Inhoud

Inleiding

PoE-standaarden

Power Cisco access points

Compatibele voedingsinjectoren en DC-voeding

Compatibele PoE-standaarden

Problemen oplossen

Controleer het stroombudget van de Switch

Controleer de voedingsonderhandeling

Gemeenschappelijke problemen - Cisco TAC-ontmoetingen

Inleiding

Dit document beschrijft verschillende Power over Ethernet-standaarden, maakt een lijst van voedingsvereisten en compatibele voedingseenheden voor Cisco AP’s.

PoE-standaarden

Power over Ethernet (PoE) verwijst naar het systeem waar elektrische stroom wordt overgedragen samen met gegevens via getwiste Ethernet-bekabeling. Het gemak van PoE staat Cisco APs toe om één kabel te gebruiken om zowel macht als gegevens te verstrekken, wat plaatsingen veel rendabeler maakt.

Sinds 2020 worden er vier Powers over Ethernet-standaarden gebruikt door Cisco access points. In deze tabel worden ze opgesomd, samen met hun kenmerken:

Codenaam

Maximaal vermogen [W]

IEEE-standaard

PoE

15.4

802.3af

PoE+

30

802,3at

UPoE

60

Cisco-bedrijfseigen

UPoE+

90

802,3bt

Tabel 1. PoE-standaarden

Power Cisco access points

Er is geen machtsverschil tussen verschillende regelgevende domeinen van het zelfde AP model. Cisco 4800I-E en 4800I-S hebben bijvoorbeeld identieke vereisten voor stroomverbruik en -voeding.

Compatibele voedingsinjectoren en DC-voeding

Tabel 2. Toont alle officieel ondersteunde PoE-injectors voor de nieuwste Cisco AP-modellen:

AP-model

PoE-injectors

AC/DC-voedingsadapter

9124

AIR-PWRINJ-60RGD1= (vol vermogen), AIR-PWRINJ-60RGD2= (vol vermogen), AIR-PWRINJ6= (gemiddeld vermogen)

Extra DC-ingang, 24V tot 56V ondersteuning 60W, model niet gespecificeerd in datablad

9166

AIR-PWRINJ7= (vol vermogen), AIR-PWRINJ6= (gemiddeld vermogen),MA-INJ-6 (vol vermogen)

MA-PWR-50WAC (volledige voeding)

9164

AIR-PWRINJ7= (vol vermogen), AIR-PWRINJ6= (gemiddeld vermogen),MA-INJ-6 (vol vermogen)

MA-PWR-50WAC (volledige voeding)

9162

AIR-PWRINJ7= (vol vermogen), AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), MA-INJ-6 (vol vermogen)

MA-PWR-30W (volstroom)

9136

AIR-PWRINJ7= (volstroom)

X

9130

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (gemiddeld vermogen)

X

9124

AIR-PWRINJ6= (gemiddeld vermogen), AIR-PWRINJ-60RGD1= (vol vermogen), AIR-PWRINJ-60RGD2= (vol vermogen)

X

9120

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (gemiddeld vermogen)

X

9117

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (gemiddeld vermogen)

X

9115

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (gemiddeld vermogen)

X

9105

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (gemiddeld vermogen)

X

4800

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen)

AIR-PWR-50= (volstroom)

3800

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen)

AIR-PWR-50= (volstroom)

2800

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen)

X

3700

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ4= (gemiddeld vermogen)

AIR-PWR-B= (volstroom)

2700

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ4= (vol vermogen)

AIR-PWR-C= (vol vermogen), AIR-PWR-D= (vol vermogen)

1700

AIR-PWRINJ5= (volstroom)

AIR-PWR-C= (vol vermogen), AIR-PWR-D= (vol vermogen)

1850

AIR-PWRINJ4= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (gemiddeld vermogen)

AIR-PWR-C= (volstroom)

1840

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (gemiddeld vermogen)

X

1830

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (gemiddeld vermogen)

AIR-PWR-C= (volstroom)

1815i en 1815m

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (vol vermogen)

X

1815 t

X

AIR-PWR-D= (volstroom)

1815w

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (vol vermogen)

X

1810

AIR-PWRINJ6= (vol vermogen), AIR-PWRINJ5= (vol vermogen)

AIR-PWR-D= (volstroom)

1572

AIR-PWRINJ1500-2= (volstroom)

1562I

AIR-PWRINJ-60RGD1= (volmacht), AIR-PWRINJ-60RGD2= (volmacht), AIR-PWRINJ6= (middelgroot vermogen)

AIR-PWRADPT-RGD1= (volstroom)

1562E en 1562D

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (vol vermogen), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (vol vermogen), AIR-PWRINJ6 = (vol vermogen)

AIR-PWRADPT-RGD1 = (volstroom)

1542

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (volmacht), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (volmacht), AIR-PWRINJ6 = (volmacht), AIR-PWRINJ5 = (volmacht)

X

IW630

AIR-PWRINJ6 = (volstroom)

IW-6300H-AC-X-K9 (voeding), IW-6300H-DC-X-K9 (voeding), IW-6300H-DCW-X-K9 (voeding)

IW370

AIR-PWRINJ1500-2 = (volmacht), AIR-PWRINJ-60RGD1 = (volmacht), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (volmacht)

AIR-PWRADPT3700NA = (volstroom), AIR-PWRADPT3700IN = (volstroom)

Tabel 2. Voedingsinjectors en DC-voedingsadapters

Compatibele PoE-standaarden

Tabel 3. bevat informatie over welke functies beschikbaar zijn wanneer AP's worden gevoed met het gebruik van verschillende PoE-standaarden. Op basis van dit artikel laatste update, alle AP's hebben volledige functionaliteit met UPoE+ standaard (802.3bt), dus het is niet opgenomen in de tabel. Deze tabel veronderstelt dat geen PoE-passthrough (PoE Out) wordt gebruikt.

Opmerking: Tenzij APs de volledige macht wordt verstrekt die zij vereisen, verschijnen zij met a  Low/Medium Power in de webinterface van de draadloze controller.

AP-model

Max. opgenomen vermogen [W]

Bij voeding met UPOE

Indien gevoed met PoE+

Indien aangedreven met PoE

9124

Nog te bepalen (niet gepubliceerd in het gegevensblad)

Volledige functionaliteit

2,4 GHz en 5 GHz radio's bij 2x2, 6 GHz radio afsluiten, MultiGigabit poortsnelheid 1000mbps, SFP-poort uitgeschakeld, PoE out uitgeschakeld, Downlink Ethernet-interface ingeschakeld

Gigabit-poortsnelheid 1000 mbps, alle radio's zijn uitgeschakeld, SFP-poort uitgeschakeld, PoE uit uitgeschakeld, Downlink Gigabit Ethernet-interface uitgeschakeld

9166

30.5

Volledige functionaliteit

USB-poort uitgeschakeld

MultiGigabit-poortsnelheid 1000 mbps, alle radio's zijn uitgeschakeld, USB-poort uitgeschakeld

9164

30

Volledige functionaliteit

USB-poort uitgeschakeld

MultiGigabit-poortsnelheid 1000 mbps, alle radio's zijn uitgeschakeld, USB-poort uitgeschakeld

9162

25.5

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

2,4 GHz radio uitgeschakeld 5 GHz en 6 GHz radio met 1x1, MultiGigabit poortsnelheid 1000 mbps, USB-poort uitgeschakeld

9136

47.3

Volledige functionaliteit

2,4 GHz radio bij 2x2, 5 GHz radio bij 4x4, 6 GHz radio bij 2x2, MultiGigabit poortsnelheid 2,5 Gbps, tweede multiGigabit poort uitgeschakeld, USB-poort uitgeschakeld

MultiGigabit-poortsnelheid 1000 mbps, alle radio's zijn uitgeschakeld, USB-poort uitgeschakeld

9130

30.5

Volledige functionaliteit

Vóór 17.10: USB-poort uitgeschakeld, 17.10 en later: volledige functionaliteit

USB-poort uitgeschakeld, Ethernet-poortsnelheid 1000 mbps, beide radio's op 1x1

9124

Nog te bepalen (niet gepubliceerd in het gegevensblad)

Volledige functionaliteit

Meervoudige Gigabit-poortsnelheid 1000 mbps, beide radio's op 2x2, SFP-poort uitgeschakeld, PoE uit uitgeschakeld (AUX-poort nog steeds operationeel voor gegevens)

Gigabit-poortsnelheid 1000 mbps, beide radio's uitgeschakeld, SFP-poort uitgeschakeld, PoE out/AUX-poort uitgeschakeld

9120

25.5

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

USB-poort uitgeschakeld, Ethernet-poortsnelheid 1000 mbps, met beide radio's op 1x1 of een van de radio's op 2x2 met een andere uitgeschakeld

9117

28.9

Volledige functionaliteit

Als de USB-poort is ingeschakeld, wordt de 5GHz-radio gereduceerd tot 4x4

USB-poort uitgeschakeld, Ethernet-poortsnelheid 2500 mbps, beide radio's op 2x2

9115

21.4

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

USB-poort uitgeschakeld, Ethernet-poortsnelheid 1000 mbps, beide radio's op 2x2

9105

Nog te bepalen (niet gepubliceerd in het gegevensblad)

