Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

back-up

Voorlopige statuscontrole

Afschermen in controller-cluster uitschakelen

Installeer het nieuwe controlelampknooppunt.

Vervanging van controlenknooppunt in Overcloud

Voorbereiden van het verwijderen mislukt controllerknooppunt

Voorbereiden op toevoegen van nieuw controllerknooppunt

Handmatige interventie

Controleer de services in de controller

De L3 Agent-routers voltooien

Computing Services voltooien

Scherm herstarten met scheidingstekens van de controllerknooppunten

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die vereist zijn om een defecte controllerserver te vervangen in een Ultra-M-instelling waar CPS Virtual Network Functions (VPN’s) worden opgeslagen.

Voorwaarden

back-up

In het geval van herstel, adviseert Cisco om een steun van de OSPD-gegevensbank (DB) te nemen met het gebruik van deze stappen:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Voorlopige statuscontrole

Het is belangrijk om de huidige status van de OpenStack-omgeving en de OpenStack-services te controleren en ervoor te zorgen dat deze gezond zijn voordat u doorgaat met de vervangende procedure. Het kan helpen om complicaties te voorkomen op het moment dat het controllervervangingsproces wordt gestart.

Stap 1. Controleer de status van OpenStack en de lijst met knooppunten:

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack stack list --nested

[stack@director ~]$ ironic node-list

[stack@director ~]$ nova list

Stap 2. Controleer de status van Pacemaker op controllers.

Meld u aan bij een van de actieve controllers en controleer de pacemaker status. Alle diensten moeten worden uitgevoerd op de beschikbare controllers en worden gestopt op de mislukte controller.

[stack@pod1-controller-0 ~]# pcs status

<snip>

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

OFFLINE: [ pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.109 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

ip-172.25.22.109 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.107 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

ip-11.120.0.110 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

ip-11.119.0.110 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod1-controller-0 ]

Slaves: [ pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

ip-11.118.0.104 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

openstack-cinder-volume (systemd:openstack-cinder-volume): Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-6 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1

my-ipmilan-for-controller-4 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-7 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0

Failed Actions:

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

In dit voorbeeld is Controller-2 offline. Het zal dus worden vervangen. Controller-0 en Controller-1 zijn operationeel en voeren de clusterservices uit.

Stap 3. Controleer de MariaDB-status in de actieve controllers.

[stack@director] nova list | grep control

| 4361358a-922f-49b5-89d4-247a50722f6d | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.102 |

| d0f57f27-93a8-414f-b4d8-957de0d785fc | pod1-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.110 |

[stack@director ~]$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'\" ; sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done

*** 192.200.0.152 ***

Variable_name     Value

wsrep_local_state_comment  Synced

Variable_name     Value

wsrep_cluster_size         2

*** 192.200.0.154 ***

Variable_name     Value

wsrep_local_state_comment  Synced

Variable_name     Value

wsrep_cluster_size         2

Controleer dat deze lijnen aanwezig zijn voor elke actieve controller:

wsrep_local_state_opmerking: Synthetisch

wsrep_cluster_grootte: 2

Stap 4. Controleer de Rabbitmq-status in de actieve controllers. De mislukte controller wordt niet weergegeven in de lijst met knooppunten die worden uitgevoerd.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~] sudo rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node 'rabbit@pod1-controller-0' ...

[{nodes,[{disc,['rabbit@pod1-controller-0','rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-2']}]},

{running_nodes,['rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-0']},

{cluster_name,<<"rabbit@pod1-controller-2.localdomain">>},

{partitions,[]},

{alarms,[{'rabbit@pod1-controller-1',[]},

{'rabbit@pod1-controller-0',[]}]}]

[heat-admin@pod1-controller-1 ~] sudo rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node 'rabbit@pod1-controller-1' ...

[{nodes,[{disc,['rabbit@pod1-controller-0','rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-2']}]},

{running_nodes,['rabbit@pod1-controller-0',

'rabbit@pod1-controller-1']},

{cluster_name,<<"rabbit@pod1-controller-2.localdomain">>},

{partitions,[]},

{alarms,[{'rabbit@pod1-controller-0',[]},

{'rabbit@pod1-controller-1',[]}]}]

Stap 5. Controleer of alle undercloud-services zich in geladen, actieve en actieve status bevinden vanaf het OSP-D-knooppunt.

[stack@director ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

UNIT                                       LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

neutron-dhcp-agent.service                 loaded active running OpenStack Neutron DHCP Agent

neutron-openvswitch-agent.service          loaded active running OpenStack Neutron Open vSwitch Agent

neutron-ovs-cleanup.service                loaded active exited  OpenStack Neutron Open vSwitch Cleanup Utility

neutron-server.service                     loaded active running OpenStack Neutron Server

openstack-aodh-evaluator.service           loaded active running OpenStack Alarm evaluator service

openstack-aodh-listener.service            loaded active running OpenStack Alarm listener service

openstack-aodh-notifier.service            loaded active running OpenStack Alarm notifier service

openstack-ceilometer-central.service       loaded active running OpenStack ceilometer central agent

openstack-ceilometer-collector.service     loaded active running OpenStack ceilometer collection service

openstack-ceilometer-notification.service  loaded active running OpenStack ceilometer notification agent

openstack-glance-api.service               loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) API server

openstack-glance-registry.service          loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) Registry server

openstack-heat-api-cfn.service             loaded active running Openstack Heat CFN-compatible API Service

openstack-heat-api.service                 loaded active running OpenStack Heat API Service

