Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Afkortingen

Werkstroom van de MoP

Voorwaarde voor gezondheidscontroles

Oplossing en verwijdering van defecte OSD-schijf uit het cluster

OSD-schijf vervangen en nieuwe VD maken

Voeg back-up toe aan de OSD in de Cluster

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die moeten worden uitgevoerd om OSD-schijf te isoleren en te vervangen van Ceph/Storage-cluster die op Object Storage Disk (OSD) is geïnstalleerd in een Ultra-M instelling.

Achtergrondinformatie

Ultra-M is een voorverpakte en gevalideerde gevirtualiseerde mobiele pakketoplossing die is ontworpen om de plaatsing van VPN’s te vereenvoudigen. OpenStack is de Gevirtualiseerde Infrastructuur Manager (VIM) voor Ultra-M en bestaat uit deze knooppunten:

- berekenen

- OSD - Compileren

- Controller

- OpenStack Platform - Director (OSPF)

De hoge architectuur van Ultra-M en de betrokken onderdelen zijn in deze afbeelding weergegeven:

UltraM-architectuurDit document is bedoeld voor het Cisco-personeel dat bekend is met het Cisco Ultra-M-platform en bevat informatie over de stappen die moeten worden uitgevoerd op OpenStack niveau op het moment dat de OSPF-server wordt vervangen.

Opmerking: De Ultra M 5.1.x release wordt overwogen om de procedures in dit document te definiëren.

Afkortingen

VNF

Virtuele netwerkfunctie

CF

Bedieningsfunctie

SF

Service-functie

ESC

Elastic Service Controller

MOP

Procedure

OSD

Objectopslaglocaties

HDD

Station vaste schijf

SSD

Solid State Drive

VIM

Virtual-infrastructuurbeheer

VM

Virtuele machine

EM

Element Manager

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Universele unieke ID-versterker

Werkstroom van de MoP

Voorwaarde voor gezondheidscontroles

1. Gebruik de opdracht Ceph-disklijst om te begrijpen hoe OSD in Journal in kaart wordt gebracht en om te identificeren welke schijf moet worden geïsoleerd en vervangen.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph-disk list

/dev/sda :

/dev/sda1 other, iso9660

/dev/sda2 other, xfs, mounted on /

/dev/sdb :

/dev/sdb1 ceph journal, for /dev/sdc1

/dev/sdb3 ceph journal, for /dev/sdd1

/dev/sdb2 ceph journal, for /dev/sde1

/dev/sdb4 ceph journal, for /dev/sdf1

/dev/sdc :

/dev/sdc1 ceph data, active, cluster ceph, osd.1, journal /dev/sdb1

/dev/sdd :

/dev/sdd1 ceph data, active, cluster ceph, osd.7, journal /dev/sdb3

/dev/sde :

/dev/sde1 ceph data, active, cluster ceph, osd.4, journal /dev/sdb2

/dev/sdf :

/dev/sdf1 ceph data, active, cluster ceph, osd.10, journal /dev/sdb4

2. Controleer de Ceph-gezondheids- en OSD-boommapping voordat u doorgaat met het geïdentificeerde OSD-diskisolatie.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

1 mons down, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 28, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

osdmap e709: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v941813: 704 pgs, 6 pools, 490 GB data, 163 kobjects

1470 GB used, 11922 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 58580 B/s wr, 0 op/s rd, 7 op/s wr

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                   UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2  4.35999     host pod1-osd-compute-0

0  1.09000         osd.0                    up  1.00000          1.00000

3  1.09000         osd.3                    up  1.00000          1.00000

6  1.09000         osd.6                    up  1.00000          1.00000

9  1.09000         osd.9                    up  1.00000          1.00000

-3        0     host pod1-osd-compute-1

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-2

2  1.09000         osd.2                    up  1.00000          1.00000

5  1.09000         osd.5                    up  1.00000          1.00000

8  1.09000         osd.8                    up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                   up  1.00000          1.00000

-5  4.35999     host pod1-osd-compute-3

1  1.09000         osd.1                    up  1.00000          1.00000

4  1.09000         osd.4                    up  1.00000          1.00000

7  1.09000         osd.7                    up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                   up  1.00000          1.00000

Oplossing en verwijdering van defecte OSD-schijf uit het cluster

1. Schakel het OSD-proces uit en stop.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo systemctl disable ceph-osd@7

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo systemctl stop ceph-osd@7

2. Mark de OSD out.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo su

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd set noout

set noout

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd set norebalance

set norebalance

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd out 7

marked out osd.7.

Opmerking: Wacht tot de gegevensherbalans is voltooid en alle PG's zijn terug naar active+clean om problemen te voorkomen.

3. Controleer of de OSD is gemarkeerd en wacht tot de Ceph opnieuw in evenwicht is.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# watch -n1 ceph -s

95 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

28 active+recovery_wait+degraded

2 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

1 active+recovering+degraded

2 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

1 active+recovering+degraded

2 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

67 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

3 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

24 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

22 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

1 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

8 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

4. Verwijder de verificatiesleutel van de OSD.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph auth del osd.7

updated

5. Bevestig dat de sleutels voor OSD.7 niet in de lijst staan.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph auth list

installed auth entries:

osd.0

key: AQCgpB5blV9dNhAAzDN1SVdnuJyTN2f7PAdtFw==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.1

key: AQBdwyBbbuD6IBAAcvG+oQOz5vk62faOqv/CEw==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.10

key: AQCwwyBb7xvHJhAAZKPprXWT7UnvnAXBV9W2rg==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.11

key: AQDxpB5b9/rGFRAAkcCEkpSN1YZVDdeW+Bho7w==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.2

key: AQCppB5btekoNBAAACoWpDz0VL9bZfyIygDpBQ==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.3

key: AQC4pB5bBaUlORAAhi3KPzetwvWhYGnerAkAsg==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.4

key: AQB1wyBbvMIQLRAAXefFVnZxMX6lVtObQt9KoA==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.5

key: AQDBpB5buKHqOhAAW1Q861qoYqW6fAYHlOxsLg==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.6

key: AQDQpB5b1BveFxAAfCLM3tvDUSnYneutyTmaEg==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.8

key: AQDZpB5bd4nlGRAAkkzbmGPnEDAWV0dUhrhE6w==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.9

key: AQDopB5bKCZPGBAAfYtp1GLA7QIi/YxJa8O1yw==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

client.admin

key: AQDpmx5bAAAAABAA3hLK8O2tGgaAK+X2Lly5Aw==

caps: [mds] allow *

caps: [mon] allow *

caps: [osd] allow *

client.bootstrap-mds

key: AQBDpB5bjR1GJhAAB6CKKxXulve9WIiC6ZGXgA==

caps: [mon] allow profile bootstrap-mds

client.bootstrap-osd

key: AQDpmx5bAAAAABAA3hLK8O2tGgaAK+X2Lly5Aw==

caps: [mon] allow profile bootstrap-osd

client.bootstrap-rgw

key: AQBDpB5b7OWXHBAAlATmBAOX/QWW+2mLxPqlkQ==

caps: [mon] allow profile bootstrap-rgw

client.openstack

key: AQDpmx5bAAAAABAAULxfs9cYG1wkSVTjrtiaDg==

caps: [mon] allow r

caps: [osd] allow class-read object_prefix rbd_children, allow rwx pool=volumes, allow rwx pool=backups, allow rwx pool=vms, allow rwx pool=images, allow rwx pool=metrics

7. Verwijder de OSD uit het cluster.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd rm 7

removed osd.7

8. Koppel de OSD-schijf los die moet worden vervangen.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# umount /var/lib/ceph/osd/ceph-7

9. Laat de rubberen los en doe de riem.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd unset noscrub

unset noscrub

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd unset nodeep-scrub

unset nodeep-scrub

10. Controleer de gezondheid van Ceph en wacht tot je gezond bent, en alle PG's weer actief+clean zijn.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

28 pgs backfill_wait

4 pgs backfilling

5 pgs degraded

5 pgs recovery_wait

83 pgs stuck unclean

recovery 1697/516881 objects degraded (0.328%)

recovery 76428/516881 objects misplaced (14.786%)

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

1 mons down, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 28, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

osdmap e877: 11 osds: 11 up, 11 in; 193 remapped pgs

flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v942974: 704 pgs, 6 pools, 490 GB data, 163 kobjects

1470 GB used, 10806 GB / 12277 GB avail

1697/516881 objects degraded (0.328%)

76428/516881 objects misplaced (14.786%)

511 active+clean

156 active+remapped

28 active+remapped+wait_backfill

5 active+recovery_wait+degraded+remapped

4 active+remapped+backfilling

client io 331 kB/s wr, 0 op/s rd, 56 op/s wr

OSD-schijf vervangen en nieuwe VD maken

1. Verwijder het foutieve station en vervang het door een nieuw station: Cisco UCS C240 M4-serverinstallatie en -servicegids.

