Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Afkortingen

Werkstroom van de MoP

Moederbordvervanging in Ultra-M setup

Vervanging moederbord in computingsknooppunt

Identificeer de VM's die worden Hosted in het computing-knooppunt

GainMaker-voeding

Case 1. Compact knooppunt is alleen SF VM

Case 2. Compacte knooppunten

Moederbord vervangen

De VM's herstellen

Case 1. Compact knooppunt is alleen SF VM

Case 2. Compact knooppunt: UAS, ESC, EM en CF

Moederbordvervanging in OSD computing-knooppunt

Ceph in onderhoudsmodus plaatsen

Identificeer de VM's die worden Hosted in het OSD-computing knooppunt

GainMaker-voeding

Zaak 1. OSD-computingsknooppunt, hosts CF/ESC/EM/AS

Case 2. OSD-computingsknooppunt, hosts automatisch implementeren/automatisch toepassen/EM/AS

Back-up van CDB van automatisch implementeren

Reserve-systeem.cfg van auto-IT

Moederbord vervangen

Verplaats Ceph uit de onderhoudsmodus

De VM's herstellen

Zaak 1. OSD-computingsknooppunt voor hosts CF, ESC, EM en AS

Case 2. OSD-computingsknooppunt voor hosts automatisch implementeren, automatisch implementeren, EM en VS

Auto-IT VM herstellen

Moederbord vervangen in controllerknooppunt

Controleer de controllerstatus en plaats Cluster in onderhoudsmodus

Moederbord vervangen

Cluster status terugzetten

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die vereist zijn om het defecte moederbord van een server te vervangen in een Ultra-M instelling waarin StarOS Virtual Network Functions (VPN’s) wordt opgeslagen.

Achtergrondinformatie

Ultra-M is een vooraf verpakte en gevalideerde gevirtualiseerde mobiele pakketoplossing die is ontworpen om de plaatsing van VNFs te vereenvoudigen. OpenStack is de Gevirtualiseerde Infrastructuur Manager (VIM) voor Ultra-M en bestaat uit deze knooptypen:

- berekenen

- Object Storage Disk - computing (OSD)

- Controller

- OpenStack Platform - Director (OSPF)

De hoge architectuur van Ultra-M en de betrokken onderdelen zijn in deze afbeelding weergegeven:

UltraM-architectuur

Dit document is bedoeld voor Cisco-personeel dat bekend is met het Cisco Ultra-M-platform en bevat informatie over de stappen die moeten worden uitgevoerd op het niveau OpenStack en StarOS VPN op het moment dat het moederbord in een server wordt vervangen.

Opmerking: De Ultra M 5.1.x release wordt overwogen om de procedures in dit document te definiëren.

Afkortingen

VNF

Virtuele netwerkfunctie

CF

Bedieningsfunctie

SF

Service-functie

ESC

Elastic Service Controller

MOP

Procedure

OSD

Objectopslaglocaties

HDD

Station vaste schijf

SSD

Solid State Drive

VIM

Virtual-infrastructuurbeheer

VM

Virtuele machine

EM

Element Manager

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Universele unieke identificator

Werkstroom van de MoP

Werkstroom van de vervangingsprocedure op hoog niveau

Moederbordvervanging in Ultra-M setup

In een Ultra-M opstelling kunnen er scenario's zijn waar een vervanging van het moederbord in deze servertypes vereist is: Computeren, OSD-computing en controller.

Opmerking: De laarsschijven met de installatie van OpenStack worden vervangen nadat het moederbord is vervangen. Daarom is het niet vereist om het knooppunt weer aan de overcloud toe te voegen. Zodra de server aan wordt aangedreven na de vervangingsactiviteit, zou het zichzelf terug naar de overcloud stapstapelen.

Vervanging moederbord in computingsknooppunt

Voor de activiteit worden de VM's die in het computing-knooppunt worden gehost, scherp uitgeschakeld. Nadat het moederbord is vervangen, worden de VM's weer teruggezet.

Identificeer de VM's die worden Hosted in het computing-knooppunt

Identificeer de VM's die op de computing server worden gehost. Er zijn twee mogelijkheden:

De Computing Server bevat alleen SF VM:

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep compute-10

| 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533 |  VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d     |

pod1-compute-10.localdomain    |

De computingserver bevat een CF/ESC/EM/UAS-combinatie van VM’s:

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep compute-8

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | pod1-compute-8.localdomain     |

| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229     | pod1-compute-8.localdomain     |

| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     |

Opmerking: In de hier weergegeven output komt de eerste kolom overeen met de UUID, de tweede kolom is de VM naam en de derde kolom is de hostname waar de VM aanwezig is. De parameters uit deze uitvoer worden in de volgende secties gebruikt.

GainMaker-voeding

Case 1. Compact knooppunt is alleen SF VM

Meld u aan bij de StarOS VPN en identificeer de kaart die overeenkomt met de SF VM. Gebruik de UUID van de SF-VM die in het gedeelte Identificeer de VM's die in het computingsknooppunt worden gehost, en identificeer de kaart die overeenkomt met de UUID:

[local]VNF2# show card hardware

Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018

<snip>

Card 8:

Card Type               : 4-Port Service Function Virtual Card

CPU Packages            : 26 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25]

CPU Nodes               : 2

CPU Cores/Threads       : 26

Memory                  : 98304M (qvpc-di-large)

UUID/Serial Number      :  49AC5F22-469E-4B84-BADC-031083DB0533

<snip>

Controleer de status van de kaart:

[local]VNF2# show card table

Tuesday might 08 16:52:53 UTC 2018

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

2: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

3: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

6: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

7: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

9: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

10: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

Als de kaart actief is, dient u de kaart naar de stand-by status te verplaatsen:

[local]VNF2# card migrate from 8 to 10

Meld u aan bij het ESC-knooppunt dat overeenkomt met de VNF en controleer de status van de SF VM:

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name> VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<snip>

Stop de SF VM met het gebruik van de VM-naam. (VM-naam genoteerd uit paragraaf Identificeer de VM's die in het computingsknooppunt worden gehost ��

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli vm-action STOP VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d

Wanneer de VM is gestopt, moet deze de SHUTOFF-status invoeren:

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d</vm_name>

<state>VM_SHUTOFF_STATE</state>

<snip>

Case 2. Compacte knooppunten

Meld u aan bij de StarOS VNF en identificeer de kaart die overeenkomt met de CF VM. Gebruik de UUID van de CF-VM die uit de paragraaf Identificeer de VM's die in het computingsknooppunt worden gehost, en zoek de kaart die overeenkomt met de UUID:

[local]VNF2# show card hardware

Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018

<snip>

Card 2:

Card Type               : Control Function Virtual Card

CPU Packages            : 8 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7]

CPU Nodes               : 1

CPU Cores/Threads       : 8

Memory                  : 16384M (qvpc-di-large)

UUID/Serial Number      : F9C0763A-4A4F-4BBD-AF51-BC7545774BE2

<snip>

Controleer de status van de kaart:

[local]VNF2# show card table

Tuesday might 08 16:52:53 UTC 2018

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: CFC      Control Function Virtual Card           Standby        -

2: CFC      Control Function Virtual Card           Active         No

3: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

4: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

5: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

6: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

7: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

8: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

9: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Active         No

10: FC       4-Port Service Function Virtual Card    Standby        -

Als de kaart actief is, verplaats de kaart naar de stand-by status:

[local]VNF2# card migrate from 2 to 1

Meld u aan bij het ESC-knooppunt dat overeenkomt met de VNF en controleer de status van de VM's:

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<deployment_name>VNF2-DEPLOYMENT-em</deployment_name>

<vm_id>507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8</vm_id>

<vm_id>dc168a6a-4aeb-4e81-abd9-91d7568b5f7c</vm_id>

<vm_id>9ffec58b-4b9d-4072-b944-5413bf7fcf07</vm_id>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<snip>

Stop de CF en EM VM één voor één met één met het gebruik van de VM-naam. (VM-naam genoteerd uit paragraaf Identificeer de VM's die in het computingsknooppunt worden gehost ��

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli vm-action STOP VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli vm-action STOP VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea

Nadat dit is gestopt, moeten de VM's de SHUTOFF-status invoeren:

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229</vm_name>

<state>VM_SHUTOFF_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<deployment_name>VNF2-DEPLOYMENT-em</deployment_name>

<vm_id>507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8</vm_id>

<vm_id>dc168a6a-4aeb-4e81-abd9-91d7568b5f7c</vm_id>

<vm_id>9ffec58b-4b9d-4072-b944-5413bf7fcf07</vm_id>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea</vm_name>

VM_SHUTOFF_STATE

<snip>

Meld u aan bij het ESC dat in het Computingsknooppunt is georganiseerd en controleer of dit in de status master is. Zo ja, switch het ESC in de stand-by modus:

[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Master Healthy

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo service keepalived stop

Stopping keepalived:                                       [  OK  ]

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ escadm status

1 ESC status=0 In SWITCHING_TO_STOP state. Please check status after a while.

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo reboot

Broadcast message from admin@vnf1-esc-esc-0.novalocal

(/dev/pts/0) at 13:32 ...

The system is going down for reboot NOW!

Moederbord vervangen

De stappen om het moederbord in een UCS C240 M4-server te vervangen kunnen worden beschreven bij: Cisco UCS C240 M4-serverinstallatie en -servicegids

Meld u aan op de server met behulp van de CIMC IP.

Start een upgrade als de firmware niet voldoet aan de eerder gebruikte aanbevolen versie. Hier vindt u stappen voor een upgrade op basis van het besturingssysteem Cisco UCS C-Series-upgrade op rackserver

De VM's herstellen

Case 1. Compact knooppunt is alleen SF VM

De SF VM zou in de nova-lijst een foutstatus hebben:

[stack@director  ~]$ nova list |grep VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d

| 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533 | VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d     | ERROR  | -          | NOSTATE     |

De SF VM herstellen bij het ESC:

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d

[sudo] password for admin:

Recovery VM Action

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --port=830 --host=127.0.0.1 --user=admin --privKeyFile=/root/.ssh/confd_id_dsa --privKeyType=dsa --rpc=/tmp/esc_nc_cli.ZpRCGiieuW

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1">

<ok/>

</rpc-reply>

Monitor het yangesc.log:

admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

…

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Type: VM_RECOVERY_COMPLETE

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status: SUCCESS

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Code: 200

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d].

Zorg ervoor dat de SF-kaart in de VPN als stand-by SF verschijnt.

Case 2. Compact knooppunt: UAS, ESC, EM en CF

Terugwinning van UAS VM

Controleer de status van de UAS VM in de nova-lijst en verwijder deze:

[stack@director ~]$ nova list | grep VNF2-UAS-uas-0

| 307a704c-a17c-4cdc-8e7a-3d6e7e4332fa | VNF2-UAS-uas-0                                                 | ACTIVE | -          | Running     | VNF2-UAS-uas-orchestration=172.168.11.10; VNF2-UAS-uas-management=172.168.10.3

[stack@tb5-ospd ~]$ nova delete VNF2-UAS-uas-0

Request to delete server VNF2-UAS-uas-0 has been accepted.

Om de AutoVNF-UAS VM te herstellen, voert u het UAS-check script uit om de status te controleren. Het moet een fout melden. Draai vervolgens opnieuw met —fixoptie om de ontbrekende UAS VM te herscheppen:

[stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts/

[stack@director scripts]$ ./uas-check.py auto-vnf VNF2-UAS

2017-12-08 12:38:05,446 - INFO: Check of AutoVNF cluster started

2017-12-08 12:38:07,925 - INFO: Instance 'vnf1-UAS-uas-0' status is 'ERROR'

2017-12-08 12:38:07,925 - INFO: Check completed, AutoVNF cluster has recoverable errors

[stack@director scripts]$ ./uas-check.py auto-vnf VNF2-UAS --fix

2017-11-22 14:01:07,215 - INFO: Check of AutoVNF cluster started

2017-11-22 14:01:09,575 - INFO: Instance VNF2-UAS-uas-0' status is 'ERROR'

2017-11-22 14:01:09,575 - INFO: Check completed, AutoVNF cluster has recoverable errors

2017-11-22 14:01:09,778 - INFO: Removing instance VNF2-UAS-uas-0'

2017-11-22 14:01:13,568 - INFO: Removed instance VNF2-UAS-uas-0'

2017-11-22 14:01:13,568 - INFO: Creating instance VNF2-UAS-uas-0' and attaching volume ‘VNF2-UAS-uas-vol-0'

2017-11-22 14:01:49,525 - INFO: Created instance ‘VNF2-UAS-uas-0'

Inloggen bij AutoVNF-UAS. Wacht een paar minuten en dan zie je dat de UAS weer in de goede toestand terechtkomt:

VNF2-autovnf-uas-0#show uas

uas version 1.0.1-1

uas state ha-active

uas ha-vip 172.17.181.101

INSTANCE IP   STATE  ROLE

-----------------------------------

172.17.180.6  alive  CONFD-SLAVE

172.17.180.7  alive  CONFD-MASTER

172.17.180.9  alive  NA

Herstel van ESC-VM

Controleer de status van de ESC VM in de nova-lijst en verwijder deze:

stack@director scripts]$ nova list |grep ESC-1

| c566efbf-1274-4588-a2d8-0682e17b0d41 | VNF2-ESC-ESC-1                                                 | ACTIVE | -          | Running     | VNF2-UAS-uas-orchestration=172.168.11.14; VNF2-UAS-uas-management=172.168.10.4                                                                                                 |

[stack@director scripts]$ nova delete VNF2-ESC-ESC-1

Request to delete server VNF2-ESC-ESC-1 has been accepted.

