Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Problemen oplossen

Oplossing

Mechanisme voor automatisch herstel

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Fabric- en opslagkaart (FSC) voor probleemoplossing kunt gebruiken wanneer "ThreshFabricEGQDiscards" SNMP-val.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- StarOs

- ASR 5500 platform

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Probleem

Fout bij "ThreshFabricEGQDiscards" is opgemerkt wanneer Single Event Upset (SEU) op de fabricrand (FE)-chipset op één FSC-kaart in een ASR5500-chassis. Als gevolg van deze kleine ommekeer in de FE-tabellen begint de FE-chip pakketten (cellen) te corrumperen in het weefsel waardoor bij de wachtrij kaarten worden geplaatst die hartfalen tussen de kaarten veroorzaken.

U kunt voorbeeld van dit probleem zien met de opdracht Opdracht Line Interface (CLI) tonen de doorbraakgeschiedenis van de snmp trap.

Sat Jan 02 03:59:30 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 9 device 2 threshold 50 measured value 2430 interval 30

Sat Jan 02 03:59:30 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 9 device 1 threshold 50 measured value 2096 interval 30

Sat Jan 02 03:59:40 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 5 device 4 threshold 50 measured value 481 interval 30

Sat Jan 02 03:59:40 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 4 device 2 threshold 50 measured value 3761 interval 30

Sat Jan 02 03:59:40 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 4 device 1 threshold 50 measured value 3660 interval 30

Sat Jan 02 03:59:40 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 5 device 2 threshold 50 measured value 173 interval 30

Sat Jan 02 03:59:40 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 5 device 1 threshold 50 measured value 133 interval 30

Sat Jan 02 03:59:42 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 8 device 2 threshold 50 measured value 2977 interval 30

Sat Jan 02 03:59:42 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 8 device 1 threshold 50 measured value 4310 interval 30

Sat Jan 02 03:59:44 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 3 device 1 threshold 50 measured value 4499 interval 30

Sat Jan 02 03:59:44 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 3 device 2 threshold 50 measured value 4091 interval 30

Sat Jan 02 03:59:45 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 10 device 1 threshold 50 measured value 2796 interval 30

Sat Jan 02 03:59:45 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 10 device 2 threshold 50 measured value 5418 interval 30

Sat Jan 02 03:59:47 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 1 device 2 threshold 50 measured value 4747 interval 30

Sat Jan 02 03:59:47 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 1 device 1 threshold 50 measured value 5243 interval 30

Sat Jan 02 03:59:49 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 7 device 2 threshold 50 measured value 4644 interval 30

Sat Jan 02 03:59:49 2016 Internal trap notification 523 (ThreshFabricEGQDiscards) slot 7 device 1 threshold 50 measured value 5017 interval 30

Deze lijn wordt gezien onder meerdere kaarten cpu consoles:

Opmerking: Opdracht debug console kaart is verborgen/test opdracht. Deze opdracht wordt ook telkens verzameld voor alle kaarten op ASR5500 wanneer opdracht voor ondersteuningsdetails op StarOs-knooppunt wordt uitgevoerd.

******** debug console card 1 cpu 0 tail 10000 only *******

Saturday January 02 05:45:38 EST 2016

[...]

2016-Jan-02+03:59:47.479 card 1-cpu0: afio [1/0/2701] [2862193.674] afio/afio_petrab_egress.c:121: #1: petrab=1=1/1, PetraB EGQ Egress drop threshold exceeded, drop count=5243, interval=30 secs, threshold=50

Problemen oplossen

Controleer of het aantal druppels toeneemt.

Opmerking: Als het materiaal fouten vertoont en u de StarOs-knooppunt bij versie 19.0 of hoger draait, gaat u naar het gedeelte Solution in dit artikel.

Opmerking: Als het aantal fabricfouten toeneemt en u de versie van StarOs-knooppunt onder release 1.19.0 draait, kunt u de servicemonteur verhogen naar TAC.

Stap 1. Voer een testmodus in en hier is documentatie hoe u deze op StarOs-knooppunt kunt activeren.

cli test-commands [encrypted] password password

Stap 2. Controleer de gezondheid van het weefsel.

show fabric health | grep -i -E "^Petra-B|EGQ"

Voorbeeld van uitvoer wanneer probleem niet aanwezig is:

[local]#show fabric health | grep -i -E "^Petra-B|EGQ" Petra-B 1=1/1

Petra-B 2=1/2

Petra-B 3=2/1

Petra-B 4=2/2

Petra-B 5=3/1

Petra-B 6=3/2

[...]

Voorbeeld van uitvoer waar u toename in EGQ Discard Packets ziet:

[local]#show fabric health | grep -i -E "^Petra-B|EGQ"

Petra-B 1=1/1

EGQ.RqpDiscardPacketCounter                         1143278

EGQ.EhpDiscardPacketCounter                         1143278

EGQ.PqpDiscardUnicastPacketCounter                  1143278

Petra-B 2=1/2

EGQ.RqpDiscardPacketCounter                         1068491

EGQ.EhpDiscardPacketCounter                         1068491

EGQ.PqpDiscardUnicastPacketCounter                  1068491

[local]#show fabric health | grep -i -E "^Petra-B|EGQ"

Petra-B 1=1/1

EGQ.RqpDiscardPacketCounter                         1346022 <<<

EGQ.EhpDiscardPacketCounter                         1346022 <<<

EGQ.PqpDiscardUnicastPacketCounter                  1346022 <<<

Petra-B 2=1/2

EGQ.RqpDiscardPacketCounter                         1271360 <<<

EGQ.EhpDiscardPacketCounter                         1271360 <<<

EGQ.PqpDiscardUnicastPacketCounter                  1271360 <<<

Oplossing

Mechanisme voor automatisch herstel

Type gedragsverandering:

Nieuwe CLI-opdracht om de FSC automatische herstel-/resetprocedure in te schakelen bij het detecteren van overmatige wasfouten van het weefsel

Inleiding:

19.0

Oude gedragingen:

Handmatig herstelproces om FSC’s te resetten.

Nieuw gedrag:

Nieuwe CLI-configuratieopdrachten, controleer documentatie:

Met het automatische herstel van het weefsel van fsc kunt u max-pogingen <X>inschakelen om deze functie te activeren.

Max-pogingen is het aantal keer dat FSC's worden hersteld. Standaard zijn max-pogingen onbeperkt.

Auto-recovery van stoffen fsc schakelt deze optie uit.

toont het automatisch terugwinnen van fctrl fsc-auto details over het autoherstel van FSC, inclusief apparaten die nog moeten worden gereset, reset teller, max pogingen, de status van de drukknop-drempel en de geschiedenis van het automatische herstel van FSC.

Voorzichtig: Gevolgen voor de klant: FSC FE-apparaten worden opnieuw ingesteld en alle pakketten in de vlucht worden verloren.

Opmerking: Alle waarden behalve de geschiedenis worden gerepliceerd wanneer de MIO mislukt.