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

USB-poort uitgeschakeld, PoE out uitgeschakeld

4800

31

Volledige functionaliteit

USB-poort uitgeschakeld, primaire Ethernet-poortsnelheid 1000 mbps, tweede AUX Ethernet-poort uitgeschakeld

AP schakelt niet in

3800

30

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

Beide radio's zijn uitgeschakeld, maar AP is in staat om zich aan te sluiten bij WLC

2800

26.5

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

Beide radio's zijn uitgeschakeld, maar AP is in staat om zich aan te sluiten bij WLC

3700

19.6

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

Beide radio's op 3x3 zonder Wireless Security Module (WSM) of beide radio's op 2x2 met WSM

2700

15

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

Beide radio's op 3x3

1700

15

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

1850

20.9

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

USB poort uitgeschakeld, AUX Ethernet poort uitgeschakeld, 2,4 GHz radio op 2x3

1840

17.8

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

USB-poort uitgeschakeld

1830

15.4

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

USB-poort uitgeschakeld

1815i en 1815w

8.5

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

1815 m

13.9

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

1810

15.4

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

1572

31

Geen PoE uit

AP schakelt niet in

AP schakelt niet in

1562i

32

Volledige functionaliteit

Beide radio's op 2x2

Beide radio's zijn uitgeschakeld, maar AP is in staat om zich aan te sluiten bij WLC

1562e en 1562d

25

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

Beide radio's zijn uitgeschakeld, maar AP is in staat om zich aan te sluiten bij WLC

1542

13.9

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

Volledige functionaliteit

IW630

28

Geen PoE uit

Geen PoE uit

AP schakelt niet in

IW370

30

1 verwarmingselement actief, geen PoE buiten

1 verwarmingselement actief, geen PoE buiten

Geen verwarmingstoestellen actief, en beide radio's zijn 2x2

Tabel 3. Compatibele PoE-standaarden

Opmerking: Raadpleeg voor aanvullende informatie over elk AP-model hun gegevensbladen en de installatiehandleidingen.

Problemen oplossen

Controleer het stroombudget van de Switch

Deze switch commando's geven de huidige switch, poort, energieverdeling en budget weer:

Switch#show power inline

Module   Available     Used     Remaining

(Watts)     (Watts)    (Watts)

------   ---------   --------   ---------

1           472.0      344.5       127.5

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/1   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/2   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/3   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/4   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

...

Controleer de voedingsonderhandeling

De standaardinterfaceconfiguratie werkt goed in de meeste implementaties op voorwaarde dat er genoeg stroombudget is en de switch de minimale PoE-standaardvereiste voor een bepaald AP-model ondersteunt.

Bijzondere voorzichtigheid moet worden betracht wanneer u te maken hebt met stroomvereisten die groter zijn dan PoE (802.3af), aangezien CDP of LLDP ingeschakeld moet blijven (zowel wereldwijd als op poortniveau) om te zorgen voor goede stroomonderhandeling met het aangesloten AP.

Zorg ervoor dat deze opties niet zijn uitgeschakeld (deze opdrachten zijn niet zichtbaar in een normale actieve configuratie omdat ze standaard aanwezig zijn):

Switch(config)#cdp advertise-v2

Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Switch(config-if)#cdp enable

Om te verifiëren of CDP is ingeschakeld, kunt u deze opdracht gebruiken:

Switch#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is  enabled

Gemeenschappelijke problemen - Cisco TAC-ontmoetingen

- Macht een Punt van de Toegang met PoE norm die niet genoeg macht verstrekt die het vereist en resulteert in AP die in de WLC Webinterface met a verschijnt  Low/Medium Power . In sommige gevallen leidt dit tot een niet-functioneel AP dat niet eens zijn radio's kan aanzetten (bijvoorbeeld wanneer 3800 AP wordt aangedreven met het gebruik van 802.3af), of het kan resulteren in verminderde prestaties (bijvoorbeeld wanneer 9115 AP wordt aangedreven met het gebruik van 802.11af en radio's terugvallen naar 2x2). Neem een kijkje in tabel 3. voor het exacte gedrag van elk AP-model.

- Niet alle AP's uit dezelfde serie hebben hetzelfde stroomverbruik. De 1562i kan bijvoorbeeld tot zeven watt meer produceren dan de 1562d versie.

- Het aansluiten van AP op de stroombron met behulp van een zeer lange of niet-gecertificeerde kabel kan resulteren in een hoger stroomverbruik bij de stroombron.

- Wanneer u externe of industriële AP's gebruikt, is het cruciaal om ze te aarden. Raadpleeg de 'implementatiegidsen van het toegangspunt' voor meer informatie over de resultaten van het niet correct aarden van het toegangspunt.

- Wanneer u power injectors gebruikt, is het onmogelijk om mGig poortsnelheden hoger dan 1000 Mbps te hebben.