Inhoud

Inleiding

Probleemoplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de op de RCM gebaseerde UPF-upgrade (User Plane Function) kan worden gedetecteerd als gevolg van het probleem met de spoeling van IP-groepen.

Probleemoplossing

1. Van Active Redundancy Configuration Manager (RCM) controller voer de opdracht uit  rcm show-statistics switchover-verbose en zoek naar de mislukte UPF switchover details als het alleen start_ip_pool_flush veld heeft maar end_ip_pool_flush ontbreekt.

[RCM-actief] rcm# rcm voorbeeldstatistieken overschakelen naar breedbeeld

door jan 18 21:52:11.781 UTC+00:00

bericht :

{

"stats_verbose": [

{

"status": "mislukt",

"gestart": "jan 18 05:08:59.442",

"overschakelingsreden": "geplande omschakeling",

"switchoverfaalreden": "Old Active verhuisde van PendingStandby naar Active wegens onderbreking in het ontvangen van Standby-status (geplande overschakeling)",

"source_endpoint": "192.168.100.3",

"bestemming_eindpunt": "192.168.100.2",

"start_chkpt_flush": "jan 18 05:09:01.783",

"end_chkpt_flush_each": {

"1": "jan 18 05:09:05.776",

"10": "18 jan. 05:09:06.056",

"11": "18 jan. 05:09:05.909",

"12": "18 jan. 05:09:06.189",

"13": "jan 18 05:09:05.991",

"14": "jan 18 05:09:05.981",

"15": "18 jan. 05:09:05.531",

"16": "18 jan. 05:09:05.502",

"17": "18 jan. 05:09:05.751",

"18": "18 jan. 05:09:06.116",

"19": "18 jan. 05:09:05.834",

"2": "jan 18 05:09:05.932",

"20": "jan 18 05:09:05.889",

"21": "18 jan. 05:09:05.354",

"22": "18 jan. 05:09:05.780",

"3": "jan 18 05:09:05.671",

"4": "jan 18 05:09:05.996",

"5": "jan 18 05:09:05.455",

"6": "jan 18 05:09:05.839",

"7": "jan 18 05:09:06.111",

"8": "jan 18 05:09:06.019",

"9": "jan 18 05:09:05.996"

},

"end_chkpt_flush": "jan 18 05:09:06.189",

"start_cfg_push": "jan 18 05:08:59.495",

"end_cfg_push": "jan 18 05:09:01.774",

"start_ip_pool_flush": "Jan 18 05:09:01.783" /* Observeer onder deze regel "end_ip_pool_flush" ontbreekt */

},

2. Verzamel bron en bestemming UPF-syslogs die overschakeltijden bedekken +/- 30 minuten.

3. Verken UPF-systemen (192.168.100.2 in output) en rond de tijd van de UPF-overschakeling en observeer vpnmgr6(context n6) met het rapporteren van verschillende fouten met betrekking tot IP-pool/stukjes.

Voorbeeld van loggebeurtenissen:

- Jan 18 05:09:01 <UPF> evlogd: [local-60sec1.767] [srp 84220 error] [1/0/9589 <vpnmgr:6> vpnmgr_rcm.c:6235] [context: rcm, contextID: 6] [software internal system syslog] Fout bij installatie van poolroutes. Bericht gewist.

- evlogd: [local-60sec12.192] [vpn 5013 error] [1/0/9370 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:15699] [context: n6, contextID: 3] [software internal system syslog] #012Prefix <IPv4 address of the IP pool> is niet toegewezen aan deze UP: Closest chunk gevonden met id 3145764 start_addr: <IPv4 adres van de IP pool> IPv4-adres van de IP-groep>

Opmerking: alleen geregistreerde Cisco-gebruikers kunnen toegang krijgen tot interne Cisco-informatie en -tools.

Gerelateerde informatie

- Cisco Technical Support en downloads