Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Aanvullende functies

Hardware-architectuur van Cisco 2500 Series draadloze controller

Basisconfiguratie van Cisco 2500 Series draadloze controller

Controller-configuratie via de CLI

De Switch van de buur configureren

De Cisco 2500 Series draadloze controller configureren

De controller configureren met de opstartwizard

Licentie-installatie

DTLS in de Cisco 2500 Series controller inschakelen

De IP-telefoon configureren en de Cisco 2500 Series draadloze controller toevoegen

Cisco 2500 Series scenario’s voor implementatie van draadloze controllers

Scenario 1

Interne DHCP-server met DHCP-proxy ingeschakeld

Externe DHCP-server met DHCP-proxy uitgeschakeld

Externe DHCP-server met DHCP-proxy ingeschakeld

Scenario 2

Interne DHCP-server met DHCP-proxy ingeschakeld

Externe DHCP-server met DHCP-proxy uitgeschakeld

Externe DHCP-server met DHCP-proxy ingeschakeld

Scenario 3

Scenario 4: LAG

Richtlijnen voor de implementatie van Cisco 2500 draadloze controller

Web Express instellen

Hoge beschikbaarheid

Inleiding

Dit document beschrijft de implementatievereisten voor de Cisco 2500 Series draadloze controller.

Achtergrondinformatie

Cisco 2500 Series draadloze controller is een rendabele, systeembrede draadloze oplossing voor winkels, bedrijfsvestigingen en kleine en middelgrote bedrijven. De controller kan schalen in een netwerk als het netwerk groeit.

Cisco 2500 Series draadloze controller wordt gemengd in het Cisco Unified Wireless Network (CUWN) en werkt met zowel lichtgewicht access points (LAP’s) van Cisco als het Cisco Wireless Control System (WCS) of Cisco Network Control System (NCS) of Prime Infrastructure (IP) om draadloze LAN-functies voor het hele systeem te bieden. Cisco 2500 Series draadloze controller biedt real-time communicatie tussen draadloze AP’s en andere apparaten om gecentraliseerd beveiligingsbeleid, gasttoegang, Wireless Inbraakpreventiesysteem (wIPS), contextbewuste (locatie), radiofrequentiebeheer (RF) en Quality of Services (QoS) voor mobiliteitsservices, zoals spraak en video, en ondersteuning van Office Extended Access Point (OEAP) voor de telewerkeroplossing te leveren.

De Cisco 2500 Series draadloze controller ondersteunt maximaal 50 lichtgewicht AP’s in stappen van 5 AP-licenties met een minimum van 5 AP-licentie, wat het een rendabele oplossing maakt voor retail en kleine en middelgrote bedrijven. Cisco 2500 Series draadloze controller biedt een robuuste dekking met 802.11 a/b/g of levert een ongekende betrouwbaarheid door het gebruik van 802.11n, 802.11ac en Cisco Next-generation draadloze oplossingen en Cisco Enterprise Wireless mesh.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Cisco 2500 Series draadloze controller.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Hardware specificaties

- Gegevenspoorten - 4 x 1 Gigabit Ethernet-poorten

- Console-poort - 1 x RJ-45

- Externe 48 VDC-voeding

Aanvullende functies

- Ondersteuning voor controle en provisioning van Wireless Access points (CAPWAP).

- Encryptie op CAPWAP Data Tunnel (DTLS) (optioneel).

- Op licentie gebaseerde AP-telling. AP Counts - 50 (in stappen van 5, 25, 50). Dit werd verhoogd tot 75 vanaf release 7.4 softwarecode.

- Ondersteunde clientteller - 500 (in alle state). Dit werd verhoogd tot 1000 vanaf release 7.4 softwarecode.

- Ondersteunde tags tellen - 500.

- Triple-Play Ready - Ondersteunt gegevens, spraak en video.

- 500 Mbps van totale doorvoersnelheid voor verkeer (ongeacht hoeveel poorten zijn aangesloten). Dit werd verhoogd naar 1 Gbps vanaf release 7.4 softwarecode.

- Link Aggregation Group (LAG) is alleen beschikbaar vanaf release 7.4 softwarecode en hoger.

- In release 7.4 softwarecode en later kan de 2504 fungeren als mobiliteitshanker voor maximaal 15 mobiliteitstunnels naar andere controllers.

- In release 7.4 begon de 2504 direct aangesloten AP's alleen in lokale modus te ondersteunen. Direct verbonden AP's werden niet ondersteund voor die release.

- De 2504 ondersteunt nieuwe mobiliteit (dat wil zeggen mobiliteit met geconvergeerde toegangscontrollers zoals de 3850/5760) in release 8.0 en hoger.

- Bonjour gateway/multicast Domain Name System (mDNS) wordt niet meer ondersteund op deze controller in versie 8.0.132 en verdere 8.0-onderhoudsrelease en 8.1.x en hoger

Opmerking: de 2504 draadloze toegangscontroller ondersteunt niet de bekabelde gastenfunctie vóór versie 8.0 of de multicast-unicastfunctie (alleen multicast-multicast). Het ondersteunt ook niet de functies Lync SDN en Flexconnect AVC die in Versie 8.1 zijn geïntroduceerd

Opmerking: voor een nauwkeurige lijst met ondersteunde functies, controleer de release notities voor uw specifieke softwarerelease, die een Functies bevatten die niet worden ondersteund op de WLC 2504 paragraaf.

10_2504 WLC-chassisweergave

Hardware-architectuur van Cisco 2500 Series draadloze controller

Deze secties bieden een beter inzicht in de architectuur van de Cisco 2500 Series draadloze controller.

Cisco 2500 Series draadloze controller heeft fysiek dezelfde vormfactor als de Cisco 2106 controller. De CPU op een Cisco 2500 Series draadloze controller is een multi-core CPU en kan zowel dataplatform als draadloos gegevensverkeer verwerken. De CPU kan de control plane applicatie aan, die al het beheerverkeer verwerkt dat nodig is om een draadloos netwerk te "besturen".

Cisco 2500 Series draadloze controller heeft 1 GB systeemgeheugen. Er worden twee typen geheugenapparaten ondersteund voor het opslaan van softwareafbeeldingen. De laarsflitser bevat de laarscode, en de compacte flitser bevat de toepassingscode die meerdere beelden kan opslaan. Het voorpaneel huisvest vier Gigabit Ethernet-poorten. Twee van de poorten zijn geschikt voor 802.3af. Alle poorten dragen het verkeer over van en naar het draadloze netwerk.

Cisco 2500 Series draadloze controller wordt gevoed door een externe 48 VDC-voedingssteen. De power brick kan de power input van

110 tot 240 VAC.

02_2500 WLC-chassisweergave

Basisconfiguratie van Cisco 2500 Series draadloze controller

Deze tools en informatie zijn nodig voordat u de controller kunt installeren:

- Hardware draadloze controller:

- Controller met in de fabriek meegeleverde voedingskabel en hardware vereist voor de montage ervan

- Netwerkkabels, servicenetwerk met besturingssysteem en AP-kabels zoals vereist voor de CLI-console

- VT-100 terminal-emulator op de CLI-console (PC, laptop of palmtop)

- Seriële modemkabel voor aansluiting van de CLI-console en controller leeg

- Lokale TFTP-server (vereist om de updates van de OS-software te downloaden). Cisco maakt gebruik van een geïntegreerde TFTP-server. Dit betekent dat TFTP-servers van derden niet op hetzelfde werkstation kunnen worden uitgevoerd als Cisco WCS omdat Cisco WCS en TFTP-servers van derden dezelfde communicatiepoort gebruiken.

Als de controller voor het eerst zonder voorafgaande configuratie wordt opgevoed, wordt het automatisch in een wizard geplaatst die u een reeks vragen over configuratie-informatie stelt. De wizard vraagt eerst om de gebruikers-id en het wachtwoord. Dit wizard kan niet worden overgeslagen. U moet alle gevraagde informatie invoeren.

Waarschuwing: sluit geen Power over Ethernet (PoE)-kabel aan op de consolepoort. Deze vordering brengt schade toe aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Controller-configuratie via de CLI

Alvorens u de controller voor basisoperaties kunt configureren, sluit u deze aan op een pc die een VT-100 terminalemulator gebruikt (zoals HyperTerminal, ProComm, Minicom of Tip). Voltooi de volgende stappen om de pc aan te sluiten op de controller-console-poort:

1. Steek de RJ45-connector van een null-modem seriële kabel in de controller-consolepoort en het andere uiteinde van de kabel in de PC seriële poort.

2. Start het PC terminal emulatieprogramma.

3. Configureer het terminalemulatieprogramma voor deze parameters:

- 9600 baud

- 8 gegevensbits

- Geen stroomregeling

- 1 stopbit

- Geen pariteit

Cisco 2500 Series draadloze controller heeft 4 Gigabit Ethernet-poorten. Elke poort is standaard een 802.1Q VLAN-trunkpoort. De VLAN-trunkkenmerken van de poort zijn niet configureerbaar.

Een interface is een logische entiteit op de controller. Een interface heeft meerdere parameters die er aan gekoppeld zijn, waaronder het IP-adres, de standaardgateway (voor het IP-subnet), de primaire fysieke poort, de secundaire fysieke poort, de VLAN-tag en de DHCP-server. Aangezien LAG niet wordt gebruikt, wordt elke interface in kaart gebracht aan minstens één primaire fysieke poort en een optionele secundaire poort. Er kunnen meerdere interfaces worden toegewezen aan één draadloze controllerpoort.

Er zijn meerdere typen interfaces op de draadloze controller, waarvan vier statische typen zijn die aanwezig moeten zijn en op het moment van de installatie geconfigureerd moeten zijn:

- Beheerinterface (statisch en geconfigureerd bij installatie; verplicht)

- AP-Manager interface - niet vereist voor Cisco 2500 Series draadloze controller

- Virtuele interface (statisch en geconfigureerd bij installatie; verplicht)

- Dynamische interface (door gebruiker gedefinieerd)

De beheerinterface is de standaardinterface voor in-band beheer van de controller en connectiviteit met bedrijfsservices, zoals verificatie-, autorisatie- en accounting (AAA) servers. De beheerinterface wordt ook gebruikt voor communicatie tussen de controller en AP’s. De beheerinterface is het enige consistent "pingable" in-band interface IP-adres op de controller. De beheerinterface werkt standaard als een AP Manager interface.

De dynamische interface met de optie "Dynamic AP Management" ingeschakeld wordt gebruikt als de tunnelbron voor pakketten van de controller naar de AP, en als de bestemming voor CAPWAP-pakketten van de AP naar de controller. De dynamische interfaces voor AP-beheerder moeten een uniek IP-adres hebben. Meestal is dit ingesteld op hetzelfde subnetnummer als de beheerinterface, maar dit is niet per se een vereiste. In het geval van de Cisco 2500 Series draadloze controller kan één dynamische AP-beheerder een willekeurig aantal AP’s ondersteunen. Echter, als best practice, wordt voorgesteld om 4 afzonderlijke dynamische AP-beheerinterfaces te hebben en deze te koppelen aan de 4 Gigabit-interfaces. Standaard werkt de beheerinterface ook als een AP Manager interface en is deze gekoppeld aan één Gigabit interface. Dientengevolge, als u de beheersinterface gebruikt, moet u slechts 3 meer dynamische AP beheerdersinterfaces creëren en hen associëren aan de 3 Gigabit interfaces die blijven.

Opmerking: Als u AP Manager interfaces gebruikt, wordt het CAPWAP DISCOVERY-pakket dat aanvankelijk door de AP's wordt verzonden om te ontdekken dat de WLC nog steeds naar het IP-adres van de beheerinterface wordt verzonden. De managementinterface antwoordt met een CAPWAP DISCOVERY RESPONSE om de lijst met AP-beheerinterfaces van de WLC te geven. Dit betekent dat de AP's altijd UDP 5246 en 5247 bereikbaarheid nodig hebben voor de controller-beheerinterface en dat de DHCP-optie 43 alleen het IP-adres van de beheerinterface moet vermelden, niet de IP-adressen van de AP-beheerder.

De virtuele interface wordt gebruikt voor ondersteuning van mobiliteitsbeheer, DHCP-relay en ingesloten Layer 3-beveiliging, zoals gastwebverificatie en VPN-beëindiging. De virtuele interface moet worden geconfigureerd met een niet-toegewezen en ongebruikt gateway-IP-adres. Een typische virtuele interface is 192.0.2.1. Het virtuele interfaceadres is niet pingable en moet niet in om het even welke routeringstabel in uw netwerk bestaan.

Dynamische interfaces worden door gebruikers gemaakt en zijn ontworpen om analoog te zijn aan VLAN’s voor draadloos LAN-clientapparaat. Cisco 2500 Series draadloze controller ondersteunt maximaal 16 dynamische interfaces. Dynamische interfaces moeten worden geconfigureerd op een uniek IP-netwerk en VLAN. Elke dynamische interface fungeert als DHCP-relay voor draadloze clients die zijn gekoppeld aan draadloze LAN’s (WLAN’s) die aan de interface zijn toegewezen. WLAN associeert een Service Set Identifier (SSID) met een interface en is geconfigureerd met beveiliging, QoS, radiobeleid en andere draadloze netwerkparameters. Er kunnen tot 16 WLAN’s per controller worden geconfigureerd. Beheerservers, zoals een RADIUS-server en NTP-server, mogen niet in een dynamisch interfacesubnet staan, maar moeten zich in het beheerinterfacesubnet bevinden of in een ander subnet dat niet aan de WLC is toegevoegd.

Opmerking: LAG wordt alleen op de Cisco 2500 Series draadloze controller ondersteund bij release 7.4-softwarecode en hoger.

De Switch van de buur configureren

Standaard zijn alle vier poorten op de Cisco 2500 Series draadloze controller 802.1Q trunkpoorten. De controller is altijd verbonden met een Gigabit Ethernet-poort op de naburige switch. De buurpoort voor switch is geconfigureerd als een 802.1Q-trunk en alleen de juiste VLAN’s zijn toegestaan op de trunk. Alle andere VLAN’s worden gesnoeid. Dit is niet noodzakelijk, maar is een implementatie best practice omdat wanneer irrelevante VLAN’s worden gesnoeid, de controller alleen relevante frames verwerkt die de prestaties optimaliseren.

Dit is de 802.1Q switchport-configuratie:

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan X

switchport trunk allowed vlan X

switchport mode trunk

end

De Cisco 2500 Series draadloze controller configureren

De controller configureren met de opstartwizard

Deze tovenaarsoutput wordt genomen van de software van release 7.4, zodat het enigszins kan verschillen in andere softwarereleases.

(Cisco Controller)

(Cisco Controller)

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool

Use the '-' character to backup

Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

AUTO-INSTALL: starting now...

rc = 0

AUTO-INSTALL:no interfaces registered.

AUTO-INSTALL: process terminated - no configuration loaded

System Name [Cisco_b2:19:c4] (31 characters max):WLC

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin

Enter Administrative Password (3 to 24 characters): *******

Re-enter Administrative Password                 : *******

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: no

Management Interface IP Address: 10.48.39.212

Management Interface Netmask: 255.255.255.0

Management Interface Default Router: 10.48.39.5

Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0

Management Interface Port Num [1 to 4]: 1

Management Interface DHCP Server IP Address: 10.48.39.5

Virtual Gateway IP Address: 192.0.2.1

Multicast IP Address: 239.1.1.1

Mobility/RF Group Name: Nico

Network Name (SSID): none

Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: no

Allow Static IP Addresses [YES][no]: yes

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no

Warning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server.

Please see documentation for more details.

Enter Country Code list (enter 'help' for a list of countries) [US]: BE

Enable 802.11b Network [YES][no]: yes

Enable 802.11a Network [YES][no]: yes

Enable 802.11g Network [YES][no]: yes

Enable Auto-RF [YES][no]: yes

Configure a NTP server now? [YES][no]: yes

Enter the NTP server's IP address: 10.48.39.33

Enter a polling interval between 3600 and 604800 secs: 3600

Configuration correct? If yes, system will save it and reset. [yes][NO]: yes

Configuration saved!

