Inhoud

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die nodig zijn om diagnostische bestanden op de IW 9167 te verzamelen. Cisco-software® Catalyst 6000® IW9167 Series biedt betrouwbare draadloze connectiviteit voor bedrijfskritieke toepassingen in een state-of-the-art platform. Het kan werken in Wi-Fi 6, Workgroup Bridge (WGB) of Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (Cisco URWB) modus.

Logbestanden verzamelen

Aanmelden bij de web-UI van het FM-apparaat door toegang te krijgen tot  https://<IP-adres>

Vaste infrastructuur:

1. Diagnostische bestanden voor alle radio's

Aanmelden bij de web UI van het FM apparaat, cKlik op de statuskoppeling onder BEHEERINSTELLINGEN in het menu Instellingen links. en klik vervolgens op Downloaddiagnostiek

2. Traffic Capture op de aangesloten poort op elke radio (met behulp van Wireshark/tcpdump) (niet verplicht, nodig afhankelijk van het probleem)

Vloeibaarheid:

1. Diagnostische bestanden voor alle radio's (verplicht)

Aanmelden bij de web UI van het FM apparaat, cKlik op de statuskoppeling onder BEHEERINSTELLINGEN in het menu Instellingen links en klik vervolgens op Downloaddiagnostiek als

2. Vochtstatistieken nemen op wanneer het probleem zich voordoet (indien nodig)

a. Open de app Flowstats

b. SSH naar de mobiele radio in kwestie en geef de opdracht hieronder uit:

doorstroommonitor <IP-adres van bestemming> <UDP-bestemmingshaven>

c. Klik op 'start opname', stop als de bewerking is voltooid en klik om het pcap-bestand op te slaan

3. Download de analytische grafiek

Navigeer naar gegevensanalyse, specificeer het tijdpad, plaats de mesh ID/IP van de radio in kwestie en klik op bevestigen. Exporteer alle gegevens.

4. Traffic Capture op de aangesloten poort op elke radio (met behulp van Wireshark/tcpdump) (niet verplicht, nodig in zeer speciale gevallen)

LED-patroondefinitie voor CURWB-modus

Het zou nuttig zijn om de informatie over de ledstatus op te nemen die relevant is voor het probleem in kwestie.