Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Procedure

Inleiding

Dit document schetst de procedure voor het herstellen van verloren CLI-wachtwoorden voor gebruikersnamen 'root' en 'cmxadmin' voor CMX 10.5 & hoger.

Voorwaarden

Vereisten

None

Gebruikte componenten

CMX 10,5 VM

Procedure

CMX 10.5 (en hoger) draait op CentOS 7 zoals hieronder getoond:

Voor deze procedure is toegang tot de console vereist. Het kan de VM-console of de fysieke console zijn, afhankelijk van het type apparaat dat bij de implementatie wordt gebruikt.

Stap 1

Start de CMX server opnieuw en wacht tot het GRUB boot scherm verschijnt. Selecteer de gemarkeerde optie (voor reddingsmodus) en druk op "e" om te bewerken.

Opmerking:

Voor CMX 10.6 & hoger, indien gevraagd voor een gebruikersnaam en/of wachtwoord, voer de referenties in als gebruikersnaam: root en wachtwoord: wachtwoord (niet het ingestelde basiswachtwoord op de server).

Stap 2

Scroll naar beneden naar de lijn die begint met "linux16" en verwijder de "rhgb Quiet"-parameter aan het einde van de lijn.

Stap 3

Nadat u de parameter in Stap 2 hebt verwijderd, voegt u de optie "rd.break forcing=0" toe op dezelfde regel.

Stap 4

Druk na voltooiing op CTRL + X om het systeem te laden en start in de noodmodus. Je zou een nieuwe prompt opmerken.

Stap 5

Herstel het bestandssysteem om te kunnen schrijven naar het, zoals het is gekoppeld voor alleen-lezen met behulp van de onderstaande opdracht:

mount -o remount, rw /sysroot

Stap 6

Verander de wortel van het bestandssysteem als volgt en u zou de snelle verandering merken zodra voltooid.

chroot /sysroot

Stap 7

Verander het wachtwoord met de opdracht <gebruikersnaam>. In het onderstaande voorbeeld worden wachtwoorden voor zowel cmxadmin als root-gebruikersnamen gewijzigd.

Stap 8

Zet het bestandssysteem opnieuw in als Read only met de volgende opdracht:

mount -o remount, ro /

Stap 9

Type 'exit' twee keer om naar het CMX login menu te gaan

U moet nu met uw nieuwe aanmeldingsgegevens kunnen inloggen