Resetting system with new configuration...

Configuration saved!

Resetting system

Opmerking: de vorige configuratie is een voorbeeld. Het kan variëren van de ene installatie tot de andere.

(Cisco Controller) >show sysinfo

Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.

Product Name..................................... Cisco Controller

Product Version.................................. 7.4.121.0

Bootloader Version............................... 1.0.20

Field Recovery Image Version..................... 7.6.101.1

Firmware Version................................. PIC 16.0

Build Type....................................... DATA + WPS

System Name...................................... WLC

System Location..................................

System Contact...................................

System ObjectID.................................. 1.3.6.1.4.1.9.1.1279

IP Address....................................... 10.48.39.212

Last Reset....................................... Software reset

System Up Time................................... 0 days 0 hrs 14 mins 58 secs

System Timezone Location.........................

System Stats Realtime Interval................... 5

System Stats Normal Interval..................... 180

--More-- or (q)uit

Configured Country............................... BE  - Belgium

Operating Environment............................ Commercial (0 to 40 C)

Internal Temp Alarm Limits....................... 0 to 65 C

Internal Temperature............................. +31 C

External Temperature............................. +35 C

Fan Status....................................... 4300 rpm

State of 802.11b Network......................... Enabled

State of 802.11a Network......................... Enabled

Number of WLANs.................................. 1

Number of Active Clients......................... 0

Memory Current Usage............................. Unknown

Memory Average Usage............................. Unknown

CPU Current Usage................................ Unknown

CPU Average Usage................................ Unknown

Burned-in MAC Address............................ 84:78:AC:B2:19:C0

Maximum number of APs supported.................. 75

Licentie-installatie

De Cisco 2500 Series draadloze controller heeft geen licenties geïnstalleerd. Zonder enige geïnstalleerde licenties kunnen de AP's zich niet aansluiten bij de controller. Het wordt aanbevolen om de juiste licenties op de Cisco 2500 Series draadloze controller te installeren om met de controller te werken wanneer u verder gaat. De Cisco 2500 Series draadloze controller wordt geleverd met een evaluatielicentie voor een periode van 60 dagen (d.w.z. 8 weken en 4 dagen). De evaluatievergunning is uitsluitend een basisvergunning.

De bestelde licentie kan op de controller worden geïnstalleerd met de CLI of de GUI. De geïnstalleerde licentie kan worden gecontroleerd via zowel de CLI als de GUI. In beide gevallen moet er een TFTP-server zijn die de licentiebestanden host.

(Cisco Controller) >license install ?

<url>          tftp://<server ip>/<path>/<filename>

(Cisco Controller)

03_2500 WLC-licentieinstallatie

De opdracht Alles weergeven licentie toont de geïnstalleerde licenties.

Opmerking: deze licentie bevat een DTLS-functie voor gegevens.

(Cisco Controller) >show license all

License Store: Primary License Storage

StoreIndex:  2  Feature: base-ap-count   Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Active, In Use

License Count: 50/50/0

License Priority: Medium

StoreIndex:  3  Feature: data encryption   Version: 1.0

License Type: Permanent

License State: Active, In Use

License Count: Non-Counted

License Priority: Medium

License Store: Evaluation License Storage

StoreIndex:  0  Feature: base   Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Active, Not in Use, EULA accepted

Evaluation total period:  8 weeks  4 days

Evaluation period left:  8 weeks  4 days

License Count: Non-Counted

License Priority: Low

StoreIndex:  1  Feature: base-ap-count   Version: 1.0

License Type: Evaluation

License State: Inactive

Evaluation total period:  8 weeks  4 days

Evaluation period left:  8 weeks  4 days

License Count: 50/0/0

License Priority: None

(Cisco Controller) >

DTLS in de Cisco 2500 Series controller inschakelen

Als u DTLS op een toegangspunt of in het bijzonder op een groep toegangspunten wilt inschakelen, moet u ervoor zorgen dat er een Licentie voor gegevensversleuteling is geïnstalleerd in de controller. DTLS (Data Encryption) kan per AP worden ingeschakeld vanuit de Advanced tabblad zodra de AP-gegevens zijn geselecteerd.

Selecteer een toegangspunt, ga naar de Advanced tabblad en controleer de Data Encryption vink het vakje aan.

04_2500 Dataversleuteling inschakelen

(Cisco Controller) >config ap link-encryption enable ?

<Cisco AP> Enter the name of the Cisco AP. all Apply the configuration for

all capable Cisco AP

(Cisco Controller) >config ap link-encryption enable J-3502E

(Cisco Controller) >show ap link-encryption all

Encryption  Dnstream  Upstream    Last

AP Name           State       Count     Count       Update

--------------    ---         --------  --------    ------

J-3502E           En          102     747       22:12

J-1262            Dis          0         0          22:12

J-1040            Dis          0         0          22:13

J-1140            Dis          0         0          22:10

(Cisco Controller) >show dtls connections

AP Name      Local Port    Peer IP       Peer Port  Ciphersuite

------------ ------------- ------------- ---------- ------------------

J-3502E      Capwap_Ctrl   10.10.10.116  41066      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-3502E      Capwap_Data   10.10.10.116  41066      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-1262       Capwap_Ctrl   10.10.10.120  45543      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-1040       Capwap_Ctrl   10.10.10.122  65274      TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

J-1140       Capwap_Ctrl   10.10.10.123  4825       TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

(Cisco Controller) >

De IP-telefoon configureren en de Cisco 2500 Series draadloze controller toevoegen

IP is de huidige beheersoftware die wordt gebruikt voor het beheer van de Cisco 2500 Series draadloze controller. Eerdere versies werden WCS of NCS genoemd. Het biedt geavanceerde beheertools, zoals draadloze dekking, weergave en locatiegebaseerde services. Er bestaat een nauw verband tussen de softwareversie van het beheersysteem (Prime Infrastructure (PI)/NCS/WCS) en de WLC-softwareversie. Raadpleeg de compatibiliteitsmatrix voor draadloze software en de opmerkingen bij de PI- en WLC-release voor ondersteunde compatibele releases. IP maakt gebruik van SNMP voor het beheer van draadloze controllers, access points en clientapparaten. Cisco 2500 Series draadloze controller-apparaten moeten SNMP correct hebben geconfigureerd.

