Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Afkortingen

Probleem

Problemen oplossen

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het probleem kunt oplossen dat zich voordoet wanneer 4G Attach Success Rate (ASR) Key Performance Indicator (KPI) wordt aangetast wanneer de ongekende mme-hss-user-disconnect reden is toegenomen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Hardware kennis van 5000/5500

- StarOS

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving.

Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Afkortingen

ASR

Bevestiging succes

KPI

Key Performance Indicator

lucht

Verificatieinformatieaanvraag

AIA

Verificatieinformatieantwoord

KER

Aanvraag tot uitwisseling van capaciteit

CEA

Antwoorden op capaciteit-uitwisseling

MEVROUW

Mobiliteitsbeheerentiteit

HSS

Home Subscriber Server

DPC

Kaart voor gegevensverwerking

RFC

Verzoek om opmerkingen

AVP

Kenmerk-waardepapier

Probleem

De dienstverlener rapporteerde de 4G ASR-afbraak in één ME en de ontkoppelde reden "mme-hss-user-onbekend" werd verhoogd.

De "mme-hss-user-known (375)" disconnect reden beschrijft het totale aantal sessies dat wordt losgekoppeld omdat de MME HSS-gebruiker onbekend is.

Eén defect dat is opgenomen, meldde dat HSS de Verificatie als resultaat-code DIAMETER_MISSING_AVP (5005) in AIA-bericht heeft afgewezen.

MME kreeg constant "DIAMETER_MISSING_AVP (5005)" van HSS en dit is hoe de mislukte AIA boodschap eruit ziet:

INBOUND>>>>>  From diamproxy:52 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:109 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:49417

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000110    (272)

Command Flags:      0x40        (64)  PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000033   (51)

Data: hss101.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: DIAMETER_MISSING_AVP (5005) >> DIAMETER_MISSING_AVP(5005)received from HSS

[M]  Failed-AVP

Code:      0x00000117 (279) Failed-AVP

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000018   (24)

[V] [M]  Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000d   (13)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x00

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen op te lossen met het probleem van de afbraak van ASR KPI door een toename in de onduidelijke reden voor de verbroken verbinding tussen gebruiker en gebruiker.

De verzamelde "mon sub" wordt getraceerd en vergeleken met het succes- en mislukkingsscenario. AVP wordt ondersteund door functies in de AIR van MME naar HSS server ontbreekt.

Succesvolle LUCHT- en AIA-berichten worden opgenomen van het mon-subspoor. Dit is het AIR bericht dat van MME naar HSS wordt verzonden:

Monday December 24 2018

<<<<OUTBOUND  From diamproxy:49 diamproxy_rlf.c:553 (Callid 62adced4) 08:42:39:580 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.0.231.Y:48273 to 10.5.40.X:6000

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x0001c4   (452)

Command Flags:      0xc0        (192) REQ PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Request

Application ID:     0x01000023(16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadbdf12a  (2914906410)

End2End-ID:         0x60bd9382  (1623036802)

AVP Information:

[M]Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000069  (105)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1655557844;4204805;5c204ea7-30502

[M]Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00004f  (79)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

[M]Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00002d  (45)

Data: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]Destination-Realm

Code:      0x0000011b (283) Destination-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]User-Name

Code:      0x00000001 (1) User-Name

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000017  (23)

Data: 404XY0000011111

[V]Supported-Features

Code:      0x00000274 (628) Supported-Features

Flags:    0x80       (128) [V]

Length:    0x000038  (56)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[M]Vendor-Id

Code:      0x0000010a (266) Vendor-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: 10415

[V]Feature-List-ID

Code:      0x00000275 (629) Feature-List-ID

Flags:     0x80      (128) [V]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V]Feature-List

Code:      0x00000276 (630) Feature-List

Flags:     0x80      (128) [V]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 469763591

[V] [M]Requested-EUTRAN-Authentication-Info

Code:      0x00000580 (1408) Requested-EUTRAN-Authentication-Info

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00002c  (44)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  Number-Of-Requested-Vectors

Code:      0x00000582 (1410) Number-Of-Requested-Vectors

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]  Immediate-Response-Preferred

Code:      0x00000584 (1412) Immediate-Response-Preferred

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:   0x000010   (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:    0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000f  (15)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x04f4YX

Het AIA-bericht dat van HSS naar MME wordt verzonden is:

INBOUND>>>>>  From diamproxy:49 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 62adced4) 08:42:39:601 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:48273

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000198   (408)

Command Flags:      0x40        (64)PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023(16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadbdf12a  (2914906410)

End2End-ID:         0x60bd9382  (1623036802)

AVP Information:

[M]Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000069  (105)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1655557844;4204805;5c204ea7-30502

[M]Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000033  (51)

Data: hss304.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[V] [M]Authentication-Info

Code:      0x00000585 (1413) Authentication-Info

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x0000a0  (160)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  EUTRAN-Vector

Code:      0x00000586 (1414) EUTRAN-Vector

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000094  (148)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  Item-Number

Code:      0x0000058b (1419) Item-Number

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]  RAND

Code:      0x000005a7 (1447) RAND

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00001c  (28)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xc8d8ecce3d684b36ee5aa7aaadaf2658

[V] [M]  XRES

Code:      0x000005a8 (1448) XRES

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000014  (20)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x7a74729d5a811ac9

[V] [M]  AUTN

Code:      0x000005a9 (1449) AUTN

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00001c  (28)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xddc5adb739e6800088e9c8135c3099d4

[V] [M]  KASME

Code:      0x000005aa (1450) KASME

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00002c  (44)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xbf4c4f11f05d9c8c1e39d1066c6cdb92080760e40d0273b015cfffd4a20325fc

[M]Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: DIAMETER_SUCCESS (2001)

De mislukte LUCHT en AIA berichten worden opgenomen van de mon sub spoorlijn.

Het bericht van de LUCHT dat van MME naar HSS wordt verzonden is:

<<<<OUTBOUND  From diamproxy:52 diamproxy_rlf.c:553 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:089 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.0.231.Y:49417 to 10.5.40.X:6000

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000150    (336)

Command Flags:      0xc0        (192) REQ PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Request

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00004f   (79)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00002d   (45)

Data: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Destination-Realm

Code:      0x0000011b (283) Destination-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029   (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  User-Name

Code:      0x00000001 (1) User-Name

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000017   (23)

Data: 404XY0000022222

Het AIA-bericht dat van HSS naar MME wordt verzonden is:

INBOUND>>>>>  From diamproxy:52 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:109 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:49417

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000110    (272)

Command Flags:      0x40        (64)  PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000033   (51)

Data: hss101.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029   (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: DIAMETER_MISSING_AVP (5005)              >>DIAMETER_MISSING_AVP(5005)received from HSS

[M]  Failed-AVP

Code:      0x00000117 (279) Failed-AVP

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000018   (24)

[V] [M]  Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000d   (13)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x00

Volgens de mon sub-subtrace wordt de fout "DIAMETER_MISSING_AVP (5005)" ontvangen voor 0004-diamanten, die alleen aan DPC-kaart 2 is gekoppeld.

[local]SGSN-MME-03# show diameter  peers full endpoint DRA1 | grep -i -E "CPU|LOCAL HOST"

Monday December 24 11:34:47 IST 2018

Local Hostname: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 8/1                                Task: diamproxy-49

Local Hostname: 0002-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 9/1                                Task: diamproxy-50

Local Hostname: 0003-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 3/1                                Task: diamproxy-51

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 2/1                                Task: diamproxy-52

Local Hostname: 0005-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 4/1                                Task: diamproxy-53

Local Hostname: 0006-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 7/1                                Task: diamproxy-54

Local Hostname: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 8/1                                Task: diamproxy-49

Local Hostname: 0002-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 9/1                                Task: diamproxy-50

Local Hostname: 0003-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 3/1                                Task: diamproxy-51

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 2/1                                Task: diamproxy-52

Local Hostname: 0005-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 4/1                                Task: diamproxy-53

Local Hostname: 0006-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 7/1                                Task: diamproxy-54

[local]SGSN-MME-03#

Het lijkt erop dat " mme-hss-user-onbekend" reden om de verbinding te verbreken, wordt verhoogd voor die sessgr-instantie die alleen gekoppeld is aan DPC-kaart 2.

******** show task resources *******

task   cputime        memory     files     sessions

cpu facility      instused  allc   usedalloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

..

2/1 sessmgr        749 3.07%  100% 355.0M 900.0M  173500   881 12000 I   good

2/1 sessmgr        762 2.86%  100% 353.3M 900.0M  171500   881 12000 I   good

<additional outputs supressed>

Disconnect reason for smgr-instance 749:

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 749|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:17 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          788     8.97597

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 749|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:19 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          790     8.99158

-------------------- -

Disconnect reason for smgr-instance 762:

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:26 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          743     8.16125

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:31 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          744     8.16147

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:32 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          749     8.20732

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:34 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          750     8.20659

Bij nader onderzoek waren de ondersteunde verkoper-ID's "geen" voor de HSS-peer met DPC-kaart 2.

[local]SGSN-MME-03# show diameter peers full peer-host dra01.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

-------------------------------------------------------------------------------

Context: s6a                             Endpoint: HSS_DRA01

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/1                                Task: sessmgr-4

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

-----------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/2                                Task: sessmgr-8

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/0                                Task: sessmgr-15

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/0                                Task: sessmgr-20

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/1                                Task: sessmgr-27

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Oplossing

Het lijkt erop dat de AVP van de "Ondersteunde verkoper-ID’s" niet met DPC Card 2 is onderhandeld en dat de storing alleen met die kaart wordt waargenomen.

Volgens de RFC 3588,

Ondersteunde verkoper-ID AVP - Dit wordt gebruikt in de CER- en CEA-berichten om de peer te informeren dat de verzender (een subset van) de verkoopspecifieke AVP's ondersteunt die door de verkoper zijn geïdentificeerd die in deze AVP is geïdentificeerd.

Verkopers-ID AVP - In combinatie met de ondersteunde verkoper-ID AVP kan deze gebruikt worden om te weten welke leverancierspecifieke kenmerken naar de peer worden verzonden.

Om de capaciteiten tussen doorsnede en cliënt uit te wisselen, wordt dit actieplan aan de dienstverlener voorgesteld.

Het actieplan is om DPC Card 2 te migreren met standby DPC Card 10.

[local]SGSN-MME-03# card migrate from 2 to 10

Are you sure? [Yes|No]: yes

De serviceprovider heeft DPC Card 2 migratie uitgevoerd met standby DPC-kaart 10.

Na de activiteit leken de ondersteunde verkoper-ID's (10415) geschikt voor kaart 10 met de respectieve hss-peer en de ASR KPI leek ook in orde.

[local]SGSN-MME-03# show diameter peers full peer-host dra01.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

-------------------------------------------------------------------------------

Context: s6a                             Endpoint: HSS_DRA01

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/1                               Task: sessmgr-4

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/0                               Task: sessmgr-15

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/1                               Task: sessmgr-27

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/2                               Task: sessmgr-29

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

<additional outputs supressed>

De ondersteunde verkoper-ID's moeten een waarde van '10415' hebben wanneer de doorsnede-interieurverbinding tussen MME en HSS tot stand wordt gebracht om de operationele doorsnede-berichten te kunnen uitwisselen.