openstack-heat-engine.service              loaded active running Openstack Heat Engine Service

openstack-ironic-api.service               loaded active running OpenStack Ironic API service

openstack-ironic-conductor.service         loaded active running OpenStack Ironic Conductor service

openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

openstack-ironic-inspector.service         loaded active running Hardware introspection service for OpenStack Ironic

openstack-mistral-api.service              loaded active running Mistral API Server

openstack-mistral-engine.service           loaded active running Mistral Engine Server

openstack-mistral-executor.service         loaded active running Mistral Executor Server

openstack-nova-api.service                 loaded active running OpenStack Nova API Server

openstack-nova-cert.service                loaded active running OpenStack Nova Cert Server

openstack-nova-compute.service             loaded active running OpenStack Nova Compute Server

openstack-nova-conductor.service           loaded active running OpenStack Nova Conductor Server

openstack-nova-scheduler.service           loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server

openstack-swift-account-reaper.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Reaper

openstack-swift-account.service            loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Server

openstack-swift-container-updater.service  loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Updater

openstack-swift-container.service          loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Server

openstack-swift-object-updater.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Updater

openstack-swift-object.service             loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Server

openstack-swift-proxy.service              loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Proxy Server

openstack-zaqar.service                    loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server

openstack-zaqar@1.service                  loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server Instance 1

openvswitch.service                        loaded active exited  Open vSwitch

LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Afschermen in controller-cluster uitschakelen

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs property set stonith-enabled=false

[root@pod1-controller-0 ~]# pcs property show

Cluster Properties:

cluster-infrastructure: corosync

cluster-name: tripleo_cluster

dc-version: 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8

have-watchdog: false

last-lrm-refresh: 1510809585

maintenance-mode: false

redis_REPL_INFO: pod1-controller-0

stonith-enabled: false

Node Attributes:

pod1-controller-0: rmq-node-attr-last-known-rabbitmq=rabbit@pod1-controller-0

pod1-controller-1: rmq-node-attr-last-known-rabbitmq=rabbit@pod1-controller-1

pod1-controller-2: rmq-node-attr-last-known-rabbitmq=rabbit@pod1-controller-2

Installeer het nieuwe controlelampknooppunt.

Stap 1. De stappen om een nieuwe UCS C240 M4-server te installeren en de eerste setup-stappen kunnen worden doorverwezen van Cisco UCS C240 M4-serverinstallatie en -servicegids

Stap 2. Meld u aan bij de server met gebruik van de CIMC IP.

Stap 3.Start het upgradeprogramma uit als de firmware niet voldoet aan de eerder gebruikte aanbevolen versie. Hier worden stappen voor een upgrade gegeven:

Cisco UCS C-Series upgrade-handleiding voor rackservers

Stap 4.Controleer de status van de fysieke stuurprogramma's. Het moet goed zijn ingesteld. Navigeer naar opslag > Cisco 12G SAS modulaire controller (SLOT-HBA) > Physical Drive-informatie.

Stap 5. Om een virtueel station te maken van de fysieke schijven met niveau 1: navigeer naar Storage > Cisco 12G SAS modulaire Raid Controller (SLOT-HBA) > Controller-informatie > Virtual Drive maken vanaf ongebruikte fysieke stuurprogramma's, zoals in de afbeelding wordt getoond.

- Selecteer de VD en stel de set in als Boot Drive:

Stap 6. Om IPMI via LAN in te schakelen, navigeer naar Admin > Communicatieservices > Communicatieservices.

Stap 7. Ga om hyperthreading uit te schakelen naar Computatie > configuratiescherm > Geavanceerd > processorconfiguratie, zoals in de afbeelding.

Opmerking: Het beeld wordt hier weergegeven en de configuratiestappen in dit gedeelte zijn gebaseerd op de firmware versie 3.0(3e) en er kunnen kleine variaties zijn als u aan andere versies werkt.

Vervanging van controlenknooppunt in Overcloud

In dit gedeelte worden de stappen beschreven die nodig zijn om de defecte controller te vervangen door de nieuwe overcloud. Hiervoor zou het script implementation.sh, dat werd gebruikt om de stapel op te halen, opnieuw gebruikt worden. Op het moment van de introductie, in de ControllerNodesPostDeployment fase, zou de update wegens een aantal beperkingen in de Puppet-modules niet werken. Handmatige interventie is vereist voordat u het implementatiescherm opnieuw start.

Voorbereiden van het verwijderen mislukt controllerknooppunt

Stap 1. Identificeer de index van de mislukte controller. De index is het numerieke achtervoegsel op de controlenaam van de controller in de uitvoer van de OpenStack server. In dit voorbeeld is de index 2:

[stack@director ~]$ nova list | grep controller

| 5813a47e-af27-4fb9-8560-75decd3347b4 | pod1-controller-0  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.152 |

| 457f023f-d077-45c9-bbea-dd32017d9708 | pod1-controller-1  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.154 |

| d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | pod1-controller-2  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.151 |

Stap 2. Maak een Yaml-bestand ~templates/remove-controller.yaml dat het te verwijderen knooppunt definieert. Gebruik de index die in de vorige stap is gevonden voor het bestand in de lijst met hulpbronnen.

[stack@director ~]$ cat templates/remove-controller.yaml

parameters:

ControllerRemovalPolicies:

[{'resource_list': [‘2’]}]

parameter_defaults:

CorosyncSettleTries: 5

Stap 3. Maak een kopie van het implementatiescherm dat wordt gebruikt om de overcloud te installeren en voeg een regel toe om het eerder gemaakte verwijder-controller.yaml-bestand op te nemen.

