Inhoud

Met ingang van 31 maart 2026 wordt de functie voor het downloaden van CCO-images niet langer ondersteund en werkt deze niet langer met de ingebouwde draadloze controller op het systeem van Catalyst Access Points (EWC-AP).

Dit omvat:

- CCO-modus voor software-upgrade (GUI) - d.w.z. "modus-CCO" onder Beheer > Softwarebeheer > Software-upgrade

- CCO Image Download (CLI) - d.w.z. image-download-mode cco geconfigureerd onder standaard draadloos profiel image-download

Download als alternatief de gewenste software-images van software.cisco.com en installeer ze vervolgens via de downloadmethoden TFTP, SFTP of HTTP Image. Zie het hoofdstuk Image Download in Cisco Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points Configuration Guide, IOS XE 17.15.x.

����

����