Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

UAME

Probleem

Procedure voor de herplaatsing

Verwijderen

Inleiding

In dit document wordt de procedure beschreven om Ultra Automation and Monitoring Engine (UAME) in te zetten of opnieuw te implementeren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Componenten voor Cisco Ultra Virtual Packet Core-oplossingen

- UAME

- Openstack

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- USP 6.9.0

- UAME

- Cloud - OpenStack 13 (Queens)

Achtergrondinformatie

UAME

UAME is een nieuwe software-module voor Ultra Automation Services (UAS) die is geïntroduceerd in:

- Ondersteuning van de geïntegreerde implementatie van 4G of 5G gevirtualiseerde netwerkfuncties (VPN’s) en 5G Cloud-native netwerkfuncties (CNF’s).

- Verminder het aantal virtuele machines (VM's) dat normaal door USP en UAS vereist is, ter vervanging van de onderdelen UEM, AutoIT, AutoDeployment en AutoVPN.

De UAME biedt hiervoor een implementatieorkestratie:

1. 4GVNF's:

1.1. Op CUPS gebaseerde VPN’s: De UAME werkt met Virtual Network Function Manager (VPN) om op VPC SI-gebaseerde besturingsplane (CP) en gebruikersvlak (UP) VPN’s te implementeren ter ondersteuning van de CUPS-architectuur (Control and User Plane Separation).

1.2. Niet-CUPS-gebaseerde VPN’s: De UAME is achterwaarts compatibel en werkt met de VNFM om inzetondersteuning te bieden voor niet-CUPS 4G-gateways (gebaseerd op VPC-DI) en de 4G Policy and Charging Rules Functie (PCRF).

2. 5G NF's:

2.1. Op VPN gebaseerde NF's: De UAME werkt met de VPN-FM om op VPC-SI gebaseerde netwerkfuncties (NF’s) in te zetten.

2.2. Op de cloud gebaseerde NF’s: De UAME heeft met VPN contact om de Ultra Cloud Core Subscriber Microservice Infrastructuur (SMI) te implementeren. De SMI werkt dan samen met de VNFM om NF's in te zetten in een op VM gebaseerde Kubernetes (ook bekend als K8s)-cluster.

Probleem

Een of beide van de UAME VM's zijn beschadigd. U kunt UAME niet herstellen zelfs nadat u de ontvangende computerserver uit OpenStack hebt herstart.

nova start/nova rebooot — ook hard faalt, zelfs na het instellen van de status van de VM actief vanaf OpenStack met deze opdracht.

nova reset-state —active <UAME_Vm_NAME>.

Procedure voor de herplaatsing

1. Meld u aan bij OpenStack Platform Director (OSPF) en controleer de configuratie van de montage.

[stack@<POD-NAME>-ospd usp-images]$ df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

devtmpfs 189G 0 189G 0% /dev

tmpfs 189G 80K 189G 1% /dev/shm

tmpfs 189G 2.7M 189G 1% /run

tmpfs 189G 0 189G 0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda2 1.1T 109G 930G 11% /

/dev/loop0 543M 543M 0 100% /mnt/ucs-c220m5-huu-4.1.1g

/dev/sda1 477M 102M 346M 23% /boot

tmpfs 38G 0 38G 0% /run/user/0

tmpfs 38G 0 38G 0% /run/user/1000

/dev/loop1 4.0G 4.0G 0 100% /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount

2. Als de hoeveelheid niet beschikbaar is, kunt u deze handmatig op de hoogte stellen met behulp van deze stappen.

# cd /home/stack

# mkdir /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount

# sudo mount -t iso9660 -o loop /home/stack/usp-6_9_8/usp-images/usp-6_9_8.iso /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount

mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only

3. Controleer de inhoud van het ISO-bestand.

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ ll /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount/tools

total 22

-r--r--r--. 1 root root 8586 Sep 1 2020 cisco_openpgp_verify_release.py

-r-xr-xr-x. 1 root root 1955 Sep 1 2020 uas-certs.sh

-r-xr-xr-x. 1 root root 5534 Sep 1 2020 usp-csar-installer.sh

-r-xr-xr-x. 1 root root 2546 Sep 1 2020 usp-gpg-key.sh

-r-xr-xr-x. 1 root root 3354 Sep 1 2020 usp-uas-installer.sh

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$

4. Controleer of deze bestanden beschikbaar zijn.

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ ll /opt/cisco/usp/uas-installer/images/

total 909544

-rw-r--r--. 1 root root 931367936 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ ll /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts/

total 180

-rwxr-xr-x. 1 root root 806 Jun 24 18:28 auto-deploy-booting.sh

-rwxr-xr-x. 1 root root 5460 Jun 24 18:28 autoit-user.py

-rwxr-xr-x. 1 root root 811 Jun 24 18:28 auto-it-vnf-staging.sh

-r-xr-x---. 1 root root 102209 Jun 24 18:28 boot_uas.py

-rwxr-xr-x. 1 root root 4762 Jun 24 18:28 encrypt_account.sh

-rwxr-xr-x. 1 root root 3945 Jun 24 18:28 encrypt_credentials.sh

-rwxr-xr-x. 1 root root 16019 Jun 24 18:28 start-ultram-vm.py

-rwxr-xr-x. 1 root root 15315 Jun 24 18:28 uas-boot.py

-rwxr-xr-x. 1 root root 5384 Jun 24 18:28 uas-check.py

-rwxr-xr-x. 1 root root 11283 Jun 24 18:28 usp-tenant.py

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$

5. Als dit niet het geval is, start u het USP-uas-installateur.sh script. De eerder genoemde bestanden worden geëxtraheerd en beschikbaar gesteld.

