Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Afkortingen

Beide HDD-defecten

Beide HDD-fouten op computing server

Beide HDD-fouten op controllerserver

Beide HDD-fouten op OSD-computing server

Beide HDD-fouten op OSPF-server

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die vereist zijn om beide defecte HDD-schijven in een server te vervangen door een Ultra-M-instelling waarin StarOS Virtual Network Functions (VPN’s) wordt opgeslagen.

Achtergrondinformatie

Ultra-M is een voorverpakte en gevalideerde gevirtualiseerde mobiele pakketoplossing die is ontworpen om de plaatsing van VPN’s te vereenvoudigen. OpenStack is de Gevirtualiseerde Infrastructuur Manager (VIM) voor Ultra-M en bestaat uit deze knooppunten:

- berekenen

- Object Storage Disk - computing (OSD)

- Controller

- OpenStack Platform - Director (OSPF)

De hoge architectuur van Ultra-M en de betrokken onderdelen zijn in deze afbeelding weergegeven:

UltraM-architectuur

Dit document is bedoeld voor de Cisco-medewerkers die bekend zijn met het Cisco Ultra-M-platform en bevat informatie over de stappen die moeten worden uitgevoerd op niveau van OpenStack en CPS VPN op het moment dat de vervanging van de controllereserver wordt uitgevoerd.

Opmerking: De Ultra M 5.1.x release wordt overwogen om de procedures in dit document te definiëren.

Afkortingen

VNF

Virtuele netwerkfunctie

CF

Bedieningsfunctie

SF

Service-functie

ESC

Elastic Service Controller

MOP

Procedure

OSD

Objectopslaglocaties

HDD

Station vaste schijf

SSD

Solid State Drive

VIM

Virtual-infrastructuurbeheer

VM

Virtuele machine

EM

Element Manager

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Universele unieke ID-versterker

Beide HDD-defecten

1. Elke Baremetal-server wordt voorzien van twee HDD-schijven om in Raid 1-configuratie als BOOT-DISK te fungeren. In geval van een defect aan één enkele HDD, aangezien er sprake is van redundantie van het niveau van de Categorie 1, kan de defecte HDD-schijf heet worden omgedraaid. Maar als beide HDD-schijven niet werken, wordt de server uitgeschakeld en gaat de toegang tot de server verloren. Om de toegang tot de server en de services te herstellen, moet u zowel de HDD-schijven vervangen als de server toevoegen aan de bestaande overcloud-stapel.

2. De procedure voor het vervangen van een defect onderdeel op UCS C240 M4-server kan worden gevolgd door: De servercomponenten vervangen

3. In het geval van beide defecten aan de HDD, kunt u alleen deze twee defecte HDD's vervangen in dezelfde UCS 240M4-server. Een upgrade van het besturingssysteem is niet vereist nadat u nieuwe disks hebt vervangen.

4. In een op OpenStack gebaseerde (Ultra-M) oplossing kan UCS 240M4 Baremetal-server één van deze rollen vervullen: Bereken, OSD-computing, controller en OSPD. De stappen die vereist zijn om beide HDD-fouten in elk van deze serverrollen aan te pakken worden in deze secties vermeld.

Opmerking: In scenario's waarin beide HDD-disks gezond zijn, maar sommige andere hardware defect is op UCS 240M4-server, vervangt u UCS 240M4 door nieuwe hardware maar gebruikt u dezelfde HDD-schijven. In dit geval echter, als alleen de HDD-schijf defect is, kunt u dezelfde UCS 240M4-harde schijf opnieuw gebruiken en nieuwe HDD-harde schijven vervangen.

Beide HDD-fouten op computing server

Als de storing van beide HDD-schijven wordt waargenomen in UCS 240M4, dat fungeert als computerknooppunt, volgt u de vervangingsprocedure in de onderstaande link: PCRF-Replacement-of-Compute Server-UCS-C240-M4

Beide HDD-fouten op controllerserver

Als de storing van beide HDD-schijven wordt waargenomen in UCS 240M4, dat als controllerknooppunt fungeert, volgt u de vervangingsprocedure vanaf: PCRF-Replacement-of-Controller-server-UCS-C240-M4

Aangezien een controller-server die beide HDD-defecten waarneemt, niet via SSH bereikbaar is, kunt u inloggen in een ander controleknooppunt om de in de bovenstaande link genoemde gracieuze shutdown-procedure uit te voeren.

Beide HDD-fouten op OSD-computing server

Als de storing van beide HDD-schijven wordt waargenomen in UCS 240M4, dat fungeert als OSD-Computknooppunt, volgt u de vervangingsprocedure vanaf: PCRF-Replacement-of-OSD-Compute-UCS-240M4

In de procedure die in deze link wordt genoemd, kan Ceph opslaggraceful shutdown niet worden uitgevoerd omdat zowel de mislukking resulteert in onbereikbaarheid van de server. Negeer daarom deze stappen.

Beide HDD-fouten op OSPF-server

Als de storing van beide HDD-schijven wordt waargenomen in UCS 240M4, dat als een OSPD-knooppunt fungeert, volgt u de vervangingsprocedure vanaf: Vervanging-of-OSPF-Server-UCS-240M4-CPS

In dit geval hebt u niet eerder opgeslagen OSPF-back-up nodig voor herstel na vervanging van HDD-schijf, anders is het net als volledige herplaatsing van stapel.