Índice

Introdução

Problema

Solução

Discussões relacionadas à comunidade de suporte da Cisco

Introdução

Este documento descreve um problema onde a autenticação a um motor do módulo de rede (NME) pareça falhar.

Tentar à sessão em um NME-WAE-502 do roteador mostra uma alerta de login, mas o início de uma sessão com credenciais WAAS (Wide Area Application Services) falha como segue (no exemplo o NME-WAE está no slot1):

router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session

Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open

User Access Verification

Username: admin

Password:

% Authentication failed

Problema

Se você já está incorporando as credenciais corretas WAAS, esta edição poderia ser devido à configuração de autenticação no roteador.  Observe que o banner de login não tem de “o console do motor do Wide Area Application Services Cisco”, verifica se o roteador tem AAA (autenticação, autorização, explicando) configurado, vê a configuração abaixo da amostra de roteador.

router# show run | inc aaa

aaa new-model

aaa authentication login default group tacacs+ enable

Neste caso você precisa primeiramente de entrar usando os credentails do roteador, <ENTER> da imprensa e somente uma segunda alerta de login será mostrada então era você pode entrar usando as credenciais WAAS.

Solução

A alerta de login mostrada está vindo do roteador, não o NME-WAE. Você precisa primeiramente de dar ao roteador credenciais, a seguir o <ENTER> da imprensa e somente então a alerta de login real WAAS aparecerão:

router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session

Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open

User Access Verification

Username: <-- router-username

Password: <-- router-password

<-- Hit <ENTER>

Cisco Wide Area Application Services Engine Console

Username: <-- waas-username

Password: <-- waas-password

Device is configured with a (well known) default username/password for ease

of initial configuration.This default username/password should be changed in

order to avoid unwanted access to the device.

System Initialization Finished.

WAAS#

Na alerta de login após ter visto as credenciais normais da linha de console WAAS do motor do Wide Area Application Services de Cisco pode ser usado (padrões: nome de usuário: admin/senha: padrão).