Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

GUI-configuratie

DHCP-toepassingsbereik voor beheernetwerk configureren

DHCP-bereik instellen voor WLAN

CLI-configuratie

DHCP-toepassingsbereik voor beheernetwerk configureren

DHCP-bereik instellen voor WLAN

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document biedt een handleiding voor het inschakelen van DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) op Mobility Express (ME) op een access point (AP) 3802 met versie 8.3.102.0.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt aan basiskennis te hebben over DHCP-protocol en Mobility Express.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op AP 3802-software versie 8.3.10.2.0.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Opmerking: om interne DHCP te gebruiken voor elk Virtual Local Area Network (VLAN) is verplicht om een DHCP-pool op het beheernetwerk te hebben om het DHCP-serverproces op ME te starten. Dit kan een schijnbeweging zijn, maar moet mogelijk zijn.

GUI-configuratie

DHCP-toepassingsbereik voor beheernetwerk configureren

Deze scope biedt IP-adres op Management VLAN. Als dit al op de eerste configuratie was gemaakt, kan de wizard deze stappen overslaan.

Opmerking: Let op dat als er een client (bekabeld of draadloos) is op het VLAN van AP (Management Network VLAN), deze client een IP-adres kan ontvangen van de ME DHCP-pool, zelfs als er al een andere DHCP-scope in het netwerk is.

Stap 1. Navigeer naar draadloze instellingen > DHCP-server > Add new Pool.

Stap 2. Voer de informatie in.

Deze velden zijn verplicht:

- Poolnaam: Naam die alleen als identificator voor dit specifieke toepassingsgebied dient.

- VLAN-id wanneer het beheernetwerk is ingeschakeld, wordt de DHCP-grootte automatisch aan het native VLAN toegewezen.

- Netwerk/masker: Voer de netwerk-ID in vanaf waar het IP-adres is toegewezen. Op het tweede veld typt u het masker voor dat netwerk in decimale indeling.

- Start IP: Eerste IP die aan een client is overgedragen.

- Einde IP: het laatste IP-adres uit deze pool die aan klanten wordt toegewezen.

- Standaard gateway: IP-adres standaard.

In dit voorbeeld wijst AP IP adres op inheems VLAN (Management Network) toe van 192.168.20.10 tot 192.168.20.250.

Zorg ervoor dat u het selectiekader Management Network inschakelen en klik op Toepassen.

Opmerking: Binnen het bereik van Start en van het Eind IP moet u het IP-adres van de uitzending en de standaardgateway van dat netwerk niet omvatten.

DHCP-bereik instellen voor WLAN

Een interne DHCP-pool voor clients moet gebonden zijn aan het VLAN dat is toegewezen aan de Service Set Identifier (SSID).

Stap 1. Controleer VLAN-ID van de SSID waarvoor DHCP-dekking geldt.

Navigeer naar draadloze instellingen > WLAN’s. Als de SSID reeds bestaat selecteert u Bewerken of een nieuwe maken, klikt u op Add new WLAN. navigeren naar VLAN & Firewall. Dit VLAN-id moet overeenkomen met de VLAN-id die in de DHCP-pool wordt gebruikt.

In dit voorbeeld wordt SSID aan VLAN 50 toegewezen, daarom moet de reikwijdte van DHCP aan zelfde VLAN ID 50 worden toegewezen.

Stap 2. Maak de DHCP-pool.

Navigeer naar draadloze instellingen > DHCP-server > Nieuwe pool toevoegen en de informatie invoeren.

Dezelfde verplichte velden zijn nodig, met het verschil dat dit keer het selectieteken voor Management Network niet is ingeschakeld. Typ de VLAN-id die overeenkomt met het VLAN dat wordt gebruikt door het Wireless Local Area Network (WLAN).

CLI-configuratie

Deze opdrachten worden gebruikt om:

- Een DHCP-pool maken

- Netwerk en masker definiëren

- Adres poolbereik definiëren

- Defineert de VLAN-ID

- Standaard router definiëren

- DNS-servers definiëren

- DHCP-pool inschakelen

Opmerking: Via CLI kan maximaal 3 DNS-servers worden gedefinieerd.

DHCP-toepassingsbereik voor beheernetwerk configureren

Om een DHCP-pool in beheer te maken, voert u deze opdrachten uit:

config dhcp create-scope <scope name>

config dhcp network <scope name> <network ip> <mask>

config dhcp address-pool <scope name> <start ip from pool> <last ip from pool>

config dhcp vlan native <scope name> enable

config dhcp default-router <scope name> <default router ip>

config dhcp dns-servers <scope name> <DNS server 1> <DNS server 2> <DNS server 3>

config dhcp enable <scope name>

DHCP-bereik instellen voor WLAN

Om een DHCP voor clients te maken, zijn dezelfde stappen nodig maar wijzig de VLAN-id om de VLAN-id van WLAN aan te passen.

config dhcp create-scope <scope name>

config dhcp network <scope name> <network ip> <mask>

config dhcp address-pool <scope name> <start ip from pool> <last ip from pool>

config dhcp vlan id <scope name> <vlan id>

config dhcp default-router <scope name> <default router ip>

config dhcp dns-servers <scope name> <DNS server 1> <DNS server 2> <DNS server 3>

config dhcp enable <scope name>

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

show dhcp summary

show dhcp detailed <scope name>

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Om klanten in de problemen te brengen debugs opdrachten. Debugs-uitvoer toont de status van de client en het DHCP-proces.

debug client <mac address>

debug dhcp packet enable

Voor een makkelijke manier om debug client-uitvoer te lezen, gebruikt u het gereedschap Draadloze debug-analyzer: draadloze debug-analyzer.