Inhoud

Inleiding

Gebruikte componenten

IP-taakarchitectuur

Bewaking van de prestaties

Bulkstats

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de prestaties van iftask / NPU op QvPC-DI moeten worden gevolgd.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op QvPC-DI.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

IP-taakarchitectuur

iftask is een proces in QvPC-DI. Hiermee kan de DPDK-functie (Data Plane Development Kit) op de Service Functie Virtual Card (SF) en Control Functie Virtual Card (CF) worden gebruikt voor de DI-netwerkpoorten en de servicepoorten. DPDK is een efficiëntere manier om in gevirtualiseerde omgevingen in te voeren/uit te voeren.

De apparaatstuurprogramma's van hoge prestaties Network Interface controllers (NIC) worden nu verplaatst naar de gebruikersruimte, zodat dure contextswitches (userspace/kernelspace) worden vermeden.

De bestuurders lopen in niet-onderbreekbare modus in gebruikersruimte, en de draden hebben directe toegang tot de wachtrijen/ringbuffers in deze NIC-stuurprogramma's.

Documentatie over architectuur is beschikbaar op:

Ultra Services Platform (USP) Inleiding van Ultra Gateway patform System Administration Guide.

Beschikbaarheid voor verschillende versies.

In dit schema is een diepte-infrastructuur (voor SF) te zien:

Tijdens de implementatie wordt een bepaalde hoeveelheid virtuele centrale verwerkingseenheden (vCPU’s) statistisch aan het videoproces toegewezen. Dit vermindert de hoeveelheid kernen voor toepassingen voor de gebruikersruimte (sessmgr enz.), maar het verhoogt de prestaties van de I/O sterk.

Deze toewijzing gebeurt via parameter in die param.cfg-sjabloon die tijdens de plaatsing gekoppeld is aan elke SF/CF:

- IFTASK_CORES (% van de beschikbare kernen die met de taak worden toegewezen)

- (IFTASK_CRYPTO_CORES - niet hier besproken)

- (IFTASK_MCDMA_CORES - niet hier besproken)

1. Op een SF, zal het iftaak proces intern zijn toegewezen kernen verdelen in:

- Bestuurders voor de modus Poll (PMD) v CPU’s (bij tx/rx/vnpu-activiteit)

- MCDMA vCPU’s bij de overdracht van pakketten van iftaak naar sessor en back

2. Op een CF zijn geen MCDMA vCPU’s vereist, aangezien SF’s geen sessgor-processen organiseren.

De opdracht 'show cloud hardware iftask' geeft hier meer details over op uw QVPC-DI-implementatie:

[local]UGP# show cloud hardware iftask

Card 1:

Total number of cores on VM:      8

Number of cores for PMD only:     0

Number of cores for VNPU only:    0

Number of cores for PMD and VNPU: 2     <--  CF: 2 out of 8 cores are assigned to iftask PMD/VNPU

Number of cores for MCDMA:        0     <--  CF: no cores allocated to MCDMA as there is no sessmgr process on CF

Number of cores for Crypto:        0

Hugepage size:           2048 kB

Total hugepages:      3670016 kB

NPUSHM hugepages:           0 kB

CPU flags: avx sse sse2 ssse3 sse4_1 sse4_2

Poll CPU's: 1 2

KNI reschedule interval: 5 us

...

Card 3:

Total number of cores on VM:      8

Number of cores for PMD only:     0

Number of cores for VNPU only:    0

Number of cores for PMD and VNPU: 2     <-- SF: 2 out of 8 core are assigned to iftask PMD/VNPU

Number of cores for MCDMA: 1            <-- SF: 1 out of 8 cores is assigned to iftak MCDMA

Number of cores for Crypto: 0

Hugepage size: 2048 kB

Total hugepages: 4718592 kB

NPUSHM hugepages: 0 kB

CPU flags: avx sse sse2 ssse3 sse4_1 sse4_2

Poll CPU's: 1 2 3

KNI reschedule interval: 5 us

De opdracht toont de wolkenconfiguratie" geeft meer details over de gebruikte parameters:

[local]UGP# show cloud configuration

Card 1:

