Inhoud

Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie van MPLS-parameters op IW9165- en IW9167-radio's in URWB-modus.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Basisinstructies voor CLI-navigatie en -opdrachten

- Inzicht in IW URWB-mode radio's

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- IW9165- en IW9167-radio's

- Industriële draadloze service

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

MPLS is een routeringstechniek die labels gebruikt in plaats van IP-adressen om gegevens van bron naar bestemming te verzenden.

Op IW9165- en IW9167-radio's in URWB-modus kunnen verschillende MPLS-parameters worden geconfigureerd via IoT OD met de Industrial Wireless-service en CLI.

Dit document bevat gedetailleerde instructies voor het configureren van deze parameters.

Configureren

Huidige configuratie

De huidige MPLS-configuratie op het apparaat bekijken:

device#show mpls configuration

Voorbeeld van uitvoer:

Configuration for MPLS:

- MPLS tunnels: Tunnel1, Tunnel2

- Unicast flooding: enabled

- Pseudowire formation: meshend

- Cluster ID: cluster1

- ARP limit: rate 100, grace 200, block 300

- ARP unicast flooding: enabled

- Reduce broadcast: enabled

- VBR table: 5 entries

Unicast-overstroming

Stap 1: Unicast flooding van MPLS-pakketten inschakelen.

device#configure mpls unicast enabled

Stap 2: Unicast flooding van MPLS-pakketten uitschakelen.

device#configure mpls unicast disabled

Stap 3: Unicast-overstromingen vanaf niet-private IP-adressen inschakelen.

device#configure mpls unicast restricted

Stap 4: Schakel herhalingsbeperkingen in voor unicast-pakketten.

device#configure mpls unicast-flood rate-limit enabled

Stap 5: Schakel beperkingen voor het opnieuw proberen uit voor unicast-pakketten.

device#configure mpls unicast-flood rate-limit disabled

Pseudodraadvorming

Stap 1: Schakel pseudowires in om alleen een netuiteinde te maken.

device#configure mpls pw-set meshend

Stap 2: Schakel pseudowires in voor alle apparaten.

device#configure mpls pw-set all

Cluster-ID

Stap 1: Configureer de cluster-ID.

device#configure mpls cluster-id set cluster1

Stap 2: Verwijder de cluster-ID.

device#configure mpls cluster-id clear

ARP-limiet

Stap 1: Stel de ARP-limiet in.

device#configure mpls arp-limit rate N

Stap 2: Stel de ARP-grenswaarde in.

device#configure mpls arp-limit grace rate X

Stap 3: Stel de ARP-limiet blokwaarde in.

device#configure mpls arp-limit block Y

ARP Unicast Flooding

Stap 1: ARP unicast flooding inschakelen.

device#configure mpls arp-unicast enabled

Stap 2: Schakel ARP unicast flooding uit.

device#configure mpls arp-unicast disabled

Uitzending verminderen

Stap 1: Het reduceren van broadcast-pakketten inschakelen.

device#configure mpls reduce-broadcast enabled

Stap 2: Uitzendpakketten verminderen uitschakelen.

device#configure mpls reduce-broadcast disabled

VBR-tabel

Stap 1: Verwijder de VBR-tabel van elk apparaat.

device#configure mpls vbr clear

Stap 2: Voeg een nieuw pad toe aan een apparaat.

device#configure mpls vbr mac-list add <mac-address> <vlan id>

Stap 3: Verwijder een geleerd pad van het apparaat.

device#configure mpls vbr mac-list clear <mac-address> <vlan id>

Verifiëren

Stap 1: Controleer de MPLS-configuratie.

device#show mpls configuration

Uitleg: Met deze opdracht worden de huidige MPLS-instellingen en tunnels weergegeven die op het apparaat zijn ingesteld.

Step 2: Validate VBR table entries

device#show mpls vbr

Gerelateerde informatie

- Cisco Technical Support en downloads

"