2. Controleer het inloggen bij CIMC van de OSD-Computatie en controleer de sleuf waar OSD wordt vervangen en laat deze in goede gezondheid zien.

3. Maak een Virtual Drive voor een nieuwe HDD, het moet een verse HDD zijn zonder metadata.

4. Controleer dat de nieuwe schijf in de toestand Ongeconstrueerd goed is.

Opslag > Cisco 12G SAS modulaire controller (SLOT-HBA) > Physical Drive-informatie

5. Selecteer de optie Virtual Drive maken vanaf ongebruikte fysieke stuurprogramma's om de VD te maken.

Opslag > Cisco 12G SAS modulaire controller (SLOT-HBA)

6. Gebruik Physical Drive 9 om een nieuwe VD te maken en noem het op OSD3.

Opslag > Cisco 12G SAS modulaire controller (SLOT-HBA) > Controller informatie > Virtual Drive maken vanaf ongebruikte fysieke stuurprogramma’s

Opslag > Cisco 12G SAS modulaire controller (SLOT-HBA) > Controller informatie > Virtual Drive maken vanaf ongebruikte fysieke stuurprogramma’s

7. IPMI via LAN inschakelen: Admin > Communicatieservices > Communicatieservices.

IPMI via LAN inschakelen: Admin > Communicatieservices > Communicatieservices

8. Schakel hyperthreading uit: Compute > configuratiescherm > Geavanceerd > processorconfiguratie.

hyperthreading uitschakelen: Compileren > configuratiescherm > Geavanceerd > processorconfiguratie

Opmerking: Het beeld dat hier wordt getoond en de configuratiestappen die in dit gedeelte worden beschreven, zijn gebaseerd op versie 3.0(3e) van de firmware en er kunnen kleine variaties zijn als u aan andere versies werkt.

Voeg back-up toe aan de OSD in de Cluster

1. Nadat een nieuwe schijf is vervangen, voert u partprobe uit om het nieuwe apparaat te ontdekken.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# partprobe

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# lsblk

NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda      8:0    0 278.5G  0 disk

|

-sda1   8:1    0     1M  0 part

-sda2   8:2    0 278.5G  0 part /

sdb      8:16   0 446.1G  0 disk

|

-sdb1   8:17   0   107G  0 part

-sdb2   8:18   0   107G  0 part

-sdb3   8:19   0   107G  0 part

-sdb4   8:20   0   107G  0 part

sdc      8:32   0   1.1T  0 disk

|

-sdc1   8:33   0   1.1T  0 part /var/lib/ceph/osd/ceph-1

sdd 8:48   0   1.1T  0 disk

|

-sdd1   8:49   0   1.1T  0 part

sde      8:64   0   1.1T  0 disk

|

-sde1   8:65   0   1.1T  0 part /var/lib/ceph/osd/ceph-4

sdf      8:80   0   1.1T  0 disk

|

-sdf1   8:81   0   1.1T  0 part /var/lib/ceph/osd/ceph-10

2. Vind een apparaat dat op de server beschikbaar is.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 299.0 GB, 298999349248 bytes, 583983104 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: dos

Disk identifier: 0x000b5e87

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System

/dev/sda1            2048        4095        1024   83  Linux

/dev/sda2   *        4096   583983070   291989487+  83  Linux

WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.

Disk /dev/sdb: 479.0 GB, 478998953984 bytes, 935544832 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes

I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

Disk label type: gpt

#         Start          End    Size  Type            Name

1         2048    224462847    107G  unknown         ceph journal

2    224462848    448923647    107G  unknown         ceph journal

3    448923648    673384447    107G  unknown         ceph journal

4    673384448    897845247    107G  unknown         ceph journal

WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.

Disk /dev/sdd: 1199.0 GB, 1198999470080 bytes, 2341795840 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: gpt

#         Start          End    Size  Type            Name

1         2048   2341795806    1.1T  unknown         ceph data

WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.

Disk /dev/sdc: 1199.0 GB, 1198999470080 bytes, 2341795840 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: gpt

#         Start          End    Size  Type            Name

1         2048   2341795806    1.1T  unknown         ceph data

WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.