[stack@director ~]$ cp deploy.sh deploy-removeController.sh

[stack@director ~]$ cat deploy-removeController.sh

time openstack overcloud deploy --templates \

-r ~/custom-templates/custom-roles.yaml \

-e /home/stack/templates/remove-controller.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml \

-e ~/custom-templates/network.yaml \

-e ~/custom-templates/ceph.yaml \

-e ~/custom-templates/compute.yaml \

-e ~/custom-templates/layout-removeController.yaml \

-e ~/custom-templates/rabbitmq.yaml \

--stack pod1 \

--debug \

--log-file overcloudDeploy_$(date +%m_%d_%y__%H_%M_%S).log \

--neutron-flat-networks phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 \

--neutron-network-vlan-ranges datacentre:101:200 \

--neutron-disable-tunneling \

--verbose --timeout 180

Stap 4. Identificeer de ID van de controller die wordt vervangen, met het gebruik van de hier genoemde opdrachten en verplaats deze naar de onderhoudsmodus.

[stack@director ~]$ nova list | grep controller

| 5813a47e-af27-4fb9-8560-75decd3347b4 | pod1-controller-0  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.152 |

| 457f023f-d077-45c9-bbea-dd32017d9708 | pod1-controller-1  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.154 |

| d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | pod1-controller-2  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.151 |

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65

| e7c32170-c7d1-4023-b356-e98564a9b85b | None | d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | power off   | active             | False       |

[stack@b10-ospd ~]$ openstack baremetal node maintenance set e7c32170-c7d1-4023-b356-e98564a9b85b

[stack@director~]$ openstack baremetal node list | grep True

| e7c32170-c7d1-4023-b356-e98564a9b85b | None | d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | power off   | active             | True        |

Stap 5. Om ervoor te zorgen dat de DB ten tijde van de vervangingsprocedure draait, verwijdert Galera van de pacemaker-controle en voert deze opdracht op één van de actieve controllers uit.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs resource unmanage galera

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-0 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Thu Nov 16 16:51:18 2017                   Last change: Thu Nov 16 16:51:12 2017 by root via crm_resource on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources configured

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

OFFLINE: [ pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.109          (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-0

ip-172.25.22.109        (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.107        (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-0

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera] (unmanaged)

galera         (ocf::heartbeat:galera):          Master pod1-controller-0 (unmanaged)

galera         (ocf::heartbeat:galera):          Master pod1-controller-1 (unmanaged)

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

ip-11.120.0.110          (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-0

ip-11.119.0.110          (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-1

<snip>

Voorbereiden op toevoegen van nieuw controllerknooppunt

Stap 1. Maak een controller-RMA.json-bestand met alleen de nieuwe controllergegevens. Zorg ervoor dat het indexnummer op de nieuwe controller niet eerder is gebruikt. Doorgaans, toename tot het volgende hoogste controlenummer.

Voorbeeld: Highest voorafgaand was controller-2, dus maak controller-3.

Opmerking: Let op de notatie.

[stack@director ~]$ cat controllerRMA.json

{

"nodes": [

{

"mac": [

<MAC_ADDRESS>

],

"capabilities": "node:controller-3,boot_option:local",

"cpu": "24",

"memory": "256000",

"disk": "3000",

"arch": "x86_64",

"pm_type": "pxe_ipmitool",

"pm_user": "admin",

"pm_password": "<PASSWORD>",

"pm_addr": "<CIMC_IP>"

}

]

}

Stap 2. Importeer het nieuwe knooppunt met het gebruik van het tijdelijke bestand dat in de vorige stap is gemaakt.

[stack@director ~]$ openstack baremetal import --json controllerRMA.json

Started Mistral Workflow. Execution ID: 67989c8b-1225-48fe-ba52-3a45f366e7a0

Successfully registered node UUID 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd

Started Mistral Workflow. Execution ID: c6711b5f-fa97-4c86-8de5-b6bc7013b398

Successfully set all nodes to available.

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep available

| 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd | None | None                                 | power off   | available          | False

Stap 3. Stel het knooppunt in om de status te beheren.

[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep off

| 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd | None | None | power off | manageable | False |

Stap 4. Start introspectie.

[stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd --provide

Started Mistral Workflow. Execution ID: f73fb275-c90e-45cc-952b-bfc25b9b5727

Waiting for introspection to finish...

Successfully introspected all nodes.

Introspection completed.

Started Mistral Workflow. Execution ID: a892b456-eb15-4c06-b37e-5bc3f6c37c65

Successfully set all nodes to available

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep available

| 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd | None | None                                 | power off   | available          | False       |

Stap 5. Merk het beschikbare knooppunt op met de nieuwe controller-eigenschappen. Zorg ervoor dat u de controller-ID gebruikt die is toegewezen voor de nieuwe controller, zoals gebruikt in het controllerRMA.json-bestand.

[stack@director ~]$ openstack baremetal node set --property capabilities='node:controller-3,profile:control,boot_option:local' 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd

Stap 6. In het implementatiescherm is er een aangepaste sjabloon met de naam layout.yaml. die onder andere specificeert welke IP-adressen zijn toegewezen aan de controllers voor de verschillende interfaces. Op een nieuwe stapel, zijn er 3 adressen gedefinieerd voor controller-0, controller-1 en controller-2. Wanneer u een nieuwe controller toevoegt, zorg er dan voor dat u een volgende IP-adres in volgorde voor elke subnet toevoegt.

ControllerIPs:

internal_api:

- 11.120.0.10

- 11.120.0.11

- 11.120.0.12

- 11.120.0.13

tenant:

- 11.117.0.10

- 11.117.0.11

- 11.117.0.12

- 11.117.0.13

storage:

- 11.118.0.10

- 11.118.0.11

- 11.118.0.12

- 11.118.0.13

storage_mgmt:

- 11.119.0.10

- 11.119.0.11

- 11.119.0.12

- 11.119.0.13

Stap 7. Start nu de verwijderaar-controller.sh die eerder is gemaakt om het oude knooppunt te verwijderen en het nieuwe knooppunt toe te voegen.

Opmerking: Deze stap zal naar verwachting falen in ControllerNodesDeployment_Stap1. Op dat punt is handmatige interventie vereist.

[stack@b10-ospd ~]$ ./deploy-addController.sh

START with options: [u'overcloud', u'deploy', u'--templates', u'-r', u'/home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/network.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/ceph.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/compute.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/layout-removeController.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/rabbitmq.yaml', u'--stack', u'newtonoc', u'--debug', u'--log-file', u'overcloudDeploy_11_15_17__07_46_35.log', u'--neutron-flat-networks', u'phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1', u'--neutron-network-vlan-ranges', u'datacentre:101:200', u'--neutron-disable-tunneling', u'--verbose', u'--timeout', u'180']

:

DeploymentError: Heat Stack update failed

END return value: 1

real     42m1.525s

user     0m3.043s

sys      0m0.614s

De voortgang/status van de implementatie kan met deze opdrachten worden gevolgd:

[stack@director~]$ openstack stack list --nested | grep -iv complete

+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------+

| ID                                   | Stack Name                                                                                                                                                              | Stack Status    | Creation Time        | Updated Time         | Parent                               |

+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------+

| c1e338f2-877e-4817-93b4-9a3f0c0b3d37 | pod1-AllNodesDeploySteps-5psegydpwxij-ComputeDeployment_Step1-swnuzjixac43                                                                                          | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T14:06:07Z | 2017-11-16T18:09:43Z | e90f00ef-2499-4ec3-90b4-d7def6e97c47 |

| 1db4fef4-45d3-4125-bd96-2cc3297a69ff | pod1-AllNodesDeploySteps-5psegydpwxij-ControllerDeployment_Step1-hmn3hpruubcn                                                                                       | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T14:03:05Z | 2017-11-16T18:12:12Z | e90f00ef-2499-4ec3-90b4-d7def6e97c47 |

| e90f00ef-2499-4ec3-90b4-d7def6e97c47 | pod1-AllNodesDeploySteps-5psegydpwxij                                                                                                                               | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T13:59:25Z | 2017-11-16T18:09:25Z | 6c4b604a-55a4-4a19-9141-28c844816c0d |

| 6c4b604a-55a4-4a19-9141-28c844816c0d | pod1                                                                                                                                                              | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T12:37:11Z | 2017-11-16T17:35:35Z | None                                 |

+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------+

Handmatige interventie

Stap 1. Draai op de OSP-D server de opdracht OpenStack serverlijst om de beschikbare controllers op te geven. De nieuwe controller moet in de lijst worden opgenomen.

[stack@director ~]$ openstack server list | grep controller

| 3e6c3db8-ba24-48d9-b0e8-1e8a2eb8b5ff | pod1-controller-3  | ACTIVE | ctlplane=192.200.0.103 | overcloud-full |

| 457f023f-d077-45c9-bbea-dd32017d9708 | pod1-controller-1  | ACTIVE | ctlplane=192.200.0.154 | overcloud-full |

| 5813a47e-af27-4fb9-8560-75decd3347b4 | pod1-controller-0  | ACTIVE | ctlplane=192.200.0.152 | overcloud-full |

Stap 2. Sluit aan op een van de actieve controllers (niet de nieuwe controller) en kijk naar het bestand /etc/corosync/corosycn.conf. Vind de nodelist die elke controller een knooppunt toewijst. Vind het item voor het mislukte knooppunt en let op het volgende:

[root@pod1-controller-0 ~]# cat /etc/corosync/corosync.conf

totem {

version: 2

secauth: off

cluster_name: tripleo_cluster

transport: udpu

token: 10000

}

nodelist {

node {

ring0_addr: pod1-controller-0

nodeid: 5

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-1

nodeid: 7

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-2

nodeid: 8

}

}

Stap 3. Meld u aan bij elk van de actieve controllers. Verwijder het mislukte knooppunt en start de service opnieuw. In dat geval verwijdert u pod1-controller-2. Voer deze actie niet uit op de nieuwe controller.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs cluster localnode remove pod1-controller-2

pod1-controller-2: successfully removed!

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

Corosync reloaded

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster localnode remove pod1-controller-2

pod1-controller-2: successfully removed!

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

Corosync reloaded

Stap 4. Start deze opdracht van een van de actieve controllers om het mislukte knooppunt uit het cluster te verwijderen.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo crm_node -R pod1-controller-2 --force

Stap 5. Start deze opdracht van een van de actieve controllers om het mislukte knooppunt uit de rabbitmq-cluster te verwijderen.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo rabbitmqctl forget_cluster_node rabbit@pod1-controller-2

Removing node 'rabbit@newtonoc-controller-2' from cluster ...

Stap 6. Verwijdert het mislukte knooppunt uit de MongoDB. Om dit te doen, moet u het actieve Mongo-knooppunt vinden. Gebruik netstat om het IP adres van de host te vinden.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo netstat -tulnp | grep 27017

tcp        0      0 11.120.0.10:27017       0.0.0.0:*               LISTEN      219577/mongod

Stap 7. Meld u aan bij het knooppunt en controleer of dit de baas is met behulp van het IP-adres en poortnummer uit de vorige opdracht.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ echo "db.isMaster()" | mongo --host 11.120.0.10:27017

MongoDB shell version: 2.6.11

connecting to: 11.120.0.10:27017/test

{

"setName" : "tripleo",

"setVersion" : 9,

"ismaster" : true,

"secondary" : false,

"hosts" : [

"11.120.0.10:27017",

"11.120.0.12:27017",

"11.120.0.11:27017"

],

"primary" : "11.120.0.10:27017",

"me" : "11.120.0.10:27017",

"electionId" : ObjectId("5a0d2661218cb0238b582fb1"),

"maxBsonObjectSize" : 16777216,

"maxMessageSizeBytes" : 48000000,

"maxWriteBatchSize" : 1000,

"localTime" : ISODate("2017-11-16T18:36:34.473Z"),

"maxWireVersion" : 2,

"minWireVersion" : 0,

"ok" : 1

}

Als het knooppunt niet de baas is, logt u in bij de andere actieve controller en voert u dezelfde stap uit.

Stap 8. Maak vanaf de master een lijst met de beschikbare knooppunten met het gebruik van de opdracht rs.status(). Vind het oude/niet-reagerende knooppunt en identificeer de naam van het mongoknooppunt.

[root@pod1-controller-0 ~]# mongo --host 11.120.0.10

MongoDB shell version: 2.6.11

connecting to: 11.120.0.10:27017/test

<snip>

tripleo:PRIMARY> rs.status()

{

"set" : "tripleo",

"date" : ISODate("2017-11-14T13:27:14Z"),

"myState" : 1,

"members" : [

{

"_id" : 0,

"name" : "11.120.0.10:27017",

"health" : 1,

"state" : 1,

"stateStr" : "PRIMARY",

"uptime" : 418347,

"optime" : Timestamp(1510666033, 1),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"electionTime" : Timestamp(1510247693, 1),

"electionDate" : ISODate("2017-11-09T17:14:53Z"),

"self" : true

},

{

"_id" : 2,

"name" : "11.120.0.12:27017",

"health" : 1,

"state" : 2,

"stateStr" : "SECONDARY",

"uptime" : 418347,

"optime" : Timestamp(1510666033, 1),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"pingMs" : 0,

"syncingTo" : "11.120.0.10:27017"

},

{

"_id" : 3,

"name" : "11.120.0.11:27017

"health" : 0,

"state" : 8,

"stateStr" : "(not reachable/healthy)",

"uptime" : 0,

"optime" : Timestamp(1510610580, 1),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-13T22:03:00Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-11-14T13:27:10Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-11-13T22:03:01Z"),

"pingMs" : 0,

"syncingTo" : "11.120.0.10:27017"

}

],

"ok" : 1

}

Stap 9. Verwijder het mislukte knooppunt met de opdracht rs.verwijder vanaf de master. Er worden een aantal fouten gezien tijdens deze opdracht, maar controleer de status opnieuw om vast te stellen of het knooppunt is verwijderd:

[root@pod1-controller-0 ~]$ mongo --host 11.120.0.10

<snip>

tripleo:PRIMARY> rs.remove('11.120.0.12:27017')

2017-11-16T18:41:04.999+0000 DBClientCursor::init call() failed

2017-11-16T18:41:05.000+0000 Error: error doing query: failed at src/mongo/shell/query.js:81

2017-11-16T18:41:05.001+0000 trying reconnect to 11.120.0.10:27017 (11.120.0.10) failed

2017-11-16T18:41:05.003+0000 reconnect 11.120.0.10:27017 (11.120.0.10) ok

tripleo:PRIMARY> rs.status()

{

"set" : "tripleo",

"date" : ISODate("2017-11-16T18:44:11Z"),

"myState" : 1,

"members" : [

{

"_id" : 3,

"name" : "11.120.0.11:27017",

"health" : 1,

"state" : 2,

"stateStr" : "SECONDARY",

"uptime" : 187,

"optime" : Timestamp(1510857848, 3),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-16T18:44:08Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-11-16T18:44:11Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-11-16T18:44:09Z"),

"pingMs" : 0,

"syncingTo" : "11.120.0.10:27017"

},

{

"_id" : 4,

"name" : "11.120.0.10:27017",

"health" : 1,

"state" : 1,

"stateStr" : "PRIMARY",

"uptime" : 89820,

"optime" : Timestamp(1510857848, 3),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-16T18:44:08Z"),

"electionTime" : Timestamp(1510811232, 1),

"electionDate" : ISODate("2017-11-16T05:47:12Z"),

"self" : true

}

],

"ok" : 1

}

tripleo:PRIMARY> exit

bye

Stap 10. Start deze opdracht om de lijst met actieve controllers bij te werken. Voeg het nieuwe controllerknooppunt in deze lijst op.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs resource update galera wsrep_cluster_address=gcomm://pod1-controller-0,pod1-controller-1,pod1-controller-2

Stap 1. Kopieer deze bestanden van een controller die al bestaat naar de nieuwe controller:

/etc/sysconfig/clustercheck

/root/.my.cnf

On existing controller:

[root@pod1-controller-0 ~]# scp /etc/sysconfig/clustercheck stack@192.200.0.1:/tmp/.

[root@pod1-controller-0 ~]# scp /root/.my.cnf stack@192.200.0.1:/tmp/my.cnf

On new controller:

[root@pod1-controller-3 ~]# cd /etc/sysconfig

[root@pod1-controller-3 sysconfig]# scp stack@192.200.0.1:/tmp/clustercheck .

[root@pod1-controller-3 sysconfig]# cd /root

[root@pod1-controller-3 ~]# scp stack@192.200.0.1:/tmp/my.cnf .my.cnf

Stap 12. Start het clusterknooppunt, met opdracht van een van de controllers die al bestaan.

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster node add pod1-controller-3

Disabling SBD service...

pod1-controller-3: sbd disabled

pod1-controller-0: Corosync updated

pod1-controller-1: Corosync updated

Setting up corosync...

pod1-controller-3: Succeeded

Synchronizing pcsd certificates on nodes pod1-controller-3...

pod1-controller-3: Success

Restarting pcsd on the nodes in order to reload the certificates...

pod1-controller-3: Success

Stap 13. Meld u aan bij elke controller en bekijk het bestand /etc/corosync/corosync.conf. Zorg ervoor dat de nieuwe controller is opgenomen en dat het knooppunt dat aan die controller is toegewezen het volgende nummer in de volgorde is dat niet eerder is gebruikt. Zorg ervoor dat deze verandering op alle 3 controllers wordt uitgevoerd.

[root@pod1-controller-1 ~]# cat /etc/corosync/corosync.conf

totem {

version: 2

secauth: off

cluster_name: tripleo_cluster

transport: udpu

token: 10000

}

nodelist {

node {

ring0_addr: pod1-controller-0

nodeid: 5

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-1

nodeid: 7

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-3

nodeid: 6

}

}

quorum {

provider: corosync_votequorum

}

logging {

to_logfile: yes

logfile: /var/log/cluster/corosync.log

to_syslog: yes

}

Bijvoorbeeld /etc/corosync/corosync.conf na wijziging:

totem {

version: 2

secauth: off

cluster_name: tripleo_cluster

transport: udpu

token: 10000

}

nodelist {

node {

ring0_addr: pod1-controller-0

nodeid: 5

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-1

nodeid: 7

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-3

nodeid: 9

}

}

quorum {

provider: corosync_votequorum

}

logging {

to_logfile: yes

logfile: /var/log/cluster/corosync.log

to_syslog: yes

}

Stap 14. Start de corosync voor de actieve controllers opnieuw. Start geen corosync voor de nieuwe controller.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

Stap 15. Start het nieuwe controllerknooppunt van een van de actieve controllers.

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster start pod1-controller-3

Stap 16. Start Galera opnieuw vanaf een van de actieve controllers.

[root@pod1-controller-1 ~]#  sudo pcs cluster start pod1-controller-3

pod1-controller-0: Starting Cluster...

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs resource cleanup galera

Cleaning up galera:0 on pod1-controller-0, removing fail-count-galera

Cleaning up galera:0 on pod1-controller-1, removing fail-count-galera

Cleaning up galera:0 on pod1-controller-3, removing fail-count-galera

* The configuration prevents the cluster from stopping or starting 'galera-master' (unmanaged)

Waiting for 3 replies from the CRMd... OK

[root@pod1-controller-1 ~]#

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs resource manage galera

Stap 17. Het cluster is in de onderhoudsmodus. Schakel de onderhoudsmodus uit om de services te starten.

[root@pod1-controller-2 ~]# sudo pcs property set maintenance-mode=false --wait

Stap 18. Controleer de PCs status voor Galera tot alle 3 controllers zijn vermeld als meesters in Galera.

Opmerking: Voor grote instellingen kan het enige tijd duren om DB's te synchroniseren.

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs status | grep galera -A1

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-3 ]

Stap 19. Schakelt het cluster naar de onderhoudsmodus.

[root@pod1-controller-1~]# sudo pcs property set maintenance-mode=true --wait

[root@pod1-controller-1 ~]# pcs cluster status

Cluster Status:

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-0 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Thu Nov 16 19:17:01 2017                  Last change: Thu Nov 16 19:16:48 2017 by root via cibadmin on pod1-controller-1

*** Resource management is DISABLED ***

The cluster will not attempt to start, stop or recover services

PCSD Status:

pod1-controller-3: Online

pod1-controller-0: Online

pod1-controller-1: Online

Stap 20. Start het eerder gebruikte implementatiescherm opnieuw. Dit keer moet het lukken.

[stack@director ~]$ ./deploy-addController.sh

START with options: [u'overcloud', u'deploy', u'--templates', u'-r', u'/home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/network.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/ceph.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/compute.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/layout-removeController.yaml', u'--stack', u'newtonoc', u'--debug', u'--log-file', u'overcloudDeploy_11_14_17__13_53_12.log', u'--neutron-flat-networks', u'phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1', u'--neutron-network-vlan-ranges', u'datacentre:101:200', u'--neutron-disable-tunneling', u'--verbose', u'--timeout', u'180']

options: Namespace(access_key='', access_secret='***', access_token='***', access_token_endpoint='', access_token_type='', aodh_endpoint='', auth_type='', auth_url='https://192.200.0.2:13000/v2.0', authorization_code='', cacert=None, cert='', client_id='', client_secret='***', cloud='', consumer_key='', consumer_secret='***', debug=True, default_domain='default', default_domain_id='', default_domain_name='', deferred_help=False, discovery_endpoint='', domain_id='', domain_name='', endpoint='', identity_provider='', identity_provider_url='', insecure=None, inspector_api_version='1', inspector_url=None, interface='', key='', log_file=u'overcloudDeploy_11_14_17__13_53_12.log', murano_url='', old_profile=None, openid_scope='', os_alarming_api_version='2', os_application_catalog_api_version='1', os_baremetal_api_version='1.15', os_beta_command=False, os_compute_api_version='', os_container_infra_api_version='1', os_data_processing_api_version='1.1', os_data_processing_url='', os_dns_api_version='2', os_identity_api_version='', os_image_api_version='1', os_key_manager_api_version='1', os_metrics_api_version='1', os_network_api_version='', os_object_api_version='', os_orchestration_api_version='1', os_project_id=None, os_project_name=None, os_queues_api_version='2', os_tripleoclient_api_version='1', os_volume_api_version='', os_workflow_api_version='2', passcode='', password='***', profile=None, project_domain_id='', project_domain_name='', project_id='', project_name='admin', protocol='', redirect_uri='', region_name='', roles='', timing=False, token='***', trust_id='', url='', user='', user_domain_id='', user_domain_name='', user_id='', username='admin', verbose_level=3, verify=None)

Auth plugin password selected

Starting new HTTPS connection (1): 192.200.0.2

"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1696

HTTP POST https://192.200.0.2:13989/v2/action_executions 201

Overcloud Endpoint: http://172.25.22.109:5000/v2.0

Overcloud Deployed

clean_up DeployOvercloud:

END return value: 0

real     54m17.197s

user     0m3.421s

sys       0m0.670s

Controleer de services in de controller

Zorg ervoor dat alle beheerde services correct op de controllers-knooppunten worden uitgevoerd.

[heat-admin@pod1-controller-2 ~]$ sudo pcs status

De L3 Agent-routers voltooien

Controleer de routers om er zeker van te zijn dat L3-agents correct worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat u het overtrokken bestand bron wanneer u deze controle uitvoert.

Stap 1. Vind de routernaam.

[stack@director~]$ source corerc

[stack@director ~]$ neutron router-list

+--------------------------------------+------+-------------------------------------------------------------------+-------------+------+

| id                                   | name | external_gateway_info                                             | distributed | ha   |

+--------------------------------------+------+-------------------------------------------------------------------+-------------+------+

| d814dc9d-2b2f-496f-8c25-24911e464d02 | main | {"network_id": "18c4250c-e402-428c-87d6-a955157d50b5",            | False       | True |

In dit voorbeeld is de naam van de router belangrijk.

Stap 2. Lijst met alle L3-agents om UID van het mislukte knooppunt en het nieuwe knooppunt te vinden.

[stack@director ~]$ neutron agent-list | grep "neutron-l3-agent"

| 70242f5c-43ab-4355-abd6-9277f92e4ce6 | L3 agent           | pod1-controller-0.localdomain  | nova              | :-)   | True           | neutron-l3-agent          |

| 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40 | L3 agent           | pod1-controller-2.localdomain  | nova              | xxx   | True           | neutron-l3-agent          |

| a410a491-e271-4938-8a43-458084ffe15d | L3 agent           | pod1-controller-3.localdomain  | nova              | :-)   | True           | neutron-l3-agent          |

| cb4bc1ad-ac50-42e9-ae69-8a256d375136 | L3 agent           | pod1-controller-1.localdomain  | nova              | :-)   | True           | neutron-l3-agent          |

Stap 3. In dit voorbeeld moet L3-agent die correspondeert met pod1-controller-2.localdomain van de router worden verwijderd en het formulier dat correspondeert met pod1-controller-3.localdomain moet aan de router worden toegevoegd.

[stack@director ~]$ neutron l3-agent-router-remove 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40  main

Removed router main from L3 agent

[stack@director ~]$ neutron l3-agent-router-add a410a491-e271-4938-8a43-458084ffe15d main

Added router main to L3 agent

Stap 4. Controleer de bijgewerkte lijst van L3-agents.

[stack@director ~]$ neutron l3-agent-list-hosting-router main

+--------------------------------------+-----------------------------------+----------------+-------+----------+

| id                                   | host                              | admin_state_up | alive | ha_state |

+--------------------------------------+-----------------------------------+----------------+-------+----------+

| 70242f5c-43ab-4355-abd6-9277f92e4ce6 | pod1-controller-0.localdomain | True           | :-)   | standby  |

| a410a491-e271-4938-8a43-458084ffe15d | pod1-controller-3.localdomain | True           | :-)   | standby  |

| cb4bc1ad-ac50-42e9-ae69-8a256d375136 | pod1-controller-1.localdomain | True           | :-)   | active   |

+--------------------------------------+-----------------------------------+----------------+-------+----------+

Stap 5. Maak een lijst van alle services die uit het verwijderde controllerknooppunt worden uitgevoerd en verwijder deze.