Config Disk Params:

-------------------------

CARDSLOT=1

CPUID=0

CARDTYPE=0x40010100

DI_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-1,TYPE:ixgbevf-2

DI_INTERFACE_VLANID=2111

VNFM_INTERFACE=MAC:fa:16:3e:23:aa:e9

VNFM_PROXY_ADDRS=172.16.180.3,172.16.180.5,172.16.180.6

MGMT_INTERFACE=MAC:fa:16:3e:87:23:9b

VNFM_IPV4_ENABLE=true

VNFM_IPV4_DHCP_ENABLE=true

Local Params:

-------------------------

CARDSLOT=1

CARDTYPE=0x40010100

CPUID=0

...

Card 3:

Config Disk Params:

-------------------------

CARDSLOT=3

CPUID=0

CARDTYPE=0x42030100

DI_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-1,TYPE:ixgbevf-2

SERVICE1_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-3,TYPE:ixgbevf-4

SERVICE2_INTERFACE=BOND:TYPE:ixgbevf-5,TYPE:ixgbevf-6

DI_INTERFACE_VLANID=2111

VNFM_INTERFACE=MAC:fa:16:3e:29:c6:b7

IFTASK_CORES=30

VNFM_IPV4_ENABLE=true

VNFM_IPV4_DHCP_ENABLE=true

Local Params:

-------------------------

CARDSLOT=3

CARDTYPE=0x42010100

CPUID=0

Bewaking van de prestaties

Het IFTT-proces kan op verschillende manieren worden gevolgd.

Bevestig een lijst met showopdrachten:

show subscribers data-rate

show npumgr dinet utilization pps

show npumgr dinet utilization pps

show cloud monitor di-network summary

show cloud hardware iftask

show cloud configuration

show iftask stats summary

show port utilization table

show npu utilization table

show npumgr utilization information

show processes cpu

Opdracht #show cpu info ban geeft geen informatie over de ftask cores. Ze zullen altijd worden vermeld op 100% van het gebruik.

In het onderstaande voorbeeld wordt kern 1,2,3 gekoppeld aan de fiets, die worden gerangschikt op 100% van het gebruik, hetgeen wordt verwacht.

Card 3, CPU 0:

Status                : Standby, Kernel Running, Tasks Running

Load Average          : 3.12, 3.12, 3.13 (3.95 max)

Total Memory          : 16384M

Kernel Uptime         : 4D 21H 56M

Last Reading:

CPU Usage All       : 1.9% user, 0.3% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 97.8% idle

Core 0          : 5.8% user, 0.2% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 94.0% idle

Core 1          : Not Averaged (Poll CPU)

Core 2          : Not Averaged (Poll CPU)

Core 3          : Not Averaged (Poll CPU)

Core 4          : 2.2% user, 0.2% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 97.6% idle

Core 5          : 0.8% user, 0.5% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 98.7% idle

Core 6          : 0.4% user, 0.5% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.1% idle

Core 7          : 0.1% user, 0.3% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 99.6% idle

Poll CPUs           : 3 (1, 2, 3)

Core 1          : 100.0% user, 0.0% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 0.0% idle

Core 2          : 100.0% user, 0.0% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 0.0% idle

Core 3          : 100.0% user, 0.0% sys, 0.0% io, 0.0% irq, 0.0% idle

Processes / Tasks   : 143 processes / 16 tasks

Network mcdmaN      : 0.002 kpps rx, 0.001 mbps rx, 0.002 kpps tx, 0.001 mbps tx

File Usage          : 1504 open files, 1627405 available

Memory Usage        : 7687M 46.9% used

Memory Details:

Static            : 330M kernel, 144M image

System            : 10M tmp, 0M buffers, 54M kcache, 79M cache

Process/Task      : 6963M (120M small, 684M huge, 6158M other)

Other             : 104M shared data

Free              : 8696M free

Usable            : 5810M usable (8696M free, 0M reclaimable, 2885M reserved by tasks)

De #show npu gebruikstabel zal een goede samenvatting geven van het gebruik van elke kern die bij het IFP-proces (op elke kaart) is betrokken.

Opmerking: Belangrijk is hier om vast te stellen of sommige kernen bij gebruik consequent hoger zijn dan andere cores.

[local]UGP# show npu utilization table

-------iftask-------

lcore     now   5min  15min

--------  ------ ------ ------

01/0/1      0%     0%     0%

01/0/2      0%     0%     0%

02/0/1      0%     0%     0%

02/0/2      2%     1%     0%

03/0/1      0%     0%     0%

03/0/2      0%     0%     0%

03/0/3      0%     0%     0%

04/0/1      0%     0%     0%

04/0/2      0%     0%     0%

04/0/3      0%     0%     0%

05/0/1      0%     0%     0%

05/0/2      0%     0%     0%

05/0/3      0%     0%     0%

Gebruik van opdracht #show npumgr (verborgen opdracht)

Deze opdracht geeft meer informatie over elke taakkern en over wat de CPU op deze kernen verbruikt.

Opmerking: De centrale verwerkingseenheid van de PMD wordt verbruikt op PortRX, PortTX, KNI, Cipher.

Opmerking: MCDMA-kernen laten hun CPU’s gebruiken door MCDMA.

Zowel PMD- als MCDMA-kernen zijn zelfs geladen.

Als dit niet het geval is, kan enige afstemming vereist zijn (bijvoorbeeld het toewijzen van meer/minder MDMA-kernen).

******** show npumgr utilization information 3/0/0 *******

5-Sec Avg: lcore01| lcore02| lcore03| lcore04| lcore05| lcore06| lcore07| lcore08| lcore09| lcore10| lcore11| lcore12|

Idle:     41%|     47%|     73%|     62%|     48%|     49%|     69%|     71%|     49%|     64%|     48%|     69%|

PortRX:     32%|     36%|      0%|      0%|      0%|      0%|     31%|     29%|      0%|      0%|      0%|     31%|

PortTX:     16%|     18%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

KniRX:      3%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

McdmaRX:      0%|      0%|     11%|     15%|     22%|     21%|      0%|      0%|     20%|     14%|     20%|      0%|

Mcdma:      0%|      0%|      1%|      2%|      3%|      2%|      0%|      0%|      3%|      3%|      3%|      0%|

McdmaFlush:      0%|      0%|     15%|     21%|     27%|     27%|      0%|      0%|     27%|     18%|     28%|      0%|

Cipher:      7%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

rx kbits/sec:  173914|  257249|  248543|  224081|  319973|  299437|  450992|  380112|  391400|  325099|  355809|  399515|

rx frames/sec:   30557|   36549|   37465|   32560|   46914|   43938|   70711|   54818|   58482|   47462|   53477|   58793|

tx kbits/sec:  169641|  251958|  253930|  228760|  326714|  305750|  440773|  372187|  399806|  331914|  363491|  391002|

tx frames/sec:   30551|   36524|   37465|   32560|   46914|   43938|   70681|   54785|   58483|   47462|   53477|   58749|

5-Min Avg: lcore01| lcore02| lcore03| lcore04| lcore05| lcore06| lcore07| lcore08| lcore09| lcore10| lcore11| lcore12|

Idle:     18%|     36%|     60%|     62%|     46%|     45%|     65%|     62%|     44%|     53%|     39%|     65%|

PortRX:     29%|     45%|      0%|      0%|      0%|      0%|     35%|     38%|      0%|      0%|      0%|     35%|

PortTX:     17%|     20%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

KniRX:      3%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

Kni:      1%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

McdmaRX:      0%|      0%|     17%|     17%|     23%|     24%|      0%|      0%|     24%|     19%|     26%|      0%|

Mcdma:      0%|      0%|      2%|      2%|      3%|      3%|      0%|      0%|      4%|      3%|      4%|      0%|

McdmaFlush:      0%|      0%|     21%|     20%|     28%|     28%|      0%|      0%|     28%|     24%|     30%|      0%|

Cipher:     32%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

rx kbits/sec:  217296|  297699|  261605|  268546|  389380|  397101|  479195|  528945|  438931|  360583|  454262|  468575|

rx frames/sec:   39194|   42022|   40122|   40086|   58217|   59507|   80931|   76094|   67224|   54592|   68565|   67013|

tx kbits/sec:  211773|  291616|  267373|  274308|  397747|  405655|  467493|  517944|  448590|  368412|  464116|  458868|

tx frames/sec:   39182|   41998|   40122|   40086|   58217|   59507|   80895|   76058|   67224|   54592|   68565|   66973|

15-Min Avg: lcore01| lcore02| lcore03| lcore04| lcore05| lcore06| lcore07| lcore08| lcore09| lcore10| lcore11| lcore12|

Idle:     22%|     37%|     60%|     61%|     45%|     46%|     64%|     64%|     44%|     49%|     41%|     66%|

PortRX:     33%|     43%|      0%|      0%|      0%|      0%|     36%|     36%|      0%|      0%|      0%|     34%|

PortTX:     18%|     20%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

KniRX:      4%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

McdmaRX:      0%|      0%|     16%|     16%|     24%|     24%|      0%|      0%|     24%|     22%|     25%|      0%|

Mcdma:      0%|      0%|      2%|      2%|      3%|      3%|      0%|      0%|      4%|      4%|      4%|      0%|

McdmaFlush:      0%|      0%|     21%|     20%|     28%|     28%|      0%|      0%|     28%|     26%|     30%|      0%|

Cipher:     23%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|      0%|

rx kbits/sec:  225682|  297062|  267631|  272770|  419821|  405286|  489633|  511100|  476834|  401810|  467134|  466549|

rx frames/sec:   39670|   42772|   40892|   40834|   62740|   61170|   83540|   76519|   72158|   60242|   70707|   67961|

tx kbits/sec:  220089|  290875|  273510|  278639|  428840|  414080|  477557|  500037|  487201|  410421|  477298|  456711|

tx frames/sec:   39657|   42748|   40892|   40834|   62740|   61170|   83504|   76484|   72158|   60242|   70707|   67925|

@ tick 896633 (+ve-skew-cnt=123633, -ve-skew-cnt=0), failed samples 0

Opdrachten #show npumgr dinet use pps, #show npumgr dinet use bbps en #show port use table

Zij geven informatie over de lading in de DI-havens en de servicehavens.

De werkelijke prestaties hangen af van de toewijzing van de NIC's/CPU's en de CPU aan de taak.

[local]UGP# show npumgr dinet utilization pps

------ Average DINet Port Utilization (in kpps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

1/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

2/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

3/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

[local]UGP# show npumgr dinet utilization bps

------ Average DINet Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

1/0  Virtual Ethernet          1       1        1       1        1       1

2/0  Virtual Ethernet          1       0        1       0        1       0

3/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/0  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

[local]UGP# show port utilization table

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

1/1  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

2/1  Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

3/10 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

3/11 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/10 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

4/11 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/10 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

5/11 Virtual Ethernet          0       0        0       0        0       0

Samenvatting van de cloudmonitor in het di-netwerk

Dit commando controleert de gezondheid van het DI-netwerk. Kaarten sturen hartslagen naar elkaar en het verlies wordt gemonitord. In een gezond systeem wordt geen verlies gerapporteerd.

[local]UGP# show cloud monitor di-network summary

Card 3 Heartbeat Results:

ToCard   Health   5MinLoss   60MinLoss

1      Good       0.00%      0.00%

2      Good       0.00%      0.00%

4      Good       0.00%      0.00%

5      Good       0.00%      0.00%

Card 4 Heartbeat Results:

ToCard   Health   5MinLoss   60MinLoss

1      Good       0.00%      0.00%

2      Good       0.00%      0.00%

3      Good       0.00%      0.00%

5      Good       0.00%      0.00%

Card 5 Heartbeat Results:

ToCard   Health   5MinLoss   60MinLoss

1      Good       0.00%      0.00%

2      Good       0.00%      0.00%

3      Good       0.00%      0.00%

4      Good       0.00%      0.00%

samenvatting van commando #show fiftask

Bij hogere NPU-ladingen is het mogelijk dat het verkeer valt.

Om dit te evalueren, kan de opdracht #show iftask status worden gebruikt als samenvatting van de uitvoer.

Opmerking: WEGWERPEN kan niet-nul zijn.

Opmerking: alle andere tellers mogen niet tot het pensioen gaan .

[local]VPC# show iftask stats summary^M

Thursday January 18 16:01:29 IST 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                               SF3         SF4         SF5         SF6         SF7         SF8         SF9         SF10         SF11         SF12         ___TOTAL___

------------------------------------------------------------------------------------------------

svc_rx                       32491861127   16545600654   37041906441   37466889835   32762859630   34931554543   38861410897   16025531220   33566817747   32823851780  312518283874

svc_tx                       46024774071   14811663244   40316226774   39926898585   40803541378   48718868048   35252698559    1738016438    4249156512   40356388348  312198231957

di_rx                        42307187425   14637310721   40072487209   39584697117   41150445596   44534022642   31867253533    1731310419    4401095653   40711142205  300996952520

di_tx                        28420090751   16267050562   36423298668   36758561246   32731606974   30366650898   35201117980   16009902791   33536789041   32815316570  298530385481

__ALL_DROPS__                    1932492           252         17742        790473         11228        627018        844812         60402             0        460830       4745249

svc_tx_drops                           0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

di_rx_drops                            0             1             0             0            49           113           579         30200             0          4888         35830

di_tx_drops                            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

sw_rss_enq_drops                       0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

kni_thread_drops                       0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

kni_drops                              0             1             0             0             0             0           124         30200             0             0         30325

mcdma_drops                            0             0             0           168            80        194535        758500             0             0         11628        964911

mux_deliver_hop_drops                  0             0             0             0             0             0             0             0             0          1019          1019

mux_deliver_drops                      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

mux_xmit_failure_drops                 0             3             0             0             0             0             7             2             0             0            12

mc_dma_thread_enq_drops                0             0             0             0            49           113           580             0             0          3457          4199

sw_tx_egress_enq_drops           1904329             0             0        787971          9004        429214         85022             0             0        429810       3645350

cpeth0_drops                           0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

mcdma_summary_drops                28163           247         17742          2334          2046          3043             0             0             0         10028         63603

fragmentation_err                      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

reassembly_err                         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

reassembly_ring_enq_err                0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

__DISCARDS__                    20331090       9051092      23736055      23882896      23807520      24231716      24116576       8944291      22309474      20135799      20135799

Bulkstats

Bulkstat-systeem is ontwikkeld voor de prestaties van QPVC-DI met betrekking tot iftask/dinet. Dit is handig om het dinet-, service- en npu-gebruik te bewaken vanuit het perspectief van prestatie/lading:

card schema iftask-dinet format EMS,IFTASKDINET,%date%,%time%,%dinet-rxpkts-curr%,%dinet-txpkts-curr%,%dinet-rxpkts-5minave%,%dinet-txpkts-5minave%,%dinet-rxpkts-15minave%,%dinet-txpkts-15minave%,%dinet-txdrops-curr%,%dinet-txdrops-5minave%,%dinet-txdrops-15minave%,%npuutil-now%

file 2

port schema iftask-port format EMS,IFTASKPORT,%date%,%time%,%util-rxpkts-curr%,%util-txpkts-curr%,%util-rxpkts-5min%,%util-txpkts-5min%,%util-rxpkts-15min%,%util-txpkts-15min%,%util-txdrops-curr%,%util-txdrops-5min%,%util-txdrops-15min%

file 3

card schema npu-util format EMS,NPUUTIL,%date%,%time%,%npuutil-now%,%npuutil-5minave%,%npuutil-15minave%,%npuutil-rxbytes-5secave%,%npuutil-txbytes-5secave%,%npuutil-rxbytes-5minave%,%npuutil-txbytes-5minave%,%npuutil-rxbytes-15minave%,%npuutil-txbytes-15minave%,%npuutil-rxpkts-5secave%,%npuutil-txpkts-5secave%,%npuutil-rxpkts-5minave%,%npuutil-txpkts-5minave%,%npuutil-rxpkts-15minave%,%npuutil-txpkts-15minave%