[stack@<POD-NAME>-ospd tools]$ sudo ./usp-uas-installer.sh

6. Geef een lijst van het qkoe2-beeld en het beginscript.

[root@<POD-NAME>-ospd ~]# cd /opt/cisco/usp/bundles/uas-bundle

[root@<POD-NAME>-ospd uas-bundle]# ll

total 909572

drwxr-xr-x. 3 root root 4096 Jun 24 18:28 models

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 24 18:28 tools

-rw-r--r--. 1 root root 649 Aug 20 2020 usp-build-info.json

-rw-r--r--. 1 root root 97 Aug 20 2020 usp-bundle-manifest.yml

-rw-r--r--. 1 root root 931367936 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2

-rw-r--r--. 1 root root 32 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2.md5

-rw-r--r--. 1 root root 40 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2.sha1

-rw-r--r--. 1 root root 128 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2.sha512

[root@<POD-NAME>-ospd uas-bundle]# cd tools/

[root@<POD-NAME>-ospd tools]# ll

total 100

-rwxr-xr-x. 1 root root 102209 Aug 20 2020 boot_uas.py

[root@<POD-NAME>-ospd tools]#

[root@<POD-NAME>-ospd tools]# ll /opt/cisco/usp/uas-installer/images/

total 909544

-rw-r--r--. 1 root root 931367936 Aug 20 2020 usp-uas-6.9.0-9247.qcow2

7. Trek de usp-bundel met het gebruik van deze stap uit als de eerder genoemde bestanden niet beschikbaar zijn.

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ sudo su -

Last login: Tue Sep 7 02:20:36 UTC 2021 from 10.255.143.5 on pts/0

[root@<POD-NAME>-ospd ~]# ll /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount/repo/

total 4142608

-r--r--r--. 1 root root 623 Sep 1 2020 rel.gpg

-r--r--r--. 1 root root 87783720 Sep 1 2020 usp-auto-it-bundle-5.8.0-1.x86_64.rpm

-r--r--r--. 1 root root 1008975328 Sep 1 2020 usp-em-bundle-6.9.0-1.x86_64.rpm

-r--r--r--. 1 root root 1168 Sep 1 2020 USP_RPM_CODE_REL_KEY-CCO_RELEASE.cer

-r--r--r--. 1 root root 918264637 Sep 1 2020 usp-uas-bundle-6.9.0-1.x86_64.rpm

-r--r--r--. 1 root root 886391928 Sep 1 2020 usp-ugp-bundle-21.15.47-1.x86_64.rpm

-r--r--r--. 1 root root 1340535896 Sep 1 2020 usp-vnfm-bundle-4.5.0.112-1.x86_64.rpm

-r--r--r--. 1 root root 74725 Sep 1 2020 usp-yang-bundle-1.0.0-1.x86_64.rpm

[root@<POD-NAME>-ospd ~]#

[root@<POD-NAME>-ospd tools]# cd /

[root@<POD-NAME>-ospd /]# rpm2cpio /home/stack/usp-6_9_8/usp-6_9_8-mount/repo/usp-uas-bundle-6.9.0-1.x86_64.rpm | cpio -idmv

8. Verwijdert de UAME-implementatie en stel deze vervolgens opnieuw in

Verwijderen

./boot_uas.py --autovnf --delete 1624559350-098061

The deployment ID will be available as mentioned highlighted above or in the file mentioned “/home/stack/UAME_$(date +"%Y%m%d-%H%M").log”. Refer the latest file.

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ cat UAME_0624Jun061624559462.log

2021-06-24 18:30:30,392 - Deployment: 1624559350-098061 instantiated successfully

1. De Verenigde Naties implementeren.

(undercloud) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ sudo -s

[root@<POD-NAME>-ospd stack]# source *core

(<POD-NAME>) (<POD-NAME>) [root@<POD-NAME>-ospd stack]# cd /opt/cisco/usp/uas-installer/scripts

(<POD-NAME>) (<POD-NAME>) [root@<POD-NAME>-ospd scripts]# ./boot_uas.py --openstack --uame --image /opt/cisco/usp/uas-installer/images/usp-uas-6.9.0-9247.qcow2 --flavor <PODNAME>-UAME-FLAVOR --net <PODNAME>-MGMT-NW --net <PODNAME>-ORCH-NW --ha --hostname <PODNAME>-UAME --ha-net <PODNAME>-MGMT-NW --password password --gateway 172.168.10.1 --floating-ip <floating ip of UAME> --external-network <PODNAME>-EXTERNAL-MGMT --admin password--oper  password --security password

Note: "password" has to be replaced with the UAME login password and "PODNAME" with the current POD. "floating-ip" should be obtained from the IP matrix

2021-06-24 18:28:52,225 - Uploading image '<POD-NAME>-UAME-usp-uas-6.9.0-9247' from '/opt/cisco/usp/uas-installer/images/usp-uas-6.9.0-9247.qcow2'

2021-06-24 18:29:06,945 - Uploaded image '<POD-NAME>-UAME-usp-uas-6.9.0-9247' successfully

2021-06-24 18:29:09,987 - Creating Server Group to enforce anti-affinity

2021-06-24 18:29:10,098 - Deployment started with transaction id --- 1624559350-098061

2021-06-24 18:29:11,766 - Created HA VIP, IP: 172.168.20.40

2021-06-24 18:29:17,125 - Allocating/Associating floating-ip

2021-06-24 18:29:17,125 - Acquire Lock : floating_ip

2021-06-24 18:29:17,125 - Lock floating_ip acquired

2021-06-24 18:29:20,474 - Assigned floating IP '10.250.100.198' to IP '172.168.20.40'

2021-06-24 18:29:20,475 - Released lock: floating_ip

2021-06-24 18:29:26,206 - Server: <POD-NAME>-UAME instantiated, waiting for server to be active

2021-06-24 18:30:01,415 - Server: <POD-NAME>-UAME instantiated, waiting for server to be active

2021-06-24 18:30:30,392 - Deployment: 1624559350-098061 instantiated successfully

2021-06-24 18:30:30,393 -

+--------------------------------------------------------------------+

Deployment ID | Instances

----------------------------------------------------------------------

1624559350-098061 | e71616e8-bf01-4561-bdd6-4e3bf3ed1d5e

VIP: 172.168.20.40 | eth0: 172.168.10.6/24

Floating IP: 10.250.100.198 | eth1: 172.168.11.23/24

|

| 3d956097-16b1-4909-b539-c6a90e01678c

| eth0: 172.168.10.18/24

| eth1: 172.168.11.8/24

+--------------------------------------------------------------------+

2. Sla implementatieid handmatig in het bestand/home/stack/uame_(date).log op.

grep -i "deployment:" /var/log/autovnf.log | tail -1 >> /home/stack/UAME_$(date +"%Y%m%d-%H%M").log

3. Controleer of de UAME actief en actief is.

(<POD-NAME>) [stack@<POD-NAME>-ospd ~]$ nova list | grep -i uame

| e71616e8-bf01-4561-bdd6-4e3bf3ed1d5e | <POD-NAME>-UAME-1 | ACTIVE | - | Running | <POD-NAME>-MGMT-NW=172.168.10.6; <POD-NAME>-ORCH-NW=172.168.11.23 |

| 3d956097-16b1-4909-b539-c6a90e01678c | <POD-NAME>-UAME-2 | ACTIVE | - | Running | <POD-NAME>-MGMT-NW=172.168.10.18; <POD-NAME>-ORCH-NW=172.168.11.8 |

4. Meld u aan bij de Verenigde Naties en voer deze controles uit.

[root@adi-tmo Downloads]# ssh ubuntu@10.250.100.198

ubuntu@10.250.100.198's password:

Welcome to Ubuntu 16.04.7 LTS (GNU/Linux 4.4.0-187-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://ubuntu.com/advantage

Cisco Ultra Services Platform (USP)

Build Date: Thu Aug 20 09:11:07 EDT 2020

Description: UAS build assemble-uas#9247

sha1: 557151c

ubuntu@

-uame-1:~$

ubuntu@<POD-NAME>-uame-1:~$ sudo su -

root@<POD-NAME>-uame-1:~# confd_cli -u admin -C

Enter Password for 'admin':

elcome to the ConfD CLI

admin connected from 127.0.0.1 using console on <POD-NAME>-uame-1

<POD-NAME>-uame-1#

<POD-NAME>-uame-1#show uas

uas version 6.9.0

uas state active

uas external-connection-point 172.168.20.40

INSTANCE IP STATE ROLE

------------------------------------

172.168.10.6 alive CONFD-MASTER

172.168.10.18 alive CONFD-SLAVE

NAME LAST HEARTBEAT

----------------------------------------------------------------

AutoVNF-MASTER 2021-09-07 05:11:03

ESCHeartBeatMonitor-<POD-NAME>-VNF-NEPCF300 2021-09-07 05:11:26

ESCHeartBeatMonitor-<POD-NAME>-VNF-NEPGW300 2021-09-07 05:11:22

USPCFMWorker 2021-09-07 05:11:06

USPCHBWorker 2021-09-07 05:11:06

USPCWorker 2021-09-07 05:11:02

<POD-NAME>-uame-1#