- Upgrade para BPA v4.1.2 Patch 7

- Problemas Resolvidos

- Problemas conhecidos

Upgrade para BPA v4.1.2 Patch 7

Para atualizar para BPA v4.1.2 Patch 7:

Devido a problemas de vulnerabilidade, a imagem do MongoDB foi atualizada. Como mongo-init é um trabalho e a atualização do helm não é suportada, o pod mongo-init deve ser excluído antes da atualização do patch.

1. Exclua o pod mongo-init usando os seguintes comandos.
kubectl get pod -n bpa-ns -o wide \| grep mongo-init

kubectl delete pod \

-n bpa-ns

2. Após excluir mongo-init, consulte a seção Atualização de patch do Guia de instalação do BPA para obter mais informações sobre atualizações de patch.

Problemas Resolvidos

Os seguintes defeitos foram resolvidos como parte da versão do Patch 7:

ID de Rastreamento de Defeito

Descrição

91480 DE DADOS

O problema do processo de limpeza funcionar apenas para fluxos de trabalho e não para outros aplicativos foi resolvido com a atualização das condições para retornar uma resposta adequada.

90990 DE DADOS

Os problemas de vulnerabilidade anteriores em Mongosh foram resolvidos pela atualização do shell Mongo de v506 para v507.

90878 DE DADOS

Os erros que ocorrem ao excluir uma chave de API selecionando o ícone Excluir foram resolvidos pela inclusão de uma chave na carga.

90018 DE DADOS

Anteriormente, o parâmetro de consulta do Adaptador BPA não era capaz de salvar o nome do campo key. O problema foi resolvido com a atualização da funcionalidade para permitir o nome do campo key nos parâmetros de consulta.

89862 DE DADOS

Anteriormente, o processo de carregamento falhou quando os administradores clicavam em exibir e solicitar tarefa. O problema foi resolvido com a correção de um bug na carga de UserTask.

DAA-89754, DAA-89613, DAA-84854

Os usuários receberam anteriormente um prompt de "expiração da sessão" enquanto estavam ativos, resultando em logouts inesperados mesmo depois de clicar em Continuar. O problema foi resolvido corrigindo erros de cálculo em casos de canto e garantindo que o token seja atualizado somente após o período de tempo limite.

Note: Para corrigir esse problema nos microsserviços personalizados, o jwt_token deve ser usado a partir de sessionStorage em vez de localStorage.

89584 DE DADOS

Anteriormente, durante a distribuição do modelo do vManage mestre para outras instâncias do vManage, uma marca GR1(Grupo) duplicada foi adicionada quando uma marca GR já estava presente no nome do modelo. O problema foi resolvido aumentando a mesma tag GR para o próximo número, em vez de adicionar uma nova tag GR.

88969 DE DADOS

Nas versões anteriores do BPA, o Lógico de Repetição do Fluxo de Trabalho de Atualização do Sistema Operacional não conseguiu atualizar a versão padrão no vManage e marcar o pedido como concluído. O problema foi resolvido com a atualização da variável de versão padrão quando o problema de token Cross-Site Request Forgery (Falsificação de solicitação entre sites) é observado.

88778 DE DADOS

Anteriormente, quando os usuários tentavam fazer login e logout do BPA, eles eram redirecionados para URLs incorretos. O problema foi corrigido passando o sinalizador de administração corretamente quando a origem é correspondente e garantindo a exclusividade do grupo de tratamento.

87879 DE DADOS

Anteriormente, os usuários tinham problemas esporádicos de acessibilidade ao usar URLs marcados como favorito sem fazer login. O problema foi resolvido com a adição de lógica para atualizar a página de logon para evitar redirecionamento inválido.

87822 DE DADOS

Anteriormente, a página Pedidos do catálogo de serviços de última geração (Next-Gen) ficava atrasada quando os pedidos continham mais dados na seção Marcos. Esse problema foi resolvido com a exclusão de campos que não são necessários na página Grade de pedidos e com a disponibilização de uma chamada de API quando um item de catálogo é selecionado.

87532 DE DADOS

Anteriormente, os usuários não podiam buscar arquivos de log pesados com o comando kubectl. Esse problema foi resolvido com a habilitação dos logs contidos.

85007 DE DADOS

Anteriormente, ao cancelar manualmente trabalhos incompletos no nível do aplicativo, ocorreu um cancelamento forçado, deixando o estado do pedido inalterado e falhando ao reverter ou excluir os dispositivos do distribuidor associado. O problema foi resolvido com a introdução de uma tarefa de tratamento de erros.

85003 DE DADOS

Anteriormente, o BPA não conseguia detectar um formato CSV incorreto, incluindo colunas que foram mescladas incorretamente, resultando no sinalizador de ativação sendo interpretado incorretamente como falso. O problema foi resolvido com a validação do formato CSV ao carregar e exibir mensagens de erro para evitar estados de trabalho inativos.

84222 DE DADOS

Anteriormente, o método de criptografia no script de tratamento de credencial era preterido. O problema foi resolvido com a adição do novo método de criptografia para evitar preocupações com a segurança.

83034 DE DADOS

Anteriormente, os perfis de usuário não eram criados no portal do BPA devido a um endereço de e-mail vazio do Perfil do sistema de controle de acesso do controlador de acesso do terminal. O problema foi corrigido com a criação de IDs de email fictícias, caso nenhum email esteja disponível na resposta. Além disso, a validação do padrão de email foi atualizada na interface do usuário e na API.

82449 DE DADOS

Anteriormente, os usuários configuravam os dispositivos sem verificar se eles estavam no modo de controlador, o que poderia resultar em configurações incorretas. O problema foi resolvido com a introdução de uma mensagem de alerta.

80340 DE DADOS

Antes, o BPA tinha problemas de configuração OAuth. Esses problemas foram resolvidos com o fornecimento de atualizações de plug-in, uma reconfiguração do arquivo "config.json" e coordenação com as equipes de gerenciamento de contas e produtos do cliente.

92291 DE DADOS

Anteriormente, o problema da chave Secure Shell no relatório do controlador do caso não gerava uma mensagem de erro. Esse problema foi resolvido exibindo-se o status de execução como "Falha" junto com o raciocínio correspondente.

84221 DE DADOS

Anteriormente, durante a instalação do BPA, a implementação do Lightweight Diretory Access Protocol (LDAP) do serviço de autenticação importava uma biblioteca desatualizada, o que representava um risco à segurança. Este problema foi resolvido com a substituição de "passport-ldapauth" por "passport-custom and ldapts package".

Note: No arquivo ldap auth "config.json", "entrada antiga searchBase->"searchBase": "ou=Cisco Users,dc=cisco,dc=com" foi substituído por

"nova searchBase ->"searchBase": "ou=Funcionários,ou=Usuários da Cisco,dc=cisco,dc=com".

Problemas conhecidos

Não há problemas conhecidos a serem relatados como parte desta versão.