Inhoud

Inleiding

Probleembeschrijving

Analyse

Oplossing

Procedure

Inleiding

In dit document wordt de oplossing beschreven voor sessmgr-instanties die als gevolg van hoge temperaturen in de WAARSCHUWINGSstatus terechtkomen acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied() procesgebruik.

Probleembeschrijving

Platform ASR500

SW-versie: 21.27.4 en 21.19.10

Session Manager-instanties in waarschuwingsstatus vanwege hoog geheugenverbruik op  acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied()  functie wanneer sessie herstel is uitgeschakeld:

[local]ASR5500# show task resources | grep -v good

task   cputime        memory     files      sessions

cpu facility      inst  used  allc   used  alloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

1/0 sessmgr         13   26%  100% 930.8M 900.0M   37  500  4643 12000 I   warn

1/0 sessmgr         36   32%  100% 938.8M 900.0M   39  500  5155 12000 I   warn

1/0 sessmgr         53   29%  100% 937.8M 900.0M   40  500  4916 12000 I   warn

1/0 sessmgr         56   29%  100% 930.2M 900.0M   41  500  4649 12000 I   warn

1/0 sessmgr         83   35%  100% 970.2M 900.0M   40  500  5382 12000 I   warn

1/0 sessmgr         90   24%  100% 931.3M 900.0M   42  500  4621 12000 I   warn

1/0 sessmgr        130   28%  100% 935.0M 900.0M   40  500  4907 12000 I   warn

1/0 sessmgr        141   26%  100% 936.7M 900.0M   37  500  4917 12000 I   warn

1/0 sessmgr        145   23%  100% 933.9M 900.0M   39  500  4883 12000 I   warn

1/0 sessmgr        174   26%  100% 927.4M 900.0M   37  500  4620 12000 I   warn

1/0 sessmgr        188   31%  100% 963.0M 900.0M   40  500  5305 12000 I   warn

1/0 sessmgr        223   26%  100% 933.5M 900.0M   38  500  4631 12000 I   warn

Aggregate consumption per proc:

-------- ------------------------------------------ -------------- -------------- -------------- --------- ---------

| Nr     |                 Process                  |   Similar    | Total Bytes  | Human Bytes  | Percent | % Acum  |

======== ========================================== ============== ============== ============== ========= =========

| 1      | acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied() |          757 |    108301860 |     103.3 MB |  13.95% |  13.95% |

| 2      | egtpc_allocate_peer_rec()                |           89 |     77599472 |      74.0 MB |  10.00% |  23.95% |

| 3      | sn_slist_dnode_alloc()                   |          471 |     64427392 |      61.4 MB |   8.30% |  32.25% |

| 4      | sessmgr_allocate_callline()              |          156 |     48601944 |      46.4 MB |   6.26% |  38.51% |

| 5      | sn_aaa_buffer_alloc_more_type()          |           45 |     34836120 |      33.2 MB |   4.49% |  43.00% |

[local]ASR5500# show task resources | grep -v good

Session Recovery Status:

Overall Status : Not Enabled

Last Status Update : 8 seconds ago

Analyse

Om te isoleren of het hoge aantal abonnees het proces in gang zet acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied() om te worden overbenut, wordt een sessmgr-instantie bezig-out uitgevoerd en wordt bevestigd dat het geheugengebruik van sessmgr niet is afgenomen:

[local]ASR5500> show task resources facility sessmgr instance 10

task   cputime        memory     files      sessions

cpu facility      inst  used  allc   used  alloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

8/0 sessmgr         10   20%  100% 981.8M 900.0M   43  500  4142 12000 I   warn

Total                 1  20.20%    981.8M            43         4142

[local]ASR5500> task sessmgr instance 10 busy-out

[local]ASR5500> show task resources facility sessmgr instance 10

task   cputime        memory     files      sessions

cpu facility      inst  used  allc   used  alloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

8/0 sessmgr         10   19%  100% 979.7M 900.0M   42  500  3946 12000 B   warn

Total                 1  19.35%    979.7M            42         3946

[local]ASR5500> task sessmgr instance 10 enable

[local]ASR5500> show task resources facility sessmgr instance 10

task   cputime        memory     files      sessions

cpu facility      inst  used  allc   used  alloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

8/0 sessmgr         10   17%  100% 979.8M 900.0M   40  500  4141 12000 I   warn

Total                 1  17.33%    979.8M            40         4141

Van de logboeken, wanneer een bezig-out wordt uitgevoerd op één van de beïnvloede sessmgr instanties, vermindert het het aantal gebruikte zittingen, maar de gebruikte geheugentoewijzing blijft hoog en toont om te veroorzaken sessmgr instantie om in de staat van de WAARSCHUWING te zijn.

Bij nader onderzoek acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied()Deze functie wordt aangeroepen terwijl de informatie van de controlepost wordt verwerkt. In deze functie zijn er operaties voor het toevoegen/bijwerken/wissen van lijsten die niet werken zoals verwacht wanneer het herstel van de sessie is uitgeschakeld en dit is de reden voor het toegenomen geheugenverbruik. Het geheugen dat hier wordt gebruikt, wordt in de loop der tijd in dit scenario geaccumuleerd. Dit gedrag doet zich alleen voor in het scenario waarin de require session recovery niet ingesteld. Het geaccumuleerde geheugen om te verwerken  acsmgr_icsr_frwk_instance_chkpt_falied() wordt niet bevrijd wanneer (geen require session recovery), wat de oorzaak kan zijn van de membraanvorming."

Oplossing

Voer sessieherstel uit om dit probleem op te lossen.

Procedure

Stap 1. Controleer of de functie voor het herstel van de sessie is ingeschakeld via de sessie en of de functies licenties gebruiken op het systeem met de show license info uit. Als de huidige status van de functie Sessieherstel is uitgeschakeld, kunt u deze functie niet inschakelen totdat een licentiesleutel in het systeem is geïnstalleerd.

Stap 2. Gebruik dit configuratievoorbeeld om sessieherstel in te schakelen.

configure

require session recovery

end

Deze optie wordt pas van kracht nadat het systeem opnieuw is opgestart.

Stap 3. Sla uw configuratie op zoals beschreven in Verificatie en opslag van uw configuratie.

Stap 4. Start het systeem opnieuw op met de reload uit. Dit is de melding die wordt weergegeven:

Are you sure? [Yes|No]:

Bevestig uw wens om het systeem opnieuw te starten en voer Yes.

Het systeem, wanneer opnieuw opgestart, maakt sessieherstel mogelijk en maakt alle gespiegelde "stand-by-mode" taken, voert pakketverwerkingskaartreserveringen, en andere bewerkingen automatisch uit.

Stap 5. Nadat het systeem opnieuw opgestart is, moet u controleren of het systeem voorbereid is om deze functie te ondersteunen zoals beschreven in Sessieherstelstatus bekijken. Meer geavanceerde gebruikers kunnen ervoor kiezen de require session recovery opdrachtsyntaxis in een configuratiebestand dat al bestaat met een teksteditor of andere middelen, en pas vervolgens handmatig het configuratiebestand toe. Wees voorzichtig als u dit doet, om er zeker van te zijn dat deze opdracht wordt geplaatst tussen de eerste regels van een configuratiebestand dat al bestaat; het moet verschijnen voor de aanmaak van een niet-lokale context.