Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Configuratie Microsoft Windows-server

De WLC configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u lokaal belangrijke certificaten (LSC) kunt configureren met een draadloze LAN-controller (WLC) en een nieuw geïnstalleerd Microsoft Windows Server 2012 R2.

Opmerking: Reële implementaties kunnen op veel punten verschillen. U dient volledige controle en kennis te hebben over de instellingen op Microsoft Windows Server 2012. Dit configuratievoorbeeld wordt alleen geleverd als een referentiesjabloon voor Cisco-klanten om hun Microsoft Windows Server-configuratie te implementeren en aan te passen om LSC te laten werken.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan elke wijziging te begrijpen die in Microsoft Windows Server is gemaakt en indien nodig de relevante Microsoft documentatie te controleren.

Opmerking: LSC op WLC wordt niet ondersteund met intermediair-CA, omdat de basis-CA wordt gemist vanuit WLC omdat de controller alleen de intermediaire CA krijgt.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- WLC versie 7.6

- Microsoft Windows Server 2012 R2

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Configuratie Microsoft Windows-server

Deze configuratie wordt weergegeven zoals uitgevoerd op een nieuw geïnstalleerd Microsoft Windows Server 2012. U moet de stappen aan uw domein en uw configuratie aanpassen.

Stap 1.Installeer de actieve Domeinservices van de Map voor de rollen en eigenschappen wizard.

Stap 2.Na de installatie moet u de server naar de domeincontroller promoten.

Stap 3. Aangezien dit een nieuwe instelling is, kunt u een nieuw bos configureren. maar meestal in bestaande implementaties, moet u deze punten gewoon op een domeincontroller configureren. Hier kiest u het LSC2012.com-domein. Hiermee wordt ook de DNS-functie (Domain Name Server) geactiveerd.

Stap 4. Nadat u het programma opnieuw hebt opgestart, installeert u zowel de certificaatdienst (CA) als de webinschrijving.

Stap 5.Configureer ze.

Stap 6. Kies Enterprise CA en laat alles standaard achter.

Stap 7. Klik op het menu Microsoft Windows/Start.

Stap 8. Klik op Administratieve hulpmiddelen.

Stap 9. Klik op Active Directory Gebruikers en computers.

Stap 10. Vouw het domein uit, klik met de rechtermuisknop op de gebruikersmap en kies Nieuw object > Gebruiker.

Stap 1. In dit voorbeeld wordt het APUSER genoemd. Als deze optie eenmaal is gemaakt, moet u de gebruiker bewerken en op het tabblad LidOf klikken, en er een lid van de groep IS_IUSRS van maken

De vereiste gebruikersrechten opdrachten zijn:

- Lokaal loggen toestaan

- Log in als service

Stap 12. Installeer de Inschrijvingsservice voor het netwerkapparaat (NDES).

- Kies het rekeninglid van de groep IS_USRS, APUSER in dit voorbeeld, als de servicekening voor NDES.

Stap 13. Navigeer naar administratieve hulpmiddelen.

Stap 14. Klik op Internet Information Services (IS).

Stap 15. Uitbreidt de server > Sites > Standaardwebsite > Cert Srv.

Stap 16. Klik voor zowel mscep als mscep_admin op verificatie. Zorg ervoor dat anonieme verificatie is ingeschakeld.

Stap 17. Klik met de rechtermuisknop op Windows-verificatie en kies providers. Zorg ervoor dat NT LAN Manager (NTLM) eerst in de lijst staat.

Stap 18. Schakel de authenticatie-uitdaging uit in de registerinstellingen, anders verwacht Simple certificaatinschrijving Protocol (SCEP) dat de WLC-versie niet ondersteunt.

Stap 19. Open de toepassing.

Stap 20. Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Cryptography\MSCEP\.

Stap 21. Stel het wachtwoord in op 0.

Stap 2. Klik op het menu Microsoft Windows/Start.

Stap 23. Type MMC.

Stap 2. Kies in het menu Bestand de optie Magnetisch toevoegen/verwijderen. Kies certificeringsinstantie.

Stap 25. Klik met de rechtermuisknop op de map certificaatsjabloon en klik op beheren.

Stap 2. Klik met de rechtermuisknop op een bestaande sjabloon zoals Gebruiker en kies Dubbele sjabloon.

Stap 27. Kies de CA om Microsoft Windows 2012 R2 te zijn.

Stap 28. Voeg in het tabblad Algemeen een weergavenaam toe, zoals WLC, en een validatieperiode.

Stap 29. Bevestig in het tabblad Onderwerp dat Levering in het verzoek is geselecteerd.

Stap 30. Klik op het tabblad Eisen voor uitgifte. Cisco raadt aan om uitgiftebeleid leeg te laten in een typische hiërarchische CA-omgeving:

Stap 3 1. Klik op het tabblad Uitbreidingen, Toepassingsbeleid en Bewerk. Klik op Add en controleer of clientverificatie wordt toegevoegd als toepassingsbeleid. Klik op OK.

Stap 3 2. Klik op het tabblad Beveiliging en vervolgens op Toevoegen.... Zorg ervoor dat de SCEP-servicekaart die in de NDES-servicesinstallatie is gedefinieerd, de volledige controle over de sjabloon heeft en klik op OK.

Stap 3. Ga terug naar de GUI-interface van de certificeringsinstantie. Klik met de rechtermuisknop op de map certificaatsjablonen. Navigeer naar Nieuw > certificaatsjabloon om uit te geven. Selecteer de eerder ingesteld WLC-sjabloon en klik op OK.

Stap 34. Verander de standaard SCEP-sjabloon in de registratiesystemen onder Computer > HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Cryptografie > MSCEP. Verander de toetsen EncryptionSjabloon, GeneralPurposeSjabloon en SignatureSjabloon van IPsec (Offline aanvraag) naar de eerder gemaakte WLC-sjabloon.

Stap 35. Herstart het systeem.

De WLC configureren

Stap 1. Navigeer in het menu Beveiliging op de WLC. Klik op Certificaten > LSC.

Stap 2. Controleer het selectieknop LSC inschakelen op controller.

Stap 3. Voer uw Microsoft Windows Server 2012 URL in. Standaard wordt deze toegevoegd aan /certsrv/mscep/mscep.dll.

Stap 4. Voer uw gegevens in het gedeelte Params in.

Stap 5. Pas de wijziging toe.

Stap 6. Klik op de blauwe pijl op de bovenste CA-lijn en kies Add. Het moet de status veranderen van niet aanwezig naar nu.

Stap 7. Klik op het tabblad AP-provisioning.

Stap 8.Controleer het selectieteken Enable onder AP Provisioning en klik op Update.

Stap 9.Herstart uw toegangspunten als ze niet zelf zijn herstart.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Het toegangspunt, na het opnieuw opstarten, sluit zich aan bij en toont met LSC als het certificaattype in het menu Draadloos.

Opmerking: Na 8.3.112 kunnen MIC APs zich niet bij allen aansluiten wanneer LSC wordt ingeschakeld. Daarom wordt de optie "pogingen tot LSC" tellen beperkt gebruikt.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.