Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Afkortingen

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft hoe het virtuele IP-adres moet worden afgestemd op de drijvende IP-adressen in de Ultra-M oplossing.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan

- Ultra-M basisarchitectuur

- STARO’S

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Ultra 5.1.x release.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Afkortingen

Deze afkortingen worden gebruikt.

VNF

Virtuele netwerkfunctie

OSPF

OpenStack platform Director

CF

Bedieningsfunctie

SF

Service-functie

ESC

Elastic Service Controller

VIM

Virtual-infrastructuurbeheer

VM

Virtuele machine

EM

Element Manager

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Universele unieke ID-versterker

Probleem

Bij Ultra-M opstelling, als je een nova lijst maakt, krijg je veel VM's die samen met interne netwerken worden gemaakt en die niet noodzakelijk (standaard) bereikbaar zijn van het OSPD- of extern netwerk.

Oplossing

Om te kunnen achterhalen welke IP u kunt benaderen voor ESC, UAS (AutoVNF of Auto-IT-VNF, die afhankelijk is van de versie of die meter, kan u deze procedure gebruiken als er een zwevend IP-adres is toegewezen omdat dit per release varieert:

Stap 1. Geen poortlijst | groen vip

neutron port-list | grep vip

| 749699c4-daae-4ecc-9f1e-20f455e47e25 | tb3-bxb-vnf1-autovnf-uas-vip | fa:16:3e:b0:20:ff | {"subnet_id": "deb106d0-3fc0-4e3c-895f-104955b0d8b2", "ip_address": "172.x.y.100"} |

| 8169725a-b968-4b6f-80b3-f16a39b5ebb0 | tb3-bxb-vnf1-vnfm-ESC-vip | fa:16:3e:03:92:ae | {"subnet_id": "deb106d0-3fc0-4e3c-895f-104955b0d8b2", "ip_address": "172.x.y.105"} |

| f18b0121-47ac-4d5a-9283-bfb099cab23d | auto-it-vnf-ISO-590-uas-vip | fa:16:3e:72:ab:2b | {"subnet_id": "f1e3ca42-f3ed-4595-8959-3251042722d7", "ip_address": "173.x.y.10"} |

Hier zie je:

AutoVPN UAS: 172.x.y.100

ESC: 172.x.y.105

Auto-IT-VPN UAS: 172.x.y.10

Stap 2. Kijk naar het corresponderende zwevende IP-adres dat aan deze instellingen is toegewezen.

[stack@bxb-undercloud-pod3 ~]$ zwevende ip-lijst met neutronen

(neutron) floatingip-list

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

| id | fixed_ip_address | floating_ip_address | port_id |

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

| 04369b3e-d6b6-490a-becb-bc645b215b5e | 172.x.y.100 | 10.a.b.189 | 749699c4-daae-4ecc-9f1e-20f455e47e25 |

| 244ff3a4-9d2f-45e3-8ed4-0b0f2d3347af | 172.x.y.103 | 10.a.b.190 | 8ee48e89-285a-462c-b5b1-1b690b18c8c4 |

| 28eaea04-a3e9-4085-9e21-5cebd72a6e23 | 172.x.y.104 | 10.a.b.192 | efdf0e03-79f8-43a9-a8f1-8b8cde4bf306 |

| 63e93735-a558-4bf7-a593-2c008d079e6d | 173.x.y.10 | 10.a.b.188 | f18b0121-47ac-4d5a-9283-bfb099cab23d |

| 8bc1e28f-68d7-4d85-b0a0-0ec2568a1380 | 172.x.y.105 | 10.a.b.191 | 8169725a-b968-4b6f-80b3-f16a39b5ebb0 |

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

(neutron)

Vanaf deze uitvoer kunt u de IP-adressen zien die kunnen worden gebruikt om voor specifieke functies contact op te nemen:

AutoVNF UAS: 10.a.b.189

ESC: 10.00.1991

Auto-IT-VNF UAS:  10.a.b.188

Dit bereik is normaal bereikbaar vanaf het OSPD-netwerk of het externe netwerk.

BJB had een tijdelijke verbinding met de BDB-backend. Zorg ervoor dat u bent aangesloten op het Cisco Interne Netwerk [Close].