[stack@director ~]$ neutron  agent-list | grep controller-2

| 877314c2-3c8d-4666-a6ec-69513e83042d | Metadata agent     | pod1-controller-2.localdomain  |                   | xxx   | True           | neutron-metadata-agent    |

| 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40 | L3 agent           | pod1-controller-2.localdomain  | nova              | xxx   | True           | neutron-l3-agent          |

| 911c43a5-df3a-49ec-99ed-1d722821ec20 | DHCP agent         | pod1-controller-2.localdomain  | nova              | xxx   | True           | neutron-dhcp-agent        |

| a58a3dd3-4cdc-48d4-ab34-612a6cd72768 | Open vSwitch agent | pod1-controller-2.localdomain  |                   | xxx   | True           | neutron-openvswitch-agent |

[stack@director ~]$ neutron agent-delete 877314c2-3c8d-4666-a6ec-69513e83042d

Deleted agent(s): 877314c2-3c8d-4666-a6ec-69513e83042d

[stack@director ~]$ neutron agent-delete 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40

Deleted agent(s): 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40

[stack@director ~]$ neutron agent-delete 911c43a5-df3a-49ec-99ed-1d722821ec20

Deleted agent(s): 911c43a5-df3a-49ec-99ed-1d722821ec20

[stack@director ~]$ neutron agent-delete a58a3dd3-4cdc-48d4-ab34-612a6cd72768

Deleted agent(s): a58a3dd3-4cdc-48d4-ab34-612a6cd72768

[stack@director ~]$ neutron agent-list | grep controller-2

[stack@director ~]$

Computing Services voltooien

Stap 1. Controleer de items van de nova-servicelijst en verwijder deze.

[stack@director ~]$ nova service-list | grep controller-2

| 615 | nova-consoleauth | pod1-controller-2.localdomain  | internal          | enabled | down  | 2017-11-16T16:08:14.000000 | -               |

| 618 | nova-scheduler   | pod1-controller-2.localdomain  | internal          | enabled | down  | 2017-11-16T16:08:13.000000 | -               |

| 621 | nova-conductor   | pod1-controller-2.localdomain  | internal          | enabled | down  | 2017-11-16T16:08:14.000000 | -

[stack@director ~]$ nova service-delete 615

[stack@director ~]$ nova service-delete 618

[stack@director ~]$ nova service-delete 621

stack@director ~]$ nova service-list | grep controller-2

Stap 2. Zorg ervoor dat het consolidatieproces op alle controllers draait of opnieuw start met het gebruik van deze opdracht: pc-herstart openstack-nova-console:

[stack@director ~]$ nova service-list | grep consoleauth

| 601 | nova-consoleauth | pod1-controller-0.localdomain  | internal          | enabled | up    | 2017-11-16T21:00:10.000000 | -               |

| 608 | nova-consoleauth | pod1-controller-1.localdomain  | internal          | enabled | up    | 2017-11-16T21:00:13.000000 | -               |

| 622 | nova-consoleauth | pod1-controller-3.localdomain  | internal          | enabled | up    | 2017-11-16T21:00:13.000000 | -

Scherm herstarten met scheidingstekens van de controllerknooppunten

Stap 1. Controleer alle controllers voor IP-route naar de ondercloud 192.0.0.0/8

[root@pod1-controller-3 ~]# ip route

default via 172.25.22.1 dev vlan101

11.117.0.0/24 dev vlan17  proto kernel  scope link  src 11.117.0.12

11.118.0.0/24 dev vlan18  proto kernel  scope link  src 11.118.0.12

11.119.0.0/24 dev vlan19  proto kernel  scope link  src 11.119.0.12

11.120.0.0/24 dev vlan20  proto kernel  scope link  src 11.120.0.12

169.254.169.254 via 192.200.0.1 dev eno1

172.25.22.0/24 dev vlan101  proto kernel  scope link  src 172.25.22.102

192.0.0.0/8 dev eno1  proto kernel  scope link  src 192.200.0.103

Stap 2. Controleer de huidige configuratie van het station. Verwijder elke verwijzing naar het oude controlenknooppunt.

[root@pod1-controller-3 ~]# sudo pcs stonith show --full

Resource: my-ipmilan-for-controller-6 (class=stonith type=fence_ipmilan)

Attributes: pcmk_host_list=pod1-controller-1 ipaddr=192.100.0.1 login=admin passwd=Csco@123Starent lanplus=1

Operations: monitor interval=60s (my-ipmilan-for-controller-6-monitor-interval-60s)

Resource: my-ipmilan-for-controller-4 (class=stonith type=fence_ipmilan)

Attributes: pcmk_host_list=pod1-controller-0 ipaddr=192.100.0.14 login=admin passwd=Csco@123Starent lanplus=1

Operations: monitor interval=60s (my-ipmilan-for-controller-4-monitor-interval-60s)

Resource: my-ipmilan-for-controller-7 (class=stonith type=fence_ipmilan)

Attributes: pcmk_host_list=pod1-controller-2 ipaddr=192.100.0.15 login=admin passwd=Csco@123Starent lanplus=1

Operations: monitor interval=60s (my-ipmilan-for-controller-7-monitor-interval-60s)

[root@pod1-controller-3 ~]# pcs stonith delete my-ipmilan-for-controller-7

Attempting to stop: my-ipmilan-for-controller-7...Stopped

Stap 3. Voeg de configuratie van de nieuwe controller toe.

[root@pod1-controller-3 ~]sudo pcs stonith create my-ipmilan-for-controller-8 fence_ipmilan pcmk_host_list=pod1-controller-3 ipaddr=<CIMC_IP> login=admin passwd=<PASSWORD> lanplus=1 op monitor interval=60s

Stap 4. Start het deksel van elke controller opnieuw en controleer de status.

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs property set stonith-enabled=true

[root@pod1-controller-3 ~]# pcs status

<snip>

my-ipmilan-for-controller-1 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-3

my-ipmilan-for-controller-0 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-3

my-ipmilan-for-controller-3 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-3