ingressar automaticamente na estrutura, consulte o Cisco APIC Troubleshooting Guide para solucionar o problema de descoberta de estrutura.

5. Repita a Etapa 4 para cada switch leaf e spine na estrutura.

6. Depois que você ingressar com êxito em cada switch leaf e spine na estrutura, você deverá configurar os outros APICs:

1. Repita o processo descrito na Etapa 1 para cada APIC. Os APICs devem então se unir à estrutura.

2. Para verificar se os APICs se uniram à estrutura, use a GUI do APIC que você configurou inicialmente e clique em Controladores na barra lateral do subcabeçalho Controladores:

Se todos os APICs tiverem se unido à estrutura com êxito, as configurações que você carregou no seu primeiro APIC serão enviadas para os outros APICs e a estrutura deverá estar totalmente operacional.

Note: Os APICs substituídos DEVEM ser instalados com a versão correta do software APIC como os membros restantes do cluster.  Não fazer isso não permite que o APIC reingresse corretamente no cluster.