Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Descrição da sintaxe

O comando cable modulation-profile

Exemplos de configuração

Exemplo personalizado

Moldes embutidos de perfil de modulação

Comandos relacionados

O comando cable upstream modulation-profile

O comando show cable modulation-profile

Informações Relacionadas

Introduction

Os sistemas de terminação de modem a cabo (CMTSs - Cable Modem Termination Systems) da Cisco podem lidar com perfis de modulação para a configuração de RF de uma planta de modem a cabo de voz e dados. O software Cisco IOS® foi desenvolvido com um perfil de modulação padrão considerado ideal na maioria das condições. Portanto, não altere a configuração padrão. No entanto, se as necessidades de modulação forem diferentes para a fábrica do cliente, o Cisco IOS Software poderá personalizar e configurar os perfis de modulação de acordo com as necessidades do cliente.

Cuidado: somente um especialista, que entende as alterações de modulação e as Especificações de Interface de Serviço de Dados sobre Cabo (DOCSIS - Data-over-Cable Service Interface Specifications), deve modificar esses parâmetros. Caso contrário, as alterações podem causar interrupção ou degradação dos serviços porque os comandos afetam a camada física.

Este documento explica os comandos de configuração para alterar o perfil de modulação. O documento também fornece os comandos show que você usa para verificar os parâmetros configurados.

As versões CMTS do Cisco IOS Software têm um perfil de modulação pré-configurado residente na memória, que define um perfil típico para modulação QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying). Os CMTSs das séries Cisco uBR7100, uBR7200 e uBR1000 suportam até oito perfis de modulação de cabo. O perfil 1 é o padrão.

Execute o comando show cable modulation-profile para ver os parâmetros configurados padrão:

ubr7246#show cable modulation-profile

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

1   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   0    8     no   yes     952

1   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   short   qpsk 72     no   0x5    0x4B  0x152   6    8     no   yes     944

1   long    qpsk 80     no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     936

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não é restrito a versões de software ou hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Descrição da sintaxe

O comando cable modulation-profile

Para definir um perfil de modulação, emita o comando de configuração global cable modulation-profile. Para remover o perfil de modulação especificado, execute o comando no cable modulation-profile.

- cable modulation-profile profile {iuc | mistura | qam-16 | qpsk} FEC-tbytes FEC-len Burst-len Guard-t mod scrambler seed diff pre-len last-cw uw-len

- no cable modulation-profile profile {iuc | mistura | qam-16 | qpsk} FEC-tbytes FEC-len Burst-len Guard-t mod scrambler seed diff pre-len last-cw uw-len

Observação: cada um desses comandos deve estar em uma linha.

Observação: todas essas opções estão disponíveis no Cisco IOS Software Release 12.1(1)EC e posteriores. Em versões anteriores, somente as opções inicial, longa, de solicitação, curta ou de estação estavam disponíveis. Pode haver versões posteriores do Cisco IOS Software Release 12.0T ou 12.0SC que incorporem todos os recursos.

Tabela 1 - Descrições dos parâmetros

Parâmetro

Descrição

profile

Número do perfil de modulação—Os valores válidos vão de 1 a 8, onde 1 é o perfil de modulação padrão.
Observação: para usar esse comando corretamente, insira uma linha com todos os parâmetros para cada tipo de intermitência de upstream. Um perfil de intermitência incompleto causa operação não confiável ou perda de conectividade do modem.

mix

Cria um perfil de modulação de combinação de QPSK/16-QAM^1 padrão no qual bursts de concessão curtos e longos são enviados com o uso de 16-QAM, enquanto a solicitação, o intervalo inicial e as intermitências de manutenção de estação são enviados com o uso de QPSK. Os parâmetros de intermitência são definidos para seus valores padrão para cada tipo de intermitência.

qam-16

Cria um perfil de modulação 16-QAM padrão, no qual todas as rajadas são enviadas com o uso de 16-QAM. Os parâmetros de intermitência são definidos para seus valores padrão para cada tipo de intermitência.

qpsk

Cria um perfil de modulação QPSK padrão, no qual todas as intermitências são enviadas com o uso de QPSK. Os parâmetros de intermitência são definidos para seus valores padrão para cada tipo de intermitência.

