Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u problemen oplost tijdens de upgrade van de functie Gebruikersplane (UPF) na de overschakeling op Redundancy Configuration Manager (RCM).

Probleem

Stap 1: In de actieve UPF (op RCM-gebaseerde) worden gevallen van ontbrekende stukken waargenomen:

[local]UPF# context n6

[n6]UPF# show ipv6 chunks

Failure: This CLI is only for User-plane

Opmerking: controleer altijd op DIMM/ECC/UEC/ADDC-fouten op bron- en doel-UCS-servers waarop UPF's worden gehost en gebruik de debug/debug van RCM-TAC

Stap 2: Op de actieve UPF, in gevallen waarin haakjes ontbreken, monitort SNMP-trap gebeurtenissen voor de overgang van de UPF-status van Standby naar Active.

[n6]UPF# show snmp trap history verbose | grep RCM

Tuesday November 14 21:16:45 UTC 2023

Mon Oct 13 08:24:42 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (0) Chassis State Init

Mon Oct 13 08:24:49 2023 Internal trap notification 1414 (RCMServiceStart) Context Name:rcm Service Name:rcm started

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1425 (RCMTCPConnect) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:25:04 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (2) Chassis State Standby

Mon Oct 13 08:33:47 2023 Internal trap notification 1420 (RCMConfigPushCompleteReceived) Context Name:

Mon Oct 13 08:33:47 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:48:10 2023 Internal trap notification 1421 (RCMConfigPushCompleteSent) Context Name: rcm

Mon Oct 13 08:48:10 2023 Internal trap notification 1420 (RCMConfigPushCompleteReceived) Context Name: up

Mon Oct 13 08:48:12 2023 Internal trap notification 1426 (RCMChassisState) RCM Chassis State: (1) Chassis State Active

Stap 3: Op de actieve UPF, bij het tegenkomen van ontbrekende stukken, onderzoek syslog voor loggebeurtenissen die op de beëindiging van de rest (5) wijzen sx-demux diensten in de overeenkomstige Redundantie Groep (RG-1), terwijl de Standby UPF overgangen naar de actieve staat.

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.091] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up1  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.483] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up2  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.582] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up3  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:11 UPF evlogd: [local-60sec11.726] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up5  2023-10-13T08:48:11.000+0000

Oct 13 08:48:18 UPF evlogd: [local-60sec18.749] [sessctrl 8066 info] [1/0/9050 <sessctrl:0> ctrl_mgrs_cfg.c:2201] [context: up, contextID: 2]  [software internal system critical-info syslog] Session Controller:  stopping SX-DEMUX service up6  2023-10-13T08:48:18.000+0000

Stap 4: Schakel op de actieve UPF met ontbrekende stukjes de debug-modus in (cli test-commando's wachtwoord <wachtwoord>) en voer de opdracht uit om Sx DeReg-transacties te monitoren die zich uitlijnen op de actieve periode van UPF.

[n6]UPF# show ip pool vpn-sx-transactions

Context: n6

Sx transactions:

sent: 0, received: 0

Failed transactions: 0

**************************************************************************************

Sx Deregistration transactions:

**************************************************************************************

Peer Address                      Deregistration Time

================================  ====================================================

192.168.1.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.1.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.1.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.55                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

192.168.2.49                     Mon Oct 13 08:48:18 2023

[n6]UPF#

Stap 5: Op de actieve UPF met ontbrekende stukken, zoek de syslog naar de logboeken die in de nabijheid van de UPF overgaan die aan de Actieve staat voorkomen.

Oct 13 08:48:12 UPF evlogd: [local-60sec12.060] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> _cups_ip_pool.c:16149] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Prefix fd12:3456:7890:abcd::/64 is not allocated to this UP: Closest chunk found with id -2146435055 prefix0: 638057330 start_prefix1: -1391067126 end_prefix1: -1391050752  2023-10-13T08:48:12.000+0000

Observeer loggebeurtenissen die continu uit vpnmgr instantie 3 taak komen (vpnmgr:3).

localsystem:$ less UPF-Destination-UPF-Syslog.log  | grep "Pool_name is not present" | head -1

Oct 13 08:48:18 UPF evlogd: [local-60sec18.811] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:27493] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Pool_name is not present in release request for prefixfd1:3456:7892:abcd::/64  2023-10-13T08:48:18.000+0000

localsystem:$

localsystem:$ less UPF-Destination-UPF-Syslog.log  | grep "Pool_name is not present" | tail -1

Oct 13 09:29:59 UPF evlogd: [local-60sec59.671] [vpn 5013 error] [1/0/9399 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:27493] [context: n6, contextID: 3]  [software internal system syslog] #01Pool_name is not present in release request forprefixfd1:3456:7894:abcd::/64  2023-10-13T09:29:59.000+0000

localsystem:$

Oplossing

Raadpleeg het bugrapport voor meer informatie over dit probleem: Cisco bug ID CSCwh97931

De oplossing voor dit probleem houdt in dat SxDemux wordt verbeterd om te voorkomen dat IP-chunk wordt opgeruimd tijdens de SRP-overgang, terwijl de mogelijkheden voor logdebug worden verbeterd.

Als de genoemde CDETS fix nog niet beschikbaar is in de UPF build die u gebruikt, kunt u deze tijdelijke oplossing gebruiken:

Voer de Standard N4 association Dis-associate/Associate MOP uit binnen het MW-tijdsbestek.