Vink in AutoVNF-UAS de ESC-implementatietransactie aan en vind in het logbestand voor de transactie de opdrachtregel Start_vm.py om de ESC-instantie te creëren:

ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~$ sudo -i

root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0

VNF2-uas-uas-0#show transaction

TX ID                                 TX TYPE          DEPLOYMENT ID    TIMESTAMP                         STATUS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b  vnf-deployment   VNF2-DEPLOYMENT  2017-11-29T02:01:27.750692-00:00  deployment-success

73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b  vnfm-deployment  VNF2-ESC         2017-11-29T01:56:02.133663-00:00  deployment-success

VNF2-uas-uas-0#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml

<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">

<logs xmlns="http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper">

<tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id>

<log>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: VNF2-ESC, deactivate: 0

2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment

..

2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'VNF2-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnf-staging/bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22-dfd910436689 --net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uas-orchestration --os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username ****** --os_password ****** --bs_os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core --bs_os_username ****** --bs_os_password ****** --esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --encrypt_key ****** --user_pass ****** --user_confd_pass ****** --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh

Sla de regel booster_vm.py op in een shell script bestand (esc.sh) en update alle gebruikersnaam **** en het wachtwoord ***** met de juiste informatie (meestal kern/<WACHTWOORD>). U moet ook de optie —encrypt_key verwijderen. Voor user_pass en user_confd_pass, moet u de bestandsindeling - gebruikersnaam gebruiken: wachtwoord (bijvoorbeeld - admin:<WACHTWOORD>).

Vind de URL naar bootvm.py van in werking stellen-configuratie en krijg het bootvm.py bestand naar de AutoVNF UAS VM. In dit geval is 10.1.2.3 de IP van AutoIT VM:

root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0

VNF2-uas-uas-0#show running-config autovnf-vnfm:vnfm

…

configs bootvm

value http:// 10.1.2.3:80/bundles/5.1.7-2007/vnfm-bundle/bootvm-2_3_2_155.py

!

root@VNF2-uas-uas-0:~# wget http://10.1.2.3:80/bundles/5.1.7-2007/vnfm-bundle/bootvm-2_3_2_155.py

--2017-12-01 20:25:52--  http://10.1.2.3 /bundles/5.1.7-2007/vnfm-bundle/bootvm-2_3_2_155.py

Connecting to 10.1.2.3:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 127771 (125K) [text/x-python]

Saving to: ‘bootvm-2_3_2_155.py’

100%[=====================================================================================>] 127,771  --.-K/s   in 0.001s

2017-12-01 20:25:52 (173 MB/s) - ‘bootvm-2_3_2_155.py’ saved [127771/127771]

Een /tmp/esc_params.cfg-bestand maken:

root@VNF2-uas-uas-0:~# echo "openstack.endpoint=publicURL" > /tmp/esc_params.cfg

Voer schelpenscript uit om ESC te implementeren vanaf het UAS-knooppunt:

root@VNF2-uas-uas-0:~# /bin/sh esc.sh

+ python ./bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22-dfd910436689

--net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uas-orchestration --os_auth_url

http://10.1.2.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username core --os_password <PASSWORD> --bs_os_auth_url

http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core --bs_os_username core --bs_os_password <PASSWORD>

--esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --user_pass admin:<PASSWORD> --user_confd_pass

admin:<PASSWORD> --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3

172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_volume_em_staging.sh

--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py

--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh

Meld u aan bij het nieuwe ESC en controleer de back-upstatus:

ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~$ ssh admin@172.168.11.14

…

####################################################################

#   ESC on VNF2-esc-esc-1.novalocal is in BACKUP state.

####################################################################

[admin@VNF2-esc-esc-1 ~]$ escadm status

0 ESC status=0 ESC Backup Healthy

[admin@VNF2-esc-esc-1 ~]$ health.sh

============== ESC HA (BACKUP) ===================================================

ESC HEALTH PASSED

Recover-CF- en EM-VM’s van ESC

Controleer de status van de CF- en EM-VM's op de nova-lijst. Ze moeten in de FOUT status zijn:

[stack@director ~]$ source corerc

[stack@director ~]$ nova list --field name,host,status |grep -i err

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | None                                 | ERROR|

| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229     |None                                 | ERROR

Meld u aan bij ESC Master, voer recovery-vm-actie voor elke aangetaste EM en CF VM. Wees geduldig. ESC organiseert de herstelactie en zal misschien een paar minuten niet plaatsvinden. Monitor het yangesc.log:

sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO VNF2-DEPLOYMENT-_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8

[sudo] password for admin:

Recovery VM Action

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --port=830 --host=127.0.0.1 --user=admin --privKeyFile=/root/.ssh/confd_id_dsa --privKeyType=dsa --rpc=/tmp/esc_nc_cli.ZpRCGiieuW

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1">

<ok/>

</rpc-reply>

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

…

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Type: VM_RECOVERY_COMPLETE

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status: SUCCESS

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Code: 200

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN  Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [VNF2-DEPLOYMENT-_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8]

Log in op nieuwe EM en controleer of de EM status omhoog is:

ubuntu@VNF2vnfddeploymentem-1:~$ /opt/cisco/ncs/current/bin/ncs_cli -u admin -C

admin connected from 172.17.180.6 using ssh on VNF2vnfddeploymentem-1

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY

---------------------

2   up   up   up

3   up   up   up

Meld u aan bij de StarOS VNF en controleer of de CF-kaart in de stand-by status staat.

ESC-herstelfout verwerken

Indien ESC door een onverwachte toestand de VM niet start, wordt aanbevolen een ESC-omschakeling uit te voeren door het ESC opnieuw op te starten. De ESC-omschakeling duurt ongeveer een minuut. Start het script health.sh op de nieuwe Master ESC om te controleren of de status omhoog is. Master ESC om de VM te starten en de VM-toestand te repareren. Deze hersteltaak kan tot 5 minuten worden voltooid.

U kunt /var/log/esc/yangesc.log en /var/log/esc/escmanager.log controleren. Indien VM na 5-7 minuten niet wordt teruggewonnen, moet de gebruiker de geïmpacte VM(s) handmatig gaan herstellen.

Moederbordvervanging in OSD computing-knooppunt

Voor de activiteit worden de VM's die in het computerknooppunt worden geserveerd, stevig uitgeschakeld en wordt de Ceph in de onderhoudsmodus gezet. Zodra het moederbord is vervangen, worden de VM's weer teruggezet en wordt Ceph uit de onderhoudsmodus verwijderd.

Ceph in onderhoudsmodus plaatsen

Controleer dat de status van de cefh-boom in de server staat.

[heat-admin@pod1-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT     TYPE NAME                           UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2    4.35999       host pod1-osd-compute-0

0    1.09000           osd.0                            up    1.00000            1.00000

3    1.09000           osd.3                              up   1.00000            1.00000

6    1.09000           osd.6                            up    1.00000            1.00000

9    1.09000           osd.9                            up    1.00000            1.00000

-3    4.35999       host pod1-osd-compute-2

1    1.09000            osd.1                            up    1.00000            1.00000

4    1.09000           osd.4                            up    1.00000            1.00000

7    1.09000           osd.7                            up    1.00000            1.00000

10    1.09000           osd.10                           up    1.00000            1.00000

-4    4.35999       host pod1-osd-compute-1

2    1.09000           osd.2                            up    1.00000            1.00000

5    1.09000           osd.5                            up    1.00000            1.00000

8    1.09000           osd.8                            up    1.00000            1.00000

11  1.09000         osd.11                         up  1.00000          1.00000

Log in op het OSD computing knooppunt en voer Ceph in de onderhoudsmodus in.

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# sudo ceph osd set norebalance

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# sudo ceph osd set noout

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}

election epoch 58, quorum 0,1,2 pod1-controller-0,pod1-controller-1,pod1-controller-2

osdmap e194: 12 osds: 12 up, 12 in

flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v584865: 704 pgs, 6 pools, 531 GB data, 344 kobjects

1585 GB used, 11808 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 463 kB/s rd, 14903 kB/s wr, 263 op/s rd, 542 op/s wr

Opmerking: Wanneer Ceph wordt verwijderd, gaat VNF HD RAID in de gedegradeerde staat maar HDD moet nog toegankelijk zijn.

Identificeer de VM's die worden Hosted in het OSD-computing knooppunt

Identificeer de VM's die op de OSD Computeserver worden gehost. Er zijn twee mogelijkheden:

De osd-computerserver bevat Element Manager (EM)/UAS/Auto-Deployment/Auto-IT-combinatie van VM’s:

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0

| c6144778-9afd-4946-8453-78c817368f18 | AUTO-DEPLOY-VNF2-uas-0                                   | pod1-osd-compute-0.localdomain |

| 2d051522-bce2-4809-8d63-0c0e17f251dc | AUTO-IT-VNF2-uas-0                                       | pod1-osd-compute-0.localdomain |

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | pod1-osd-compute-0.localdomain |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                           | pod1-osd-compute-0.localdomain |

De computingserver bevat een combinatie van controlemodule (CF)/lastic Services Controller (ESC)/Element Manager (EM)/ (UAS) van VM's:

[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-1

| 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea   | pod1-compute-8.localdomain     |

| f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229     | pod1-compute-8.localdomain     |

| 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     |

| f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0                                             | pod1-compute-8.localdomain     |

Opmerking: In de hier weergegeven output komt de eerste kolom overeen met de UUID, de tweede kolom is de VM naam en de derde kolom is de hostname waar de VM aanwezig is. De parameters uit deze uitvoer worden in de volgende secties gebruikt.