fec-tbytes

O número de bytes que podem ser corrigidos de acordo com a palavra de código FEC 2 — Os valores válidos vão de 0 a 10, onde 0 significa sem FEC. Este é o número de bytes que o decodificador FEC pode corrigir em uma palavra de código. Uma palavra de código consiste em bytes de informações (k bytes) e bytes de paridade para correção de erros. O número de bytes de paridade é igual a duas vezes o número de erros corrigíveis (T). O tamanho de T é ditado por deficiências de canal.

fec-len

Comprimento de bytes de informações de palavra de código FEC — Os valores válidos vão de 16 a 253 bytes. Esse valor especifica o número de bytes de informações (k bytes) por palavra de código FEC.

em lesão

Comprimento máximo de intermitência em minislots—Os valores válidos vão de 0 a 255, onde 0 significa sem limite. Isso é usado para determinar o ponto de interrupção entre pacotes que usam o perfil de intermitência de concessão de dados curta e pacotes que usam o perfil de intermitência de concessão de dados longos. Se o tempo de upstream necessário para transmitir um pacote for maior que este valor, será usado o perfil de intermitência de concessão longa de dados. Se o tempo for menor ou igual a esse valor, será usado o perfil curto de intermitência de concessão de dados.

guard-t

Tempo de guarda em símbolos—O tempo entre intermitências sucessivas. Os valores válidos são de 0 a 255 símbolos. Este é o tempo em branco no final de uma transmissão de burst que existe para garantir que uma intermitência termine antes que outra intermitência seja iniciada.

mod

Modulação—As opções válidas são 16qam e qpsk. O tipo de modulação é usado para selecionar entre 4 bits por símbolo de modulação (16-QAM) ou 2 bits por símbolo de modulação (QPSK). 16-QAM usa fase e amplitude para transportar informações. O QPSK carrega informações na fase da portadora de sinal. 16-QAM requer aproximadamente 7 dB^3 C/N^4 mais alto para alcançar o mesmo BER^5 que QPSK. Mas o 16-QAM transfere informações duas vezes mais rápido que o QPSK.

Embaralhador

Ativar ou desativar o scrambler — As opções válidas são scrambler e no-scrambler. O Scrambler é usado para criar uma sequência quase aleatória de símbolos de transmissão, o que garante uma distribuição espectral uniforme de energia que é transmitida dentro do canal. A semente do scrambler é um valor inicial usado para iniciar o pseudorandomizador para embaralhar os bits. Como o transmissor e o receptor conhecem o valor de seed, o embaralhamento pode ser revertido no receptor para deixar apenas os dados originais.

seed

Scrambler seed, em formato hexadecimal — Os valores válidos vão de 0x0000 a 0x7FFF.

diff

Habilitar ou desabilitar codificação diferencial — As opções válidas são diff e no-diff. A codificação diferencial é uma técnica na qual a informação é transmitida pela mudança de fase entre dois símbolos de modulação, em vez da fase absoluta de um símbolo. Essa técnica torna a fase absoluta do sinal recebido insignificante e efetivamente dobra o BER para o mesmo C/N.

pre-len

Comprimento do preâmbulo em bits—Os valores válidos vão de 2 a 128. O comprimento do preâmbulo (e o deslocamento do preâmbulo) são usados para definir uma sequência de sincronização de símbolos de modulação, que permite ao receptor encontrar a fase e a temporização da intermitência transmitida.

last-cw

Como o FEC é tratado para a última palavra de código—As opções válidas são fixas para o comprimento fixo da palavra de código e abreviadas para a última palavra de código.

uw-len

Comprimento de palavra exclusivo de upstream — As opções válidas são uw8 para palavras exclusivas de 8 bits ou uw16 para palavras de código exclusivas de 16 bits.

1 QAM = modulação de amplitude de quadratura

2 FEC = correção de erro de encaminhamento

3 dB = decibéis

4 C/N = portador-ruído

5 BER = taxa de erro de bit

Defaults

O padrão é perfil de modulação 1.

Modos de comando

O modo de comando é a configuração global.

Tabela 2 - Histórico do comando

Versão do Cisco IOS Software

Modificação

11.3 NA

Esse comando foi introduzido.

12,0(7)XR2

Este comando foi usado.

12.0(6)SC e 12.1(3a)EC1

As opções mix, qpsk e 16qam foram adicionadas.