Disk /dev/sde: 1199.0 GB, 1198999470080 bytes, 2341795840 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: gpt

#         Start          End    Size  Type            Name

1         2048   2341795806    1.1T  unknown         ceph data

WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.

Disk /dev/sdf: 1199.0 GB, 1198999470080 bytes, 2341795840 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: gpt

#         Start          End    Size  Type            Name

1         2048   2341795806    1.1T  unknown         ceph data

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]#

3. Gebruik de lijst met vaste schijf om de tijdschrift schijf te identificeren.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph-disk list

/dev/sda :

/dev/sda1 other, iso9660

/dev/sda2 other, xfs, mounted on /

/dev/sdb :

/dev/sdb1 ceph journal, for /dev/sdc1

/dev/sdb3 ceph journal

/dev/sdb2 ceph journal, for /dev/sde1

/dev/sdb4 ceph journal, for /dev/sdf1

/dev/sdc :

/dev/sdc1 ceph data, active, cluster ceph, osd.1, journal /dev/sdb1

/dev/sdd :

/dev/sdd1 other, xfs

/dev/sde :

/dev/sde1 ceph data, active, cluster ceph, osd.4, journal /dev/sdb2

/dev/sdf :

/dev/sdf1 ceph data, active, cluster ceph, osd.10, journal /dev/sdb4

Opmerking: In de lijst van de ceph-schijf, wordt de uitvoer die gemarkeerd is sde1 is een tijdschrift voor sdb2. Controleer de uitvoer van de lijst van de ceph-schijf en kaart de schaduwverdeling in opdracht van Ceph in. Zodra u onder de opdracht OSD.7 draait, wordt er een nieuw evenwicht in de gegevensbalans (back-up/herstel) gestart.

4. Maak de Ceph-schijf en voeg deze terug naar het cluster.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]#  ceph-disk --setuser ceph --setgroup ceph prepare --fs-type xfs /dev/sdd /dev/sdb3

prepare_device: OSD will not be hot-swappable if journal is not the same device as the osd data

Creating new GPT entries.

The operation has completed successfully.

meta-data=/dev/sdd1              isize=2048   agcount=4, agsize=73181055 blks

=                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1

=                       crc=1        finobt=0, sparse=0

data     =                       bsize=4096   blocks=292724219, imaxpct=5

=                       sunit=0      swidth=0 blks

naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0 ftype=1

log      =internal log           bsize=4096   blocks=142931, version=2

=                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1

realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0

Warning: The kernel is still using the old partition table.

The new table will be used at the next reboot.

The operation has completed successfully.

#####Hint###

where - sdd is new drive added as OSD

where – sdb3 is journal disk partition number

mapping is sdc1 for sdc, sdd1 for sdd, sde1 for sde

sdf1 for sdf (and so on)

5. Activeer de ceph-disks en verwijder de rubberen vlaggen zonder diepe scheuren.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph-disk activate-all

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd unset noout

unset noout

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd  unset norebalance

unset norebalance

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd unset noscrub

unset noscrub

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd unset nodeep-scrub

unset nodeep-scrub

6. Wacht tot het opnieuw in balans is en controleer of de gezondheid van de Ceph- en OSD-boom goed is.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# watch -n 3 ceph -s

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

1 mons down, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 28, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

osdmap e709: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v941813: 704 pgs, 6 pools, 490 GB data, 163 kobjects

1470 GB used, 11922 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 58580 B/s wr, 0 op/s rd, 7 op/s wr

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                   UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2  4.35999     host pod1-osd-compute-0

0  1.09000         osd.0                    up  1.00000          1.00000

3  1.09000         osd.3                    up  1.00000          1.00000

6  1.09000         osd.6                    up  1.00000          1.00000

9  1.09000         osd.9                    up  1.00000          1.00000

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-2

2  1.09000         osd.2                    up  1.00000          1.00000

5  1.09000         osd.5                    up  1.00000          1.00000

8  1.09000         osd.8                    up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                   up  1.00000          1.00000

-5  4.35999     host pod1-osd-compute-3

1  1.09000         osd.1                    up  1.00000          1.00000

4  1.09000         osd.4                    up  1.00000          1.00000

7  1.09000         osd.7                    up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                   up  1.00000          1.00000