GainMaker-voeding

Zaak 1. OSD-computingsknooppunt, hosts CF/ESC/EM/AS

De procedure voor het energievermogen van CF/ESC/EM/UAS VM's is gelijk, ongeacht of de VM's worden gehost in computingsknooppunt of OSD-Computeknooppunt. Volg stappen van Motherboard Replacement in Compute Node om de VMs energiek uit te schakelen.

Case 2. OSD-computingsknooppunt, hosts automatisch implementeren/automatisch toepassen/EM/AS

Back-up van CDB van automatisch implementeren

Maak een back-up van de geautomatiseerde cdb-gegevens, periodiek of na elke activering/deactivering, en slaat het bestand op in een reserveserver. Automatisch inzetten is niet overbodig en als deze gegevens verloren gaan, kunt u de implementatie niet elegant deactiveren.

Meld u aan bij AutoDeployment VM en back-up van cdb-directory.

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~ $sudo -i

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~#service uas-confd stop

uas-confd stop/waiting

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# cd /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd#tar cvf autodeploy_cdb_backup.tar cdb/

cdb/

cdb/O.cdb

cdb/C.cdb

cdb/aaa_init.xml

cdb/A.cdb

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# service uas-confd start

uas-confd start/running, process 13852

Opmerking: opy autoimplementation_cdb_backup.tar om back-ups van de server te maken.

Reserve-systeem.cfg van auto-IT

Neem een back-up van system.cfg bestand om een back-up van de server te maken:

Auto-it = 10.1.1.2

Backup server = 10.2.2.2

[stack@director ~]$ ssh ubuntu@10.1.1.2

ubuntu@10.1.1.2's password:

Welcome to Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.13.0-76-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com/

System information as of Wed Jun 13 16:21:34 UTC 2018

System load:  0.02               Processes:           87

Usage of /:   15.1% of 78.71GB   Users logged in:     0

Memory usage: 13%                IP address for eth0: 172.16.182.4

Swap usage:   0%

Graph this data and manage this system at:

https://landscape.canonical.com/

Get cloud support with Ubuntu Advantage Cloud Guest:

http://www.ubuntu.com/business/services/cloud

Cisco Ultra Services Platform (USP)

Build Date: Wed Feb 14 12:58:22 EST 2018

Description: UAS build assemble-uas#1891

sha1: bf02ced

ubuntu@auto-it-vnf-uas-0:~$ scp -r /opt/cisco/usp/uploads/system.cfg root@10.2.2.2:/home/stack

root@10.2.2.2's password:

system.cfg                                                                                                                                                                                                          100%  565     0.6KB/s   00:00

ubuntu@auto-it-vnf-uas-0:~$

Opmerking: De procedure voor het energievermogen van EM/UAS-VM's is gelijk, ongeacht of de VM's worden gehost in computerknooppunt of OSD-Computeknooppunt.

Volg stappen van Motherboard Replacement in Compute Node om deze VMs energiek uit te schakelen.

Moederbord vervangen

De stappen om het moederbord in een UCS C240 M4-server te vervangen kunnen worden beschreven bij: Cisco UCS C240 M4-serverinstallatie en -servicegids

Meld u aan op de server met behulp van de CIMC IP.

Start een upgrade als de firmware niet voldoet aan de eerder gebruikte aanbevolen versie. Hier vindt u stappen voor een upgrade op basis van het besturingssysteem Cisco UCS C-Series-upgrade op rackserver

Verplaats Ceph uit de onderhoudsmodus

Log in op het OSD computing knooppunt en verplaats Ceph uit de onderhoudsmodus.

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod1-osd-compute-1 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}

election epoch 58, quorum 0,1,2 pod1-controller-0,pod1-controller-1,pod1-controller-2

osdmap e196: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v584954: 704 pgs, 6 pools, 531 GB data, 344 kobjects

1585 GB used, 11808 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 12888 kB/s wr, 0 op/s rd, 81 op/s wr

De VM's herstellen

Zaak 1. OSD-computingsknooppunt voor hosts CF, ESC, EM en AS

De procedure voor het herstellen van CF/ESC/EM/UAS VM's is gelijk, ongeacht of de VM's worden gehost in computingsknooppunt of OSD-Computeknooppunt. Volg stappen van case 2. computing-knooppunten (CF/ESC/EM/UAS) om de VM’s te herstellen.

