Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft de Standby UPF Session Manager-taken zonder socket verbinding met de corresponderende rcm-checkpointmgr-pods in RCM-gebaseerde implementatie.

Achtergrondinformatie

Dit document behandelt incidentele UPF-sessiebeheertaken (Standby User Plane Function) die problemen met Socket Ready hebben; geen socket-verbinding met corresponderende rcm-checkpointmgr-pods in op Redundancy Configuration Manager (RCM) gebaseerde UPF-implementatie.

Probleem

In Standby UPF heeft Session Manager task instantie 10 geen socket verbinding met rcm-checkpointmgr pod.

[local]UPF# show rcm checkpoint statistics verbose

smgr     state  peer    recovery  pre-alloc  chk-point rcvd   chk-point sent

inst            conn    records   calls      full     micro   full     micro

----   -------  -----   -------   --------   -----    -----   -----     ----

1      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

2      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

3      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

4      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

5      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

6      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

7      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

8      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

9      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

10      Stby               0          0       0        0       0        0

11      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

12      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

13      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

14      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

15      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

16      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

17      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

18      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

19      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

20      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

21      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

22      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

Oplossing

Huidige tijdelijke oplossing:

- Om het probleem van de contactdooscommunicatie tussen Standby UPF Session Manager en zijn rcm-checkpointmgr-peul aan te pakken:

- Log in op de bijbehorende Standby UPF.

- Voer de debug-modus in (cli test-opdrachten wachtwoord <wachtwoord>).

- Voer 'task kill facility sessmgr instantie <instantie-id>' uit voor de betreffende sessie manager taak zonder een socket verbinding met rcm-checkpointmgr.

- Wacht een minuut en controleer vervolgens of de taak Session Manager nu een stabiele socket-verbinding heeft in de status Klaar.

- Als het probleem zich blijft voordoen, overweeg dan om de Standby UPF opnieuw op te starten en controleer dit opnieuw nadat de UPF volledig operationeel is.

Definitieve oplossing:

- De klant moet de 'TCP Hardening' optie implementeren in hun implementatie. Deze functie introduceert een hartslag mechanisme tussen Session Manager taken en rcm-checkpointmgr pods, zodat de socket verbinding wordt hersteld zoals nodig.