Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve o processo usado para substituir um único Application Policy Infrastructure Controller (APIC) em um cluster de estrutura que falha devido a um problema de hardware.

Problema

Existe uma estrutura da Application Centric Infrastructure (ACI) operável e um APIC falhou. Determina-se que a falha está relacionada a um problema de hardware e que toda a unidade deve ser substituída.

Solução

Siga estes passos para resolver esse problema:

1. Identifique o APIC com falha e as configurações de estrutura atuais:

1. Na interface da Web de um APIC operacional, escolha System > Controllers.

2. No lado esquerdo da tela, escolha Controllers > (any APIC) > Cluster.

3. O APIC com falha aparece como Indisponível na coluna Estado operacional. Anote o nome da estrutura, o tamanho do destino e o ID do nó para o APIC com falha, bem como o espaço de endereço do TEP (Tunnel End Point):

Tip: Você também pode inserir o comando acidiag avread no CLI do APIC para obter essas informações.

2. Decommissão do APIC com falha:

1. Destaque o APIC com falha.

2. Da lista suspensa Actions (Ações), escolha Decommission (Desativar). O APIC deve agora mudar para um estado de administrador fora de serviço.

3. Remova o APIC com falha do rack e instale a substituição. O novo APIC deve ser inicializado no script de configuração inicial.

4. Use as informações que você reuniu na Etapa 1 para corresponder aos valores do APIC com falha e continue com o script de configuração.

Note: Certifique-se de usar as mesmas configurações que você observou no APIC antigo (como Nome da estrutura, ID da controladora e Pool de endereços TEP). Se o APIC não for configurado com as mesmas configurações, a malha poderá entrar em um estado parcialmente divergente. Além disso, o APIC de substituição deve executar a mesma versão do software da ACI que os dois APICs restantes para ingressar no cluster.

5. Compensar o novo APIC:

1. Depois que o APIC for inicializado, realce o APIC fora de serviço atual na página Cluster.

2. Na lista suspensa Ações, escolha Comissão:

O APIC recebe um endereço IP, que é refletido na interface da Web do APIC.

Note: Isso pode levar até dez minutos antes. O novo APIC também pode alternar entre os Estados operacionais disponíveis e indisponíveis antes que seu Estado de saúde apareça como totalmente adequado.

3. Para verificar se o novo APIC se uniu à estrutura, use o CLI do novo APIC para fazer login na estrutura. Use as credenciais configuradas para o restante da estrutura quando você fizer login.