Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Hipóteses

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo dos Serviços de Emulação de Circuito Não Estruturado (CES - Unstructure Emulation Services) usando o relógio Síncrono e um PVC (Permanent Virtual Circuit). Serviço não estruturado significa que os PVCs utilizam toda a largura de banda T1/E1. O switch ATM não procura no T1/E1, mas simplesmente reproduz um fluxo de bits com temporização da porta de recebimento para a porta de destino. O serviço sincrônico assume que relógios sincronizados estão disponíveis em cada lado. Portanto, nenhuma informação sobre temporização é transportada na célula ATM. A propagação da fonte de tempo através da rede é necessária. Para obter uma explicação mais detalhada sobre os Serviços CES, leia Uma Introdução aos Serviços de Emulação de Circuito.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

Hipóteses

As configurações de exemplo neste documento são baseadas nas seguintes suposições:

- Este exemplo usa temporização síncrona.

- O PBX1 fornece a fonte de tempo—fonte de referência primária (PRS - Primary Reference Source)—para a rede ATM. Consulte o diagrama abaixo.

- O PBX2 é temporizado do mesmo relógio que o PBX1 (do provedor de serviços).

Observação: esses relógios precisam ser iguais à precisão e precisam estar em fase.

- O enquadramento em ambos os PBXs é o Extended Superframe (ESF). Esse é o padrão no LS1010, portanto ele não precisa ser explicitamente configurado. No entanto, vamos configurá-lo neste exemplo para fins de demonstração.

- O código de linha em ambos os PBXs é a substituição binária de 8 zeros (B8ZS). Esse é o padrão no LS1010, portanto ele não precisa ser explicitamente configurado. No entanto, vamos configurá-lo neste exemplo para fins de demonstração.

- O PVC 0/100 é usado entre 8540-MSR e LS1010.

- A distância entre o PBX e o switch ATM é menor que 110 pés no CES PAM. Esse comprimento é a construção da linha padrão (lbo), portanto, não precisa ser explicitamente configurado. No entanto, vamos configurá-lo neste exemplo para fins de demonstração.

- O LS1010 está equipado com um FC-PFQ e o 8540MSR está equipado com o relógio RP Stratum 3. Você precisa desses cartões para garantir uma boa recuperação de clock.

- As pseudointerfaces ATM (ATM-Px/y/z) são criadas quando o circuito é definido. Consulte esta documentação relacionada para obter mais detalhes.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Configuração de 8540-MSR

8540-MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

network-clock-select 1 cbr3/1/0

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

ip subnet-zero

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm3/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Configuração de LS1010-A

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service time

stamps debug date

time msec

service time

stamps log date

time mse

cno service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

network-clock-select 1 CBR12/1/0

!

atm address 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnnino aes

a embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowestre

distribute atm-static

!

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

no ip address

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm12/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esfces dsx1 lbo 0_110

!

interface CBR12/1/1no ip address

!

interface CBR12/1/2

no ip address

!

interface CBR12/1/3

no ip address

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Verificar

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Para verificar se os circuitos CES estão ativos em ambos os lados, use o comando show ces interface. Veja o exemplo de saída abaixo:

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Synchronous LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm

Errors in the Current Interval:

PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Use o comando show atm vc para que o PVC seja estabelecido entre os dois switches ATM. Veja o exemplo de saída abaixo:

8540-MSR#show atm vc int ATM-P3/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P3/1/3    0    16 SoftVC      ATM3/0/0       0     100             UP

LS1010#show atm vc int ATM-P12/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P12/1/3   0    16 SoftVC     ATM12/0/0       0     100             UP

Para verificar se não há lapsos de temporização, use o comando show ces circuit cbr x/y/z 0 e veja se os subfluxos ou sobrecargas estão aumentando. Certifique-se de usar esse comando no lado 8540-MSR também. Veja o exemplo de saída abaixo:

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_SYNC

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Introdução aos serviços de simulação de circuito

- Referência de comando do roteador de switch ATM

- Página de suporte à tecnologia ATM

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems