Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo dos Serviços de Emulação de Circuito Não Estruturado (CES - Unstructure Emulation Services) T1 usando temporização Adaptive. Serviço não estruturado significa que os PVCs utilizam toda a largura de banda T1/E1. O switch ATM não procura no T1/E1, mas simplesmente reproduz um fluxo de bits com temporização da porta de recebimento para a porta de destino. A temporização adaptativa significa que o módulo CES oferece uma temporização adequada para a transmissão de dados calculando uma taxa média de recepção de dados. A principal vantagem disso é que ele não exige a sincronização do relógio da rede. Para obter uma explicação mais detalhada sobre os Serviços CES, leia Uma Introdução aos Serviços de Emulação de Circuito.

Hipóteses

As configurações de exemplo neste documento são baseadas nas seguintes suposições:

- Este exemplo usa o modo de temporização adaptável. Como estamos usando temporização adaptável, você não precisa de uma instrução network-clock-select. No entanto, você pode optar por configurar o comprimento do buffer para evitar estouro e estouro do buffer e, ao mesmo tempo, controlar o atraso (um tamanho maior do buffer significa um maior atraso). O comprimento do buffer é proporcional à variação máxima de retardo de célula (CDV), que você pode configurar com o comando ces circuit-id [cas] [cdv max-req]. O valor padrão é 2000 milissegundos. O valor medido é exibido na saída do comando show ces circuit.

- O enquadramento em ambos os PBXs é o Extended Superframe (ESF). Esse é o padrão no LS1010, portanto ele não precisa ser explicitamente configurado. No entanto, vamos configurá-lo neste exemplo para fins de demonstração.

- O código de linha em ambos os PBXs é a substituição binária de 8 zeros (B8ZS). Esse é o padrão no LS1010, portanto ele não precisa ser explicitamente configurado. No entanto, vamos configurá-lo neste exemplo para fins de demonstração.

- O LS1010 é o lado ativo do PVC maleável; o 8540-MSR é o lado passivo.

- A distância entre o PBX e o switch ATM é menor que 110 pés no CES PAM. Esse comprimento é a construção da linha padrão (lbo), portanto, não precisa ser explicitamente configurado. No entanto, vamos configurá-lo neste exemplo para fins de demonstração.

- O LS1010 está equipado com uma placa de recurso por enfileiramento de fluxo (FC-PFQ - Feature Card per-flow Queueing), que usa um loop de bloqueio de fase (PLL - Phase Lock Loop) capaz de travar e rastrear a fonte de tempo selecionada. Esse relógio bloqueado de alta qualidade é então alimentado às interfaces de relógio da rede para fornecer o tempo da interface. O 8540 MSR é equipado com um Network Clock Module (NetClkMod), que oferece a vantagem adicional de uma fonte de tempo Stratum 3.

- As pseudointerfaces ATM (ATM-Px/y/z) são criadas quando o circuito é definido. Consulte o documento Configuring Circuit Emulation Services para obter mais detalhes.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas abaixo.

- 8540-MSR

- LS1010-A

8540-MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

network-clock-select 1 system

ip subnet-zero

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address no

ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address no

ip directed-broadcast

ces aal1 clock adaptive

ces circuit 0 circuit-name example

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Use show ces address no lado passivo do PVC soft para obter o endereço e o par VPI/VCI necessários para configurar o lado ativo do PVC soft (o LS1010 neste exemplo). Veja o exemplo de saída abaixo:

8540-MSR#show ces address

CES-IWF ATM Address(es):47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10 CBR3/1/0:0

vpi 0 vci 16

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

atm address 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnni

?no aesa embedded-number left-justified

?node 1 level 56 lowest

? redistribute atm-static

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

?no ip address

?ces aal1 clock adaptive

?ces circuit 0 circuit-name example

?ces dsx1 linecode b8zs

?ces dsx1 framing esf

?ces dsx1 lbo 0_110

?ces pvc 0 dest-address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

vpi 0 vci 16

!

interface CBR12/1/1

?no ip address

!

interface CBR12/1/2

?no ip address

!

interface CBR12/1/3

?no ip address

!

interface ATM13/0/0

?no ip address

?atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Use o comando show ces interface para verificar se os circuitos CES estão ativos em ambos os lados. Veja o exemplo de saída abaixo:

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop?

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Adaptive LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm<

Errors in the Current Interval:

PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Use o comando show atm vc para verificar se o PVC soft foi estabelecido entre os dois switches ATM. Veja o exemplo de saída abaixo:

8540-MSR#show atm vc interface ATM-P3/1/3

Interface?? VPI?? VCI?? Type?? X-Interface?? X-VPI?? X-VCI?? Encap Status

ATM-P3/1/3??? 0??? 16 SoftVC????? ATM3/0/0?????? 0?????? 39??????????? UP

LS1010#show atm vc interface ATM-P12/1/3

Interface?? VPI?? VCI?? Type?? X-Interface?? X-VPI?? X-VCI?? Encap Status

ATM-P12/1/3?? 0??? 16 SoftVC??? ATM12/0/0??????? 0????? 39???????????? UP

Use o comando show ces circuit cbr x/y/z 0 para verificar se não há lapsos de temporização e ver se os subfluxos ou os transbordos estão aumentando. Certifique-se de usar esse comando no lado 8540-MSR também. Veja o exemplo de saída abaixo:

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP?

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_ADAPT

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte da Tecnologia ATM

- Introdução aos serviços de simulação de circuito

- Referência de comando do roteador de switch ATM

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems