Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Firmwarevereisten voor Legacy CURWB-radio's

Compatibiliteit voor migratie

Legacy FM naar Cisco Industrial Wireless migratie (Brownfield Scenario)

Legacy-radio's configureren

Protocolcompatibiliteit

Draadloze compatibiliteit

vloeibaarheid

vloeistofmax

Inleiding

Dit document beschrijft de interoperabiliteitsconfiguratie voor IW AP's en Legacy CURWB-radio's.

Achtergrondinformatie

Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (voorheen Fluidmesh) FMx500- en FMx200-radioapparaten kunnen nu communiceren met Cisco Industrial Wireless Access Points (IW 9167 & 9165 in URWB-modus) en IEC6400-producten in dezelfde implementatie.

Firmwarevereisten voor Legacy CURWB-radio's

- FM1200 VOLO (7,10)

- FM3200-reeks (8,7)

- FM4200-reeks (8,7)

- FM4200F-reeks (8,7)

- FM3500-reeks (9,5)

- FM4500-reeks (9,5)

- FM4500F-reeks (9,5)

Compatibiliteit voor migratie

- Brownfield-scenario's verplichten Mesh End-vervanging met IW 916x AP's of IEC6400. In een hybride scenario, als het bestaande netwerk gebruik maakte van oudere FM / CURWB-radio's en de FM10000 of FM1000-apparaten als gateways, moet dat worden vervangen door een IW916x-apparaat of IEC6400 Edge-computerapparaat.

- Van FM-monitor naar IW-monitor: Brownfield-scenario's die de installatie van een IW-monitor vereisen, kunnen upgraden van een FM-monitor naar een IW-monitor met behoud van de historische gegevens.

- Accessoires onboarding: Sommige FM-antennes worden aan boord genomen als Cisco-antennes of vervangen door nieuwere modellen. Andere accessoires worden vervangen door bestaande Cisco-modellen waar nodig en waar oudere onderdelen worden stopgezet.

- Van FM Racer naar IW Service: Alle FM-apparaten die worden ondersteund op Racer worden vervolgens gemigreerd naar IW Service op het IoT Operations Dashboard. Migratie naar IW-service elimineert vervolgens de licentieafdwingingsvereiste.

Legacy FM naar Cisco Industrial Wireless migratie (Brownfield Scenario)

1. Upgrade bestaande Fluidmesh-apparaten naar 9.5/8.7 FW-versie

1. Upgrade ten minste 1 radio aan de infrastructuurkant.

2. Valideer de werking van het netwerk.

3. Upgrade de rest van het netwerk stap voor stap.

2. Vervang de Mesh End door IW916x radio of IEC6400 (van toepassing op GG en LG in een L3 scenario):

1. Configureer "Compatibility Mode" op de oudere apparaten via CLI.

2. Monitor het netwerk voor een goede werking.

3. Vervang 1 bestaande Fluidmesh-radio op de infrastructuur of het voertuig door het IW-toegangspunt.

1. Monitor het netwerk voor een goede werking.

2. Vervang zoveel radio's als nodig is en herhaal het proces.

Legacy-radio's configureren

Na het upgraden naar de nieuwe firmware is de compatibiliteitsmodus standaard uitgeschakeld en blijven de eenheden werken zoals bij eerdere softwarereleases.

Voordat Cisco Industrial Wireless-producten in een bestaand netwerk worden geïmplementeerd, moet de nieuwe IW-compatibiliteitsmodus op elk FluidMesh-apparaat zijn ingeschakeld. Dit wordt gedaan door deze CLI-opdrachten uit te voeren:

iw-mode enable

write

reboot

Protocolcompatibiliteit

- CDP transparant doorsturen is uitgeschakeld.

Het is mogelijk om de instelling te overschrijven met de nieuwe "cdp forwarding <enable / disable>" CLI-opdracht, maar het wordt aanbevolen om deze uitgeschakeld te houden.

- LLDP transparant doorsturen is alleen toegestaan voor pakketten afkomstig van URWB-apparaten (de bron MAC OUI is 40-36-5A). Pakketten uit andere bronnen worden verwijderd. Het is mogelijk om de instelling te overschrijven met de nieuwe "lldp forwarding <enable / disable>" CLI-opdracht, maar het wordt aanbevolen om de standaardinstelling "legacy-only" te behouden.

Draadloze compatibiliteit

In vergelijking met de oudere productfamilies gebruiken de nieuwe IW9165 en IW9167 een iets ander configuratieschema voor draadloze kanalen. Als een ouder apparaat met succes draadloze communicatie met een IW-apparaat tot stand wil brengen, moeten de parameters voor frequentie en kanaalbreedte op een compatibele manier worden gekozen.

Wanneer de compatibiliteitsmodus is ingeschakeld op de oudere eenheid, kunnen de lokale web-gebruikersinterface en CLI de gebruiker helpen bij het selecteren van instellingen die compatibel zijn met IW.

In de web UI worden compatibele frequenties weergegeven met een "IW" -annotatie in de vervolgkeuzelijst zoals in de onderstaande afbeelding:

Op de CLI wordt een waarschuwing afgedrukt als de gebruiker probeert een kanaal of frequentie te configureren die niet compatibel is met IW-producten:

curwb@5.A.B.C:~# wireless frequency 5185

WARNING: setup (5185@40 MHz) not supported by IW mode

Houd er rekening mee dat het apparaat geen incompatibele instellingen voor het draadloze kanaal afwijst.

In de Fluidmax-modus is de functie Token Passing uitgeschakeld.

vloeibaarheid

Alle Fluidity-functies worden ondersteund, zowel in Layer-2- als in Layer-3-configuraties. Wat het scannen op frequentie betreft, moet u ervoor zorgen dat de scanlijst voor kanalen is geconfigureerd met IW-compatibele instellingen.

Als dit een vloeibaarheidstoepassing is, moet deze wijziging bovendien worden geconfigureerd om stabiele connectiviteit te garanderen:

fluidity rate-control standard

write

reboot

vloeistofmax

Alle Fluidmax-functies worden ondersteund, waaronder scannen op clientfrequentie en Tower ID. De instelling Token Passing is uitgeschakeld en RTS-beveiliging is ingeschakeld, als equivalent van het uitvoeren van de opdracht fluidmax token-passing disable CLI.

Merk op dat wanneer de compatibiliteitsmodus is uitgeschakeld, de instelling Token Passing niet automatisch opnieuw wordt ingeschakeld. De CLI-opdracht fluidmax token-passing kan worden gebruikt om de parameter handmatig te wijzigen.

Evenzo wordt de RTS-instelling niet automatisch hersteld en moet deze handmatig worden aangepast.

FMQuadro

In de compatibiliteitsmodus wordt informatie over de apparaat- en koppelingsstatus voor oudere eenheden weergegeven op de bijgewerkte versie van FMQuadro die wordt uitgevoerd op de IW Mesh Ends.