Voer de volgende stappen uit:

1. Meld u aan bij de IP-webinterface met de URL:
https://<prime-ip-address>

2. SNMPv2 is geconfigureerd op de Cisco 2500 Series draadloze controller. Als u SNMPv2 wilt configureren via de webinterface van de controller, selecteert u Beheer > SNMP > Community’s. De standaardinstellingen van Cisco 2500 Series draadloze controllers zijn alleen-lezen community en private lees-schrijfcommunity. Voeg nieuwe community’s toe of wijzig deze indien nodig. De standaardinstellingen worden eenvoudigheidshalve gebruikt.

05_250 WLC SNMP-community’s

3. Selecteer in de IP-interface de optie Bedienen > Apparaatwerkcentrum. Selecteer Apparaat toevoegen op de menubalk. Dit kan variëren, afhankelijk van of het klassieke thema van PI wordt gebruikt of als NCS of WCS wordt gebruikt.

4. Voer het IP-adres van de Cisco 2500 Series beheerinterface voor draadloze controllers in en configureer de juiste SNMP-parameters. Klik op OK.
06_2500 WLC-access parameters voor beheer

De controller wordt met succes toegevoegd en de Cisco 2500 Series draadloze controller is klaar om door PI te worden geleverd.

Om te verifiëren of de Cisco 2500 Series draadloze controller is toegevoegd aan de IP-telefoon, controleert u in het apparaatwerkcentrum om te controleren of de controller succesvol is gesynchroniseerd en beheerd. Verkeerde SNMP-referenties kunnen het "onbeheerd" laten.

Cisco 2500 Series scenario’s voor implementatie van draadloze controllers

Cisco 2500 Series draadloze controller biedt een rendabele, uniforme draadloze oplossing. Hoewel de controller meerdere 10/100/1000 poorten heeft, gedraagt hij zich niet als switches of routers. Het is niet aan te raden om verschillende poorten te gebruiken als hub/switch-implementatie. Dit fundamentele punt is van cruciaal belang om de beste prestaties uit de controller te halen.

Cisco 2500 Series draadloze controller ondersteunt meerdere uplinkpoorten. In release 7.4 en later, gebruik LAG om een etherchannel te bouwen en behandelen verschillende poorten als slechts één verbinding. Of, schakel LAG uit en vorm een systeem waar het beheer en de dynamische interfaces op verschillende fysieke havens kunnen worden gevormd, en het gegevensverkeer kan intra netwerk van respectieve fysieke havens heen en weer switches.

Cisco 2500 Series draadloze controller ondersteunt ook meerdere AP-beheerders (voor AP-taakverdeling) waar meerdere AP-beheerders kunnen worden geconfigureerd naast een AP-beheerder die is begrensd met een beheerinterface. In dit geval wordt aanbevolen om alle AP-managers in hetzelfde substraat te plaatsen als een beheerinterface.

<CISCO2504> >show interface summary

Interface Name        Port Vlan Id  IP Address     Type    Ap Mgr Guest

--------------------- ---- -------- -------------- ------- ------ -----

apmgr2                2    10       10.10.10.12    Dynamic Yes    No

apmgr3                3    10       10.10.10.13    Dynamic Yes    No

apmgr4                4    10       10.10.10.14    Dynamic Yes    No

management            1    10       10.10.10.10    Static  Yes    No

virtual               N/A  N/A      192.0.2.1      Static  No     No

<CISCO2504> >

Opmerking: de configuratie van interfaces op verschillende poorten die in hetzelfde VLAN zijn, wordt niet ondersteund en breekt de connectiviteit zoals bij Cisco bug-id CSCux75436. Het werkt alleen in dit voorbeeld wanneer een AP manager aanwezig is op elk van die poorten. Als de interface die wordt gemaakt geen AP-beheerder is en in hetzelfde VLAN staat als een andere poort, kunnen routeringsproblemen optreden.

07_2500 WLC Front Panel Layout 1

In deze output, zijn de beheersinterface en AP manager samen begrensd aan haven 1. Drie meer AP-managers worden op andere fysieke poorten (2, 3 en 4) in hetzelfde subnetwerkkader gemaakt als beheerinterfaces.

AP's die zich bij de controller aansluiten, zijn taakverdeling, zodat elke poort op de controller de lading van de 50 AP's deelt. Elke poort in de vorige configuratie stelt 13 AP's in staat om zich aan te sluiten bij de controller.

Het is ook mogelijk om meerdere AP-managers in een andere subnetverbinding te hebben dan de beheerinterface. In dit geval is het echter aan te raden om de AP-beheerder uit te schakelen van de beheerinterface en een andere AP-beheerder interface te maken op verschillende fysieke poorten in een andere subnetverbinding dan de beheerinterface. Alle meerdere AP-managers in dit scenario moeten in hetzelfde subnetje staan.

<CISCO2504> >show interface summary

Interface Name        Port Vlan Id  IP Address     Type    Ap Mgr Guest

--------------------- ---- -------- -------------- ------- ------ -----

apmgr2                2    11       10.10.11.12    Dynamic Yes    No

apmgr3                3    11       10.10.11.13    Dynamic Yes    No

apmgr4                4    11       10.10.11.14    Dynamic Yes    No

management            1    10       10.10.10.10    Static  No     No

virtual               N/A  N/A      192.0.2.1      Static  No     No

<CISCO2504> >

08_2500 WLC Front Ports Layout 2

In de vorige uitvoer zijn het beheer en de AP-beheerder niet begrensd. In dit scenario kunnen meerdere AP-managers worden gemaakt in een ander subnetnummer dan de beheerinterface en worden toegewezen aan verschillende fysieke poorten.

Opmerking: de interne DHCP-server werkt alleen (voor draadloze clients) met DHCP-proxy ingeschakeld.

Sommige scenario's die worden ondersteund door de Cisco 2500 Series draadloze controller worden hier beschreven met voorbeeldconfiguraties.

Scenario 1

De beheerinterface met een ingesloten AP-beheerder is geconfigureerd op poort 1. Er worden twee WLAN’s geconfigureerd op de controller. WLAN 1 en WLAN 2 worden toegewezen aan de beheerinterface.

In een eenvoudige topologie is de Cisco 2500 Series draadloze controller aangesloten op een Catalyst 3560 switch. Gigabit Ethernet-poort 1 op de controller is aangesloten op Gigabit Ethernet-poort 1/0/1 op de switch.

09_2500 WLC topologieweergave 1

10_2500 WLCS enkelvoudige kabel aangesloten

Switch#sh run int gig 1/0/1

Building configuration...

Current configuration : 123 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

spanning-tree portfast

end

Switch#

De beheerinterfaceconfiguratie op de Cisco 2500 Series draadloze controller is eenvoudig en heeft dynamisch AP-beheer ingeschakeld.

11_250 WLC een dynamische interface configureren

Er worden twee WLAN’s geconfigureerd. WLAN1 en WLAN2 worden toegewezen aan de beheerinterface en serviceclients.

<CISCO2504> >show wlan summ

Number of WLANs.................................. 2

WLAN ID  WLAN Profile Name / SSID               Status    Interface Name

-------  -------------------------------------  --------  --------------------

1        WLAN1 / WLAN1                          Enabled   management

2        WLAN2 / WLAN2                          Enabled   management

<CISCO2504> >

Interne DHCP-server met DHCP-proxy ingeschakeld

De DHCP-server TestVLAN10 is geconfigureerd op de controller en deze scope-services AP’s en clients. De DHCP-serverconfiguratie op de controller is eenvoudig.

<CISCO2504> >show dhcp summary

Scope Name                   Enabled          Address Range

TestVlan10                       Yes      10.10.10.100 -> 10.10.10.200

<CISCO2504> >show dhcp detailed TestVlan10

Scope: TestVlan10

Enabled................................... Yes

Lease Time................................ 36400 <10 hours 6 minutes 40 seconds>

Pool Start................................ 10.10.10.100

Pool End.................................. 10.10.10.200

Network................................... 10.10.10.0

Netmask................................... 255.255.255.0

Default Routers........................... 10.10.10.10  0.0.0.0  0.0.0.0

DNS Domain................................

DNS....................................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

Netbios Name Servers...................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

<CISCO2504> >

Dit is de DHCP-configuratieopname van de GUI van Cisco 2500 Series draadloze controller:

12_250 WLC DHCP-bereik

De DHCP-proxy is standaard ingeschakeld voor alle Cisco-controllers.

13_250 WLC DHCP-parameters

In alle vorige configuraties is VLAN10 niet gelabeld op de switch. Al het verkeer van de switch is afkomstig van Port 1 op de controller. AP's en client traffic worden doorgestuurd naar de controller zonder tags.

APs zijn verbonden met de Catalyst switch met deze switchport configuraties. Switchport kan of trunked zijn of om een toegangshaven worden gevormd te zijn.

Switch#sh run int gig 1/0/9

Building configuration...

Current configuration : 132 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 10

switchport mode trunk

end

Switch#sh run int gig 1/0/10

Building configuration...

Current configuration : 66 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/10

switchport access vlan 10

end

Switch#

De AP kan zich aansluiten bij de controller en de status van de AP kan worden geverifieerd op de controller. Er zijn twee toegangspunten die zich bij de controller hebben aangesloten en die door de status in deze opname kunnen worden bevestigd:

<CISCO2504> >show ap join stats summary all

Number of APs.............................................. 2

Base Mac           AP EthernetMac     AP Name            IP Address       Status

00:22:90:96:69:00  00:22:90:90:ab:d3  AP0022.9090.abd3   10.10.10.103     Joined

ec:44:76:b9:7d:c0  c4:7d:4f:3a:e3:78  APc47d.4f3a.e378   10.10.10.105     Joined

<CISCO2504> >show ap summary

Number of APs.................................... 2

Global AP User Name.............................. Not Configured

Global AP Dot1x User Name........................ Not Configured

AP Name          Slots AP Model          Ethernet MAC      Location

---------------- ----- ----------------- ----------------- ----------------

AP0022.9090.abd3  2    AIR-LAP1142N-A-K9 00:22:90:90:ab:d3 default location

APc47d.4f3a.e378  2    AIR-CAP3502E-A-K9 c4:7d:4f:3a:e3:78 default location

Port Country Priority

---- ------- ------

1       US      1

1       US      1

De AP's die zich hebben aangesloten bij de controller kunnen ook worden geverifieerd door de AP-samenvatting op de controller. Configureer zowel de naam van het toegangspunt als de locatie van de installatie van het toegangspunt.

Algemene instellingen van 14_250 WLC AP

Configureer de controllernaam en het IP-adres onder Hoge beschikbaarheid om het toegangspunt te ontluchten.

15_250 WLC AP met hoge beschikbaarheid instellingen

Met deze configuratie, sluit de AP zich als eerste voorkeur aan bij de geconfigureerde controller.

Externe DHCP-server met DHCP-proxy uitgeschakeld

Dit is een algemene instelling die in de praktijk voor alle Cisco-controllers voor bepaalde implementaties is toegepast. De configuraties zijn bijna hetzelfde als eerder opgemerkt, maar hebben de DHCP-proxy uitgeschakeld.

16_250 WLC DHCP-proxy uitschakelen

De AP Manager interfaces in dit scenario wijzen naar een externe DHCP server.

Opmerking: aanbevolen wordt om een interne DHCP-server of een externe DHCP-server in te schakelen.

ip dhcp excluded-address 10.10.11.1 10.10.11.150

!

ip dhcp pool VLAN11

network 10.10.11.0 255.255.255.0

default-router 10.10.11.1

!

Externe DHCP-server met DHCP-proxy ingeschakeld

Dit is een algemene instelling die een van de best practices is voor alle Cisco-controllers. De configuraties zijn bijna hetzelfde als in de vorige versie wordt aangegeven met DHCP-proxy ingeschakeld.

17_250 WLC DHCP-proxy inschakelen

De beheerinterface in dit scenario is altijd gericht op een externe DHCP-server.

ip dhcp excluded-address 10.10.11.1 10.10.11.150

!

ip dhcp pool VLAN11

network 10.10.11.0 255.255.255.0

default-router 10.10.11.1

!

Scenario 2

De beheerinterface met AP Manager ingeschakeld wordt toegewezen aan poort 1. Dynamische interface dynamic11 wordt toegewezen aan een andere fysieke interface (poort 2) voor dataverkeer. WLAN 1 wordt toegewezen aan de beheerinterface en WLAN 2 wordt toegewezen aan de dynamische interface.

18_2500 WLC topologieweergave 2

19_Two-kabels aangesloten

Een meer DHCP-scope is ingesteld op de controller. Dit geconfigureerde DHCP-bereik TestVLAN11 wordt toegewezen aan de dynamische interface die op de controller is geconfigureerd.

<CISCO2504> >show dhcp summary

Scope Name                   Enabled          Address Range

TestVlan10                       Yes      10.10.10.100 -> 10.10.10.200

TestVlan11                       Yes      10.10.11.100 -> 10.10.11.200

<CISCO2504> >show dhcp detailed TestVlan11

Scope: TestVlan10

Enabled................................... Yes

Lease Time................................ 36400 <10 hours 6 minutes 40 seconds>

Pool Start................................ 10.10.11.100

Pool End.................................. 10.10.11.200

Network................................... 10.10.11.0

Netmask................................... 255.255.255.0

Default Routers........................... 10.10.11.10  0.0.0.0  0.0.0.0

DNS Domain................................

DNS....................................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

Netbios Name Servers...................... 0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0.0

<CISCO2504> >

Interne DHCP-server met DHCP-proxy ingeschakeld

Standaard is de DHCP-proxy ingeschakeld op de controller, zoals in een van de vorige opnamen wordt weergegeven. Dynamische interface dynamic11 wordt geconfigureerd en toegewezen aan VLAN11. De interface wordt ook toegewezen aan de geconfigureerde interne DHCP-server. De dynamische interface is niet ingeschakeld voor dynamisch AP-beheer.

20_250 WLC fysieke en interfacegegevens

Een van de geconfigureerde WLAN’s wordt toegewezen aan de beheerinterface en het tweede WLAN wordt toegewezen aan de geconfigureerde dynamische interface dynamic11. De primaire DHCP-server is een noodzaak voor configuratie in dit scenario, maar moet naar de beheerinterface worden gericht.

21_2500 WLC algemene tabinformatie

Externe DHCP-server met DHCP-proxy uitgeschakeld

22_250 WLC DHCP-parameterproxy uitgeschakeld

Clients krijgen IP-adressen van de geconfigureerde externe DHCP-server. Controleer daarom de status van de interne DHCP-server en zorg ervoor dat de interne DHCP-server uitgeschakeld is.

23_2500 WLC DHCP-toepassingsgebieden

Externe DHCP-server met DHCP-proxy ingeschakeld

24_250 WLC DHCP-parameters proxy ingeschakeld

Clients krijgen IP-adressen van de geconfigureerde externe DHCP-server.

Scenario 3

De beheerinterface met de AP manager ingeschakeld wordt toegewezen aan poort 1. Poort 2 is ingesteld als backpoort. WLAN 1 wordt toegewezen aan de beheerinterface.

25_2500 WLC topologieweergave 2

26_250 WLC twee-kabels aangesloten

In dit scenario worden het beheer en de dynamische interfaces geconfigureerd op poort 1 met de interne DHCP-server of de externe DHCP-server. Poorten 1 en 2 zijn verbonden met twee verschillende switches. Switch Dit biedt redundantie voor het Layer 2- en Layer 3-interfacenetwerk, zoals getoond in deze topologie en interfaceopnamen.

27_250 WLC-interfaceadresconfiguratie

Scenario 4: LAG

In release 7.4 en latere software op de WLC, is het mogelijk om LAG te configureren. Houd er rekening mee dat de totale doorvoersnelheid van 2504 WLC 1 Gbps is, ongeacht hoeveel poorten zijn aangesloten.

In dit scenario werden de poorten 1 en 2 van de WLC 2504 aangesloten op dezelfde switch op poort 8 en poort 10, gebundeld in havenkanaal 1. Het is vereist om alle WLC-poorten op dezelfde switch aan te sluiten (tenzij bij 2 Catalyst 6000 in VSS of Nexus in VPC).

(Cisco Controller) >show port summary

STP   Admin   Physical   Physical   Link   Link

Pr  Type   Stat   Mode     Mode      Status   Status  Trap     POE

-- ------- ---- ------- ---------- ---------- ------ ------- -------

1  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  N/A

2  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  N/A

3  Normal  Disa Enable  Auto       Auto       Down   Enable  N/A

4  Normal  Disa Enable  Auto       Auto       Down   Enable  N/A

(Cisco Controller) >show lag summary

LAG Enabled

(Cisco Controller) >show interface summary

Number of Interfaces.......................... 2

Interface Name                   Port Vlan Id  IP Address      Type    Ap Mgr Guest

-------------------------------- ---- -------- --------------- ------- ------ -----

management                       LAG  untagged 10.48.39.212    Static  Yes    No

virtual                          N/A  N/A      192.0.2.1       Static  No     No

(Cisco Controller) >show interface detailed management

Interface Name................................... management

MAC Address...................................... 84:78:ac:b2:19:cf

IP Address....................................... 10.48.39.212

IP Netmask....................................... 255.255.255.0

IP Gateway....................................... 10.48.39.5

External NAT IP State............................ Disabled

External NAT IP Address.......................... 0.0.0.0

VLAN............................................. untagged

Quarantine-vlan.................................. 0

Active Physical Port............................. LAG (13)

Primary Physical Port............................ LAG (13)

Backup Physical Port............................. Unconfigured

DHCP Proxy Mode.................................. Global

Primary DHCP Server.............................. 10.48.39.5

Secondary DHCP Server............................ Unconfigured

DHCP Option 82................................... Disabled

ACL.............................................. Unconfigured

mDNS Profile Name................................ Unconfigured

AP Manager....................................... Yes

Guest Interface.................................. No

L2 Multicast..................................... Enabled

Nu is het onmogelijk om poorten te selecteren voor interfaces op de WLC omdat ze allemaal zijn aangesloten op de LAG poortbundel (die altijd als nummer 13 toont).

Op de switch moeten alle poorten die deel uitmaken van de bundel exact dezelfde configuratie hebben (met name de trunknative VLAN’s en toegestane VLAN’s). In dit voorbeeld, waren toegestane VLANs beperkt tot wat op WLC wordt gebruikt, die een beste praktijk is.

Zodra de interfaces samen met de opdracht zijn gebundeld channel-group X mode on, wordt een poortkanaalinterface van nummer X gemaakt. Elke verdere wijziging van de configuratie moet worden voltooid op de poortkanaalinterface en niet meer op de individuele poorten.

Nico3560C#show run int g0/8

Building configuration...

Current configuration : 208 bytes

!

interface GigabitEthernet0/8

switchport access vlan 33

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 1,30-39

switchport mode trunk

mls qos trust dscp

channel-group 1 mode on

end

Nico3560C#show run int g0/10

Building configuration...

Current configuration : 182 bytes

!

interface GigabitEthernet0/10

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 1,30-39

switchport mode trunk

mls qos trust dscp

channel-group 1 mode on

end

Nico3560C#show etherchannel 1 summ

Flags:  D - down        P - bundled in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)          -        Gi0/8(P)    Gi0/10(P)

Nico3560C#

Nico3560C#show run int po1

Building configuration...

Current configuration : 131 bytes

!

interface Port-channel1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 1,30-39

switchport mode trunk

end

Het commando eterchannel load-balance src-dst-ip  Ook op de switch wereldwijd is dit nodig om te werken.

Dit zijn slechts een paar ontwerpen die door cliënten worden uitgevoerd om de draadloze dienst aan hun cliëntapparaten met CUWN te gebruiken.

Richtlijnen voor de implementatie van Cisco 2500 draadloze controller

Ethernet-poorten op Cisco 2500 Series draadloze controllers werken niet als switch-poorten (dat wil zeggen, twee apparaten die rechtstreeks zijn aangesloten op deze poorten kunnen niet met elkaar communiceren). Sluit geen servers aan, zoals DHCP, TFTP, enzovoort, op deze poorten en verwacht dat draadloze clients en AP’s een IP-adres van deze DHCP-server ontvangen.

Ethernet-poorten op de Cisco 2500 Series draadloze controller moeten alleen worden gebruikt voor de aansluiting/uplink op een infrastructuurnetwerk dat als gegevensinterface (beheerinterface en dynamische interfaces) of als AP-beheerdersinterface is geconfigureerd.

Als meerdere Ethernet-poorten op een Cisco 2500 Series draadloze controller zijn gekoppeld aan een infrastructuur-switch, dient