Case 2. OSD-computingsknooppunt voor hosts automatisch implementeren, automatisch implementeren, EM en VS

VM opnieuw implementeren

Wanneer VM automatisch wordt geïmplementeerd maar nog steeds actief/actief is, moet u het eerst verwijderen. Indien automatisch implementeren niet van invloed was, overslaan naar herstel van auto-it VM:

[stack@director ~]$ nova list |grep auto-deploy

| 9b55270a-2dcd-4ac1-aba3-bf041733a0c9 | auto-deploy-ISO-2007-uas-0                                     | ACTIVE | -          | Running     | mgmt=172.16.181.12, 10.1.2.7 [stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director ~]$ ./auto-deploy-booting.sh --floating-ip 10.1.2.7 --delete

Nadat het automatisch implementeren is verwijderd, kunt u het opnieuw maken met hetzelfde zwevende IP-adres:

[stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director scripts]$ ./auto-deploy-booting.sh --floating-ip 10.1.2.7

2017-11-17 07:05:03,038 - INFO: Creating AutoDeploy deployment (1 instance(s)) on 'http://10.84.123.4:5000/v2.0' tenant 'core' user 'core', ISO 'default'

2017-11-17 07:05:03,039 - INFO: Loading image 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2' from '/opt/cisco/usp/uas-installer/images/usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-17 07:05:14,603 - INFO: Loaded image 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-17 07:05:15,787 - INFO: Assigned floating IP '10.1.2.7' to IP '172.16.181.7'

2017-11-17 07:05:15,788 - INFO: Creating instance 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-17 07:05:42,759 - INFO: Created instance 'auto-deploy-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-17 07:05:42,759 - INFO: Request completed, floating IP: 10.1.2.7

Kopieer het bestand AutoDeployment.cfg, ISO en het bestand confd_backup tar vanaf uw reserveserver om VM te verzenden en samengestelde cdb-bestanden uit reservekopiebestand te herstellen:

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# sudo -i

ubuntu@auto-deploy-iso-2007-uas-0:#  service uas-confd stop

uas-confd stop/waiting

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:# cd /opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:/opt/cisco/usp/uas/confd-6.3.1/var/confd# tar xvf /home/ubuntu/ad_cdb_backup.tar

cdb/

cdb/O.cdb

cdb/C.cdb

cdb/aaa_init.xml

cdb/A.cdb

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0~# service uas-confd start

uas-confd start/running, process 2036

Controleer dat de confd goed is geladen door eerdere transacties te controleren. Update de autoimplementation.cfg met de nieuwe osd-computing naam. Zie Sectie - Slotsstap: Configuratie automatisch implementeren bijwerken.

root@auto-deploy-iso-2007-uas-0:~# confd_cli -u admin -C

Welcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on auto-deploy-iso-2007-uas-0

auto-deploy-iso-2007-uas-0#show transaction

SERVICE                                                              SITE

DEPLOYMENT                                                     SITE  TX    AUTOVNF  VNF  AUTOVNF

TX ID          TX TYPE             ID          DATE AND TIME                  STATUS              ID    ID    ID       ID   TX ID

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1512571978613  service-deployment  tb5bxb      2017-12-06T14:52:59.412+00:00  deployment-success

auto-deploy-iso-2007-uas-0# exit

Auto-IT VM herstellen

Als VM auto-it werd beïnvloed maar nog steeds als actief/actief wordt weergegeven, moet u deze verwijderen. Als de auto-it niet van invloed was, sla dan over naar het volgende:

[stack@director ~]$ nova list |grep auto-it

| 580faf80-1d8c-463b-9354-781ea0c0b352 | auto-it-vnf-ISO-2007-uas-0                                     | ACTIVE | -          | Running     | mgmt=172.16.181.3, 10.1.2.8 [stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director ~]$ ./ auto-it-vnf-staging.sh --floating-ip 10.1.2.8 --delete

Auto-IT opnieuw starten door Auto-IT-VNF-oploopscript te gebruiken:

[stack@director ~]$ cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

[stack@director scripts]$ ./auto-it-vnf-staging.sh --floating-ip 10.1.2.8

2017-11-16 12:54:31,381 - INFO: Creating StagingServer deployment (1 instance(s)) on 'http://10.84.123.4:5000/v2.0' tenant 'core' user 'core', ISO 'default'

2017-11-16 12:54:31,382 - INFO: Loading image 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2' from '/opt/cisco/usp/uas-installer/images/usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-16 12:54:51,961 - INFO: Loaded image 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-usp-uas-1.0.1-1504.qcow2'

2017-11-16 12:54:53,217 - INFO: Assigned floating IP '10.1.2.8' to IP '172.16.181.9'

2017-11-16 12:54:53,217 - INFO: Creating instance 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-16 12:55:20,929 - INFO: Created instance 'auto-it-vnf-ISO-5-1-7-2007-uas-0'

2017-11-16 12:55:20,930 - INFO: Request completed, floating IP: 10.1.2.8

Herladen van de ISO-afbeelding. In dit geval is het Auto-IT IP-adres 10.1.2.8. Het duurt een paar minuten om te laden:

[stack@director ~]$ cd images/5_1_7-2007/isos

[stack@director isos]$ curl -F file=@usp-5_1_7-2007.iso http://10.1.2.8:5001/isos

{

"iso-id": "5.1.7-2007"

}

to check the ISO image:

[stack@director isos]$ curl http://10.1.2.8:5001/isos

{

"isos": [

{

"iso-id": "5.1.7-2007"

}

]

}

Kopieer de VNF system.cfg-bestanden van de OspD Auto-Deployment-directory naar Auto-IT VM:

[stack@director autodeploy]$ scp system-vnf* ubuntu@10.1.2.8:.

ubuntu@10.1.2.8's password:

system-vnf1.cfg                                                                                               100% 1197     1.2KB/s   00:00

system-vnf2.cfg                                                                                               100% 1197     1.2KB/s   00:00

ubuntu@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~$ pwd

/home/ubuntu

ubuntu@auto-it-vnf-iso-2007-uas-0:~$ ls

system-vnf1.cfg  system-vnf2.cfg

Opmerking: De herstelprocedure van EM en UAS VM is gelijk, ongeacht of de VM wordt ondergebracht in computing of OSD-computing. Volg stappen van Vervang Motherboard in Computingsknooppunt om deze VM's energiek uit te schakelen.

Moederbord vervangen in controllerknooppunt

Controleer de controllerstatus en plaats Cluster in onderhoudsmodus

Van OSPD, log in tot de controller en controleer of de PC's in een goede staat verkeren - alle drie controllers online en Galera tonen alle drie controllers als Master.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Mon Dec 4 00:46:10 2017 Last change: Wed Nov 29 01:20:52 2017 by hacluster via crmd on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources configured

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.118.0.42 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

ip-11.119.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2

ip-11.120.0.49 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.102 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

ip-11.120.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod1-controller-2 ]

Slaves: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

ip-10.84.123.35 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

openstack-cinder-volume (systemd:openstack-cinder-volume): Started pod1-controller-2

my-ipmilan-for-controller-0 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-1 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-2 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

Zet het cluster in onderhoudsmodus:

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster standby

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Mon Dec 4 00:48:24 2017 Last change: Mon Dec 4 00:48:18 2017 by root via crm_attribute on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources configured

Node pod1-controller-0: standby

Online: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.118.0.42 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

ip-11.119.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2

ip-11.120.0.49 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.102 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Stopped: [ pod1-controller-0 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Slaves: [ pod1-controller-0 ]

ip-11.120.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod1-controller-2 ]

Slaves: [ pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-0 ]

ip-10.84.123.35 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

openstack-cinder-volume (systemd:openstack-cinder-volume): Started pod1-controller-2

my-ipmilan-for-controller-0 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1

my-ipmilan-for-controller-1 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1

my-ipmilan-for-controller-2 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-2

Moederbord vervangen

De stappen om het moederbord in een UCS C240 M4-server te vervangen kunnen worden beschreven bij: Cisco UCS C240 M4-serverinstallatie en -servicegids

Meld u aan op de server met behulp van de CIMC IP.

Start een upgrade als de firmware niet voldoet aan de eerder gebruikte aanbevolen versie. Hier vindt u stappen voor een upgrade op basis van het besturingssysteem Cisco UCS C-Series-upgrade op rackserver

Cluster status terugzetten

Meld u aan bij de controller die is beïnvloed, verwijdert u de stand-by modus door stand-by in te stellen. Controleer of de controller online komt met cluster en Galera alle drie controllers als Master. Dit kan een paar minuten duren.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster unstandby

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Mon Dec 4 01:08:10 2017 Last change: Mon Dec 4 01:04:21 2017 by root via crm_attribute on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources configured

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.118.0.42 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

ip-11.119.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2

ip-11.120.0.49 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.102 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

ip-11.120.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod1-controller-2 ]

Slaves: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

ip-10.84.123.35 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

openstack-cinder-volume (systemd:openstack-cinder-volume): Started pod1-controller-2

my-ipmilan-for-controller-0 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1

my-ipmilan-for-controller-1 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1

my-ipmilan-for-controller-2 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-2

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled