Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve o processo de substituição de chassi de um switch spine Nexus 9500 que tenha apresentado falha devido a problemas de hardware no modo Infraestrutura Centrada em Aplicações (Application Centric Infrastructure ou ACI).

Problema

Há uma malha de ACI atual e em funcionamento, e um spine Nexus 9500 apresentou falha. Determinou-se que houve falha do hardware, e apenas o chassi precisa ser substituído. Todos os componentes em funcionamento (supervisores, placas de linha, módulos de fabric etc.) precisam de ser transferidos para o substituto.

Solução

Conclua estas etapas para substituir o switch spine:

1. Desconecte todos os cabos de força para garantir que o switch spine com falha esteja desligado.

2. Da GUI do Application Policy Infrastructure Controller (APIC), selecione Fabric > Inventory (Inventário) > Unreachable Nodes (Nós indisponíveis). Após alguns minutos desligado, o switch spine será exibido nessa lista. Anote o "Name" ("Nome") e a "Node ID" ("ID de nó").

3. Desative o switch spine com falha e remova-o do controlador.

1. Selecione o switch spine no painel de trabalho. Da lista suspensa Actions (Ações), escolha Decommission (Desativar).

2. Clique no botão de opção Remove from controller (Remover do controlador) e clique em OK.

Tip: A opção "Remove from controller" remove completamente o nó da fabric de ACI, e o número serial é desvinculado da ID de nó. A opção 'Regular' é usada para remover temporariamente o nó da estrutura da ACI, com a expectativa de que o mesmo nó reingresse na estrutura com o mesmo ID de nó. Por exemplo, se o nó precisar ser temporariamente desligado para manutenção.

Note: Após a desativação de um nó, pode levar de 5 a 10 minutos para que ele seja removido da GUI do APIC.

4. Remova o switch spine com falha do rack e instale um chassi substituto. Transfira todos os componentes em funcionamento para o novo chassi, mantendo a disposição encontrada no chassi com falha. Os componentes que devem ser transferidos compreendem módulos, supervisores, controladores de sistema, fontes de alimentação, bandejas de ventiladores e placas de linha.

5. Instale o console no supervisor ativo do novo chassi para apagar as configurações.

1. Insira o comando cat /proc/cmdline para determinar qual imagem do ACI está em execução no supervisor. Localize a seção "ksimg".

Tip: Os nomes das imagens dos switches ACI começam sempre com "aci-n9000".

2. Use o nome da imagem do switch ACI e digite os seguintes comandos:
spine# /bin/prepare-mfg.sh

spine# reload

Note: <aci_image.bin> é o nome do arquivo da imagem do switch ACI localizada no APIC.

3. Se você não identificou o recarregamento da tela ou se não conseguiu recarregar o dispositivo, digite o comando vsh -c reload.
Com isso, a configuração do supervisor ativo é apagada. Repita a etapa 5 para apagar a configuração do supervisor em modo de espera. O APIC propaga a configuração automaticamente após o retorno do switch spine à fabric.

6. Na GUI do APIC, selecione Fabric > Inventory (Inventário)> Fabric Membership (Associação à fabric). O switch spine está listado em uma linha no painel de trabalho sem ID de nó, Nome de nó ou Endereço IP. Clique duas vezes na linha e atribua os mesmos "ID de nó" e "Nome de nó" anteriores.

Em alguns minutos, o switch spine recebe o endereço IP, e as informações aparecem na GUI do APIC.

O switch spine retorna de modo integral à fabric de ACI e o APIC faz a propagação automática das políticas relevantes. Neste caso, o chassi de um switch spine com ID de nó 201 apresentou falha. O chassi foi substituído e seu número de série foi mapeado para a mesma ID de nó. Então, o APIC envia ao switch spine todas as políticas relevantes para o Nó 201 sem a necessidade de configuração adicional.