Diretrizes de uso

Um perfil de modulação é uma coleção de seis perfis de intermitência que são enviados em uma mensagem UCD (Upstream Channel Descriptor). Estes perfis configuram os parâmetros de transmissão de modem para estes tipos de mensagem upstream:

- Requisição

- Manutenção inicial

- Manutenção de estação

- Subvenção curta

- Longa concessão

Você pode executar o comando no cable modulation-profile para remover todos os perfis de modulação, exceto o perfil de modulação padrão 1. No caso do perfil de modulação 1, o comando no cable modulation-profile define todos os parâmetros em um burst para valores padrão.

Cuidado: as alterações nos perfis de modulação causam alterações na camada física. Como as alterações nas características da camada física afetam o desempenho e a função do roteador, faça com que apenas um usuário especialista trate dessa tarefa.

Para usar o comando cable modulation-profile corretamente, insira uma linha com todos os parâmetros para cada tipo de intermitência de upstream. Um perfil de intermitência incompleto causa operação não confiável ou perda de conectividade do modem.

Cuidado: se desligar o embaralhamento, você pode causar perda de pacotes. Portanto, desligue o scrambler somente em ambientes de teste de laboratório.

Erros ou configurações incompatíveis nos perfis de intermitência fazem com que os modems:

- Ignorar conectividade

- Descartar pacotes de dados curtos ou longos

- Falha ao conectar à rede

É possível criar um conjunto de perfis de intermitência para o qual nenhuma implementação de um receptor DOCSIS pode receber as transmissões do modem.

As taxas de dados do símbolo de 160 K/segundo e do símbolo de 2560 K/segundo são altamente sensíveis ao comprimento único da palavra, comprimento do preâmbulo e tamanho de FEC. Escolhas incorretas para esses valores podem causar conectividade ruim ou ausência de conectividade nessas taxas de símbolo.

Exemplos de configuração

Exemplo personalizado

O exemplo nesta seção é um perfil de modulação para modulação mista. As mensagens de manutenção inicial, de solicitação e de estação são enviadas como QPSK e os pacotes de dados curtos e longos são enviados como 16-QAM. A modulação 16-QAM é mais eficiente em largura de banda que a QPSK, mas a QPSK é mais robusta que a 16-QAM.

Neste exemplo, a intermitência de solicitação tem estes valores por definição:

- fec-tbytes: 0

- fec-len: 16 KB

- Rajada: 1

- guard-t: 8

- mod: qpsk

- Scrambler habilitado

- seed: 152

- Codificação diferencial desabilitada

- pre-len: 64 bits

- last-cw: fixed

- uw-len: uw8

Os bursts iniciais, de estação, curtos e longos restantes são definidos de maneira similar para o perfil 2.

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 request 0 16 1 8 qpsk

scrambler 152 no-diff 64 fixed uw8

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk

scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk

scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 short 6 75 6 8 16qam

scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 16qam

scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

ubr7246(config)#^Z

ubr7246#

Observação: os comandos nesta saída devem estar em uma linha.

Observação: use o comando de perfil de modulação para criar todas as intermitências (solicitação, inicial, estação, curta e longa) para este perfil de modulação. Se você não fizer isso, poderá causar problemas de desempenho ou interrupção de serviço.

Este exemplo usa este equipamento:

Tabela 2 - Exemplo de equipamento de configuração

Nome

Modelo

Uso

Versão de software

Nome da imagem

Estação Final do Cabeçalho de Cabo

uBR7246

CMTS

Software Cisco IOS versão 12.1(1a)

ubr7200-ik1st-mz.121-1a.T1

Home Office

uBR924

Modem a cabo

Versão do Cisco IOS Software 12.2(1)

ubr920-k8o3v6y5-mz.122-1.bin

PC

Servidor de DHCP

WinNT^1 Server 4.0

Cisco Network Registrar 3.5

Servidor TFTP

WinNT Server 4.0

Cisco TFTP

Servidor ToD^2

WinNT Server 4.0

Qualquer servidor NTP 3 ou ToD

1 WinNT = Microsoft Windows NT

2 ToD = Hora do Dia

3 NTP = Network Time Protocol

Este exemplo de configuração mostra toda a configuração do uBR7246. Os comandos que aparecem em negrito são os que são relevantes para a configuração de perfis de modulação:

Configuração uBR7246

ubr7246#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service compress-config

!

hostname ubr7246

!

enable password ww

!

cable modulation-profile 2 request 0 16 1 8 qpsk scrambler

152 no-diff 64 fixed uw8

cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler

152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk scrambler

152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 short 6 75 6 8 16qam scrambler

152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 16qam scrambler

152 no-diff 160 fixed uw8

!--- Note: These commands should each be on one line.

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable time-server

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.30.20 255.255.255.192

!

interface Cable3/0

ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.2.3.1 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 256qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 frequency 20000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 modulation-profile 2

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

no cable upstream 5 shutdown

cable source-verify dhcp

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.16.30.3

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.30.1

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password ww

login tacacs

!

end

Para ser concluído, este documento também mostra a configuração de um dos modems a cabo uBR924. Esta é a configuração básica de bridge que os modems a cabo recebem depois de se conectarem e obterem um endereço IP do servidor DHCP:

Configuração uBR924

uBR924-445b#show run

Building configuration...

version 12.2

no service single-slot-reload-enable

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname uBR924-445b

!

logging rate-limit console 10 except errors

!

clock timezone - -8

ip subnet-zero

no ip routing

no ip finger

!

ip audit notify log

ip audit PO max-events 100

no ip dhcp-client network-discovery

call RSVP-sync

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.3.3 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id 3620-gk ipaddr 172.16.30.5 1718

h323-gateway voip h323-id test2

!

ip classless

ip http server

no ip http cable-monitor

!

snmp-server packetsize 4096

snmp-server manager

!

voice-port 0

input gain -2

output attenuation 0

!

voice-port 1

input gain -2

output attenuation 0

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 3333

port 0

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 4444

port 1

!

dial-peer voice 10 voip

destination-pattern 1111

session target ras

!

gateway

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Moldes embutidos de perfil de modulação

Para simplificar a definição de novos perfis de modulação, você pode usar o comando cable modulation-profile. Esse comando cria rapidamente um perfil de modulação completo com base em um dos três modelos predefinidos. Estes são os três modelos:

- qpsk — Este modelo é um perfil de modulação otimizado para todos os códigos de uso de intervalos (IUCs) para usar a QPSK.

- qam-16 —Este modelo é um perfil de modulação otimizado para que todos os IUCs usem 16-QAM.

Observação: a Cisco não recomenda o uso deste perfil de modulação.

- mix — Este modelo é um perfil de modulação otimizado para usar 16-QAM para tráfego de dados e QPSK para manutenção e tráfego de solicitação.

Use mix para obter a robustez do QPSK para tráfego de manutenção e a velocidade de 16-QAM para tráfego de dados. Para criar um novo perfil de modulação que use um desses modelos, emita o comando cable modulation-profile. Estas seções deste documento mostram o uso do comando cable modulation-profile:

- Exemplo de Perfil de Modulação QPSK

- Exemplo de perfil de modulação 16-QAM

- Exemplo de perfil de modulação mista

Exemplo de Perfil de Modulação QPSK

Para configurar um CMTS com o modelo QPSK, emita o comando cable modulation-profile profile qpsk na configuração global. Esta saída mostra o uso do comando:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 qpsk

ubr7246(config)#end

Depois de emitir esse comando, o CMTS carrega todas as configurações predefinidas para esse perfil. Essas configurações aparecem na configuração:

ubr7246#show run | include modulation-profile 2

cable modulation-profile 2 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw8

cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 short 5 75 6 8 qpsk scrambler 152 no-diff 72 fixed uw8

cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 80 fixed uw8

Observação: observe que todos os IUCs foram criados automaticamente com modulação QPSK.

Observação: depois de emitir o perfil de perfil de modulação de cabo {mix | qam-16 comando | qpsk, você pode alterar manualmente alguns dos parâmetros.

Exemplo de perfil de modulação 16-QAM

Para configurar um CMTS com o modelo 16-QAM, emita o comando cable modulation-profile profile qam-16 na configuração global. Esta saída mostra o uso do comando:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 3 qam-16

ubr7246(config)#end

Depois de emitir esse comando, o CMTS carrega todas as configurações predefinidas para esse perfil. Essas configurações aparecem na configuração:

ubr7246#show run | include modulation-profile 3

cable modulation-profile 3 request 0 16 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 3 initial 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 256 fixed uw16

cable modulation-profile 3 station 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 256 fixed uw16

cable modulation-profile 3 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 3 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

Exemplo de perfil de modulação mista

Há um modelo mais eficiente, que combina perfis de modulação QPSK e 16-QAM e é mais robusto a uma velocidade mais alta.

Para configurar um CMTS com o modelo misto, emita o comando cable modulation-profile profile mix na configuração global. Esta saída mostra o uso do comando:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 4 mix

ubr7246(config)#end

Depois de emitir esse comando, o CMTS carrega todas as configurações predefinidas para esse perfil. Essas configurações aparecem na configuração:

ubr7246#show run | include modulation-profile 4

cable modulation-profile 4 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw16

cable modulation-profile 4 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 4 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

Observação: observe que os IUCs curtos e longos usam 16-QAM. A solicitação, a inicial e a estação usam QPSK.

Observação: a configuração de palavra única padrão para IUCs longos e curtos no perfil misto é a palavra única 8 (UW8). A Cisco recomenda o uso do UW16. O uso de uma UW mais longa ajuda em situações ruidosas e reduz a geração incorrigível de erros de FEC.

Emita o comando cable modulation-profile profile para alterar a palavra exclusiva de UW8 para UW16. Esta é a saída de show run | include modulation-profile 4 command depois de alterar a palavra exclusiva de UW8 para UW16:

ubr7246#show run | include modulation-profile 4

cable modulation-profile 4 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw16

cable modulation-profile 4 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw16

cable modulation-profile 4 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw16

A seção O Comando show cable modulation-profile detalha o uso do comando show cable modulation-profile. Emita este comando depois de configurar perfis de modulação para garantir que o CMTS compreendeu corretamente todos os parâmetros.

Comandos relacionados

O comando cable upstream modulation-profile

Para atribuir um perfil de modulação a uma interface, emita o comando de configuração cable upstream n modulation-profile interface. Para atribuir o perfil de modulação primária padrão (perfil 1) à interface, emita o comando no cable upstream n modulation-profile interface.

- cable upstream n modulation-profile primary-profile-number [secondary-profile-number]

- no cable upstream n modulation-profile primary-profile-number [secondary-profile-number]

Tabela 4 - Descrições dos parâmetros

Parâmetro

Descrição

n

Número de porta no slot do modem a cabo Os números de porta começam com 0.

primary-profile number

Perfil de modulação padrão que é adicionado à interface

número de perfil secundário

Perfil de modulação adicional que é adicionado à interface

Defaults

O padrão é o perfil de modulação primária (perfil 1).

Modos de comando

O modo de comando é a configuração da interface.

Tabela 5 - Histórico de comandos

Versão do Cisco IOS Software

Modificação

11.3 NA

Esse comando foi introduzido primeiro.

12.0(7)XR2 e 12.1(1a)T1

Esse comando foi introduzido nas trilhas do Cisco IOS Software Release 12.x.

12.1(3a)EC1

Este comando foi modificado para adicionar os parâmetros primary-profile-number e secondary-profile-number para ativar o recurso de modulação de upstream dinâmico.

12.1(5)EC

Esse comando foi introduzido para os roteadores de banda larga universal da série Cisco uBR7100.

12.1(7)CX

Este comando foi aprimorado para a placa de linha Cisco uBR-MC16S.

Diretrizes de uso

Você pode configurar perfis de modulação com freqüências de upstream fixas ou em interfaces com grupos de espectro atribuídos. O recurso Dynamic Upstream Modulation usa perfis de modulação para rastrear a qualidade do sinal upstream. O recurso verifica se o sinal de upstream pode suportar o esquema de modulação configurado e se ajusta a um esquema de modulação mais robusto, se necessário. Quando as condições do caminho de retorno melhoram, o recurso retorna o canal upstream ao esquema de modulação mais alta.

Ao configurar a Modulação de Upstream Dinâmica e os grupos de espectro na mesma interface, as placas de modem a cabo Cisco uBR-MC1xC e Cisco uBR-MC16S tentam ações corretivas nesta ordem:

1. Switching de modulação

2. Salto de frequência

3. Redução da largura do canal

Exemplo

Este exemplo atribui o perfil de modulação primária 2 e o perfil de modulação secundária 1 à porta (interface) 0:

Router(config-if)#cable upstream 0 modulation-profile 2 1

O comando show cable modulation-profile

A sintaxe desse comando é show cable modulation-profile [profile] [iuc-code] .

Tabela 6 - Descrições dos parâmetros

Parâmetro

Descrição

profile

(Opcional) Número do perfil—Os valores válidos vão de 1 a 8.

iuc-code

(Opcional) Código de uso interno—As opções válidas são:

- request — Request burst (IUC 1)

- reqdata — Solicitação/rajada de dados (IUC 2)

- inicial — Intermitência de alcance inicial (IUC 3)

- estação — Ruptura de variação da estação (IUC 4)

- curto — rajada curta (IUC 5)

- longo — rajada longa (IUC 6)

Defaults

Não há comportamento padrão nem valores padrão.

Modos de comando

O modo de comando é o EXEC privilegiado.

Tabela 7 - Histórico do comando

Versão do Cisco IOS Software

Modificação

11.3 XA

Esse comando foi introduzido primeiro.

12.(0)7XR2

Este comando foi usado.

12.1(3a)EC1

Este comando era suportado e o tipo reqdata foi adicionado.

Diretrizes de uso

O comando show cable modulation-profile exibe informações do grupo de perfil de modulação. Um perfil de modulação é uma coleção de seis perfis de intermitência que são enviados em uma mensagem UCD. Estes perfis configuram os parâmetros de transmissão de modem para estes tipos de mensagem upstream:

- Requisição

- Reqdata

- Manutenção inicial

- Manutenção de estação

- Subvenção curta

- Longa concessão

Este é um exemplo de saída do comando show cable modulation-profile:

ubr7246#show cable modulation-profile 1

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

1   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   1    8     no   yes     952

1   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   short   qpsk 72     no   0x5    0x4B  0x152   6    8     no   yes     944

1   long    qpsk 80     no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     936

Esta tabela descreve os campos exibidos na saída do comando show cable modulation-profile:

Tabela 8 - Descrições dos campos

Campo

Descrição

Mod

Número do grupo de perfis de modulação Um grupo de perfis de modulação é o conjunto de perfis de intermitência que definem as características de transmissão upstream para os vários tipos de classes de transmissão upstream.

IUC

Código de uso interno Cada rajada de transmissão upstream pertence a uma classe, que recebe um número chamado IUC. A largura de banda mapeia mensagens por códigos IUC que são usados para alocar intervalos de tempo upstream. Esses tipos estão definidos no momento:

- request — Request burst (IUC 1)

- reqdata — Solicitação/rajada de dados (IUC 2)

- inicial — rajada de alcance inicial (IUC 3)

- estação—Intermitência de alcance de estação (IUC 4)

- curto — rajada curta (IUC 5)

- longo—rajada longa (IUC 6)

Tipo

Tipo de modulação

Extensão de Preamb

Comprimento do preâmbulo

Diff enco

Codificação diferencial ativada (sim) ou não ativada (não)

Bytes FEC T

Número de bytes que podem ser corrigidos para cada palavra de código FEC

FEC K bytes

O número de bytes de informações em uma palavra de código FEC

Tamanho da CW FEC

Tamanho, em bytes, da palavra de código pós-FEC Normalmente é k + 2T bytes ou o número de bytes de informações FEC (k) mais duas vezes o número de bytes que podem ser corrigidos em cada palavra de código FEC (T).

Sementes de scrambl

Valor de seed do Scrambler, em formato hexadecimal

Tamanho máx. B

Tamanho de intermitência máxima

Tamanho do tempo de guarda

Tempo, em símbolos, entre surtos sucessivos

Último CW pequeno

Tratamento de FEC para abreviação de palavra de código

Scrambl

Scrambler habilitado (sim) ou não habilitado (não)

Desvio de preâmbulo

Os bits do valor do preâmbulo

Exemplo

Para verificar se o perfil de modulação configurado tem os parâmetros corretos, execute o comando show cable modulation-profile para o perfil 2.

ubr7246#show cable modulation-profile 2

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

2   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   1    8     no   yes     440

2   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     384

2   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     384

2   short   qam  144    no   0x6    0x4B  0x152   6    8     no   yes     864

2   long    qam  160    no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     848

Informações Relacionadas

- Modulação dinâmica de upstream do Cisco uBR7200

- Perfis de modulação upstream para placas de linhas de cabo