Inhoud

Inleiding

Betrokken access points

Beschikbaarheid van software met upgrade

Gereedschap

Gerelateerde informatie

Inleiding

Sinds september 2022 maakt Cisco access points (AP’s) die zich niet kunnen aansluiten bij draadloze controllers waarop software wordt uitgevoerd die is vrijgegeven vóór augustus 2022.  Om deze AP's te kunnen aanmelden, moet u upgraden naar recentere software.

Zie: melding uit het veld 72424.

Betrokken access points

Deze AP-modellen (Product Identifiers, of PID’s) en Versie-ID’s (VID’s) kunnen zich niet aansluiten bij controllers waarop Cisco-software wordt uitgevoerd die is vrijgegeven vóór augustus 2022:

- C9105AXI - VID 04 of hoger

- C9105AXW - VID 02 of hoger

- C9120AXI, C9120AX - VID 07 of hoger

- C9130AXI, C9130AX - VID 03 of hoger

Niet alle regelgevingsdomeinen worden getroffen; sommige PID's in sommige specifieke domeinen worden alleen met de eerdere VID's gebouwd.

Eenheden getroffen door FN72424

Land

C9120

C9130

C9105

AXI

BIJL

AXP

AXI

BIJL

AXI

AS

-H-domein

(China + Bahrein)

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

-R (Rusland)

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

-Q/Q1 (Japan)

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

Niet beïnvloed

VID 04 of hoger

VID 02 of hoger

Alle andere Reg-domeinen

VID 07 of hoger

VID 07 of hoger

Niet beïnvloed

VID 03 of hoger

VID 03 of hoger

VID 04 of hoger

VID 02 of hoger

De betreffende APs vereisen deze controllersoftwareversies:

- 8.10.181.0[*] of later

- 17.3.6[*] of later

- 17.6.4 of hoger

- 17.9.2 of hoger

Opmerking:alleen geregistreerde Cisco-gebruikers kunnen toegang krijgen tot interne tools en buginformatie.

Beschikbaarheid van software met upgrade

Softwaretraining

Eerste Cisco.com ondersteunde release

Verwachte Cisco.com Releasedatum

Release-opmerkingen

Softwarelinks

8.10

8.10.181.0[*]

september 2022

Cisco-softwaredownloads

17.3

17.3.6[*]

16 sep. 2022

Cisco-softwaredownloads

17.6

17.6.4

19 aug.-2022

Cisco-softwaredownloads

17.9

17.9.2

3 nov. 2022

Cisco-softwaredownloads

*Als u 2800/3800/4800/1562/6300 Series AP’s hebt en een IPv4-pad MTU heeft van minder dan 1500 bytes, tussen de WLC en de AP’s, kunnen de AP’s worden beïnvloed door een ernstige regressie in 8.10.181.0 en 17.3.6. Met AireOS moet u 8.10MR8 escalatiecode laden; met 17.3.6 moet u de APSP laden. Zie CSCwd37092 van Cisco bug-id en het speciaal artikel over Escalatie van AireOS 8.10MR8.

Gereedschap

Als u over een access point serienummer (SN) (of) product identifier (PID) en land/versie-identificatiecode (VID) informatie beschikt, gebruik dan de Bug Assistant Tool om de toepasbaarheid van melding uit het veld 72424 te valideren .

Opmerking: alleen geregistreerde Cisco-gebruikers kunnen toegang krijgen tot interne tools en informatie.

Gerelateerde informatie

- Cisco fout-id CSCwc47544

- 72424

- Cisco-compatibiliteitstabel voor draadloze oplossingen

- Cisco technische ondersteuning en downloads