Inhoud

Overzicht

verklaring

Uitvoer van voorbeelden

ASR 5000 router

ASR 5500 router

Overzicht

De implementatie van Link Aggregation (LAG) verandert het gedrag van "show port npu tellers" en "show port use table" opdrachten. De poortopdrachten zijn belangrijk voor het oplossen van problemen in verband met poort en doorvoerlijnen en het is dus belangrijk om hun output goed te kunnen interpreteren, vooral omdat ze intuïtief zijn in vergelijking met niet-LAG poorten. Het komt er op neer dat aanspreekpunten voor LAG op individuele basis niet beschikbaar zijn en voor de gehele LAG-groep slechts tot ten minste StarOS v18, het tijdstip van schrijven, worden gerapporteerd. Dit zou in toekomstige releases kunnen veranderen.

verklaring

Als gevolg van ontwerp/architecturale beperkingen, is de rapportage van havennpu-tellers beperkt tot de conglomeratie van alle havens in een LAG-groep en niet op het individuele havenniveau. Dit geldt niet voor havendatalink tellers die blijven rapporteren zoals verwacht.

Omdat de implementatie van LAG vereist dat alle havens in de LAG actief zijn, rapporteert "show port use table" gebruik voor alle LAG-poorten of ze (actief) of overeengekomen (stand-by) distribueren voor beide ASR 5000/5500. Sidenote: Normaal gesproken zijn de overeengekomen havens niet in het verkeer, maar er zijn gevallen geweest waarin de Rx- en/of Tx-richting van de overeengekomen havens ook het verkeer vervoert (niet het onderwerp van dit artikel, maar het gewoon naar voren brengen).

Ondertussen is er voor niet-LAG-poorten een verschil tussen de ASR 5000 en ASR 5500. ASR 5000 rapporteert geen gebruik voor stand-by havens, terwijl ASR 5500 wel gebruik voor stand-by havens rapporteert (ook al zijn die havens operationeel ingedrukt)

In lijn met wat zojuist is genoemd, rapporteert "show port table" voor LAG alle havens als operationeel omhoog, vergeleken met niet-LAG waar alleen de actieve haven van een havenpaar operationeel omhoog is.

Voor "show port npu tellers", zijn ALLE LAG havens vermeld, maar het volgende is waar:

- ASR 5000:

- de tellers onder de primaire (geconfigureerde) haven zijn een TOTALE telling voor alle momenteel actieve havens

- de tellers voor ALLE andere havens (inclusief het paar van de primaire haven) zijn niet relevant en mogen niet worden gebruikt

- ASR 5500:

- de tellers onder de primaire haven en de stand-by zijn een TOTAAL aantal in alle huidige actieve havens (beide zullen een vergelijkbare maar enigszins afwijkende waarde rapporteren - gebruik één of meer);

- de tellers voor ALLE andere poorten zijn jaren

Voor niet-LAG-poorten worden alleen tellers voor actieve poorten gemeld. Stand-by poorten staan niet eens in de output op NPU niveau (en zijn nooit geweest).

Uitvoer van voorbeelden

De output hier is om de vorige verklaringen te ondersteunen. Het is gebaseerd op de volgende hardwareconfiguraties:

ASR 5000: LAG-poorten 19/20, 23/26, 27/28 en niet-LAG-poorten 21/37

ASR 5500: LAG-poorten 5/10, 11, 15, 16; 5/28 en 6/28, 5/29 en 6/29

Opmerking: Dit artikel richt zich op de loketten voor LAG-havens.

ASR 5000 router

******** show port utilization *******

Wednesday May 28 12:28:04 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

19/1  10G Ethernet              514     572      503     534      490     517

20/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

21/1  1000 Ethernet             0       0        0       0        0       0

23/1  10G Ethernet              460     529      448     516      431     510

26/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

27/1  10G Ethernet              674     532      634     519      619     499

28/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

******** show port table all *******

Wednesday May 28 12:28:03 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

19/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -        None  LA+ 19/1

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2423         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2424         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2401         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2009         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2010         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2007         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2498         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2499         Enabled  Up   -    Active   -     -

20/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

21/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        37/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Active   -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Up   -    Active   -     -

23/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

26/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

27/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

28/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

37/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        21/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Down -    Standby  -     -

******** show port npu counters *******

Counters for port 19/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast              74783944546254086740066587874 69151428800023783215178712378

Counters for port 20/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 23/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 26/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 27/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 28/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

terwijl voor NON-LAG alleen de actieve havens zijn vermeld en deze waarden relevant zijn:

Counters for port 21/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

ASR 5500 router

[local]PGW> show port utilization table

Sunday June 01 03:57:59 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

5/10 10G Ethernet              1919    1973     1982    2066     2025    2094

5/11 10G Ethernet              1911    1751     1976    1828     2023    1883

5/15 10G Ethernet              1910    2064     1975    2064     2004    2130

5/16 10G Ethernet              1933    1943     1987    2012     2014    2019

5/28 10G Ethernet              9       69       9       70       9       71

5/29 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/10 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/11 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/15 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/16 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/28 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/29 10G Ethernet              1       0        1       10       1       11

[local]PGW> show port table all

Sunday June 01 03:58:48 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

5/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/10 LA+  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/11 LA+  5/10

5/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/15 LA+  5/10

5/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/16 LA+  5/10

5/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/10 LA~  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

6/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/11 LA~  5/10

6/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/15 LA~  5/10

6/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/16 LA~  5/10

6/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Up   -    Active   -     -

[local]PGW> show port npu counters

Counters for port 5/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936150697918 636869996072149  9369282682521055230987905964

Counters for port 5/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast                          0               0             0               0

Counters for port 5/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 5/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936156167721 636873912574349  9369336716261055237102737046

Counters for port 6/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Opnieuw, zijn alleen actieve poorten vermeld door deze opdracht:

Counters for port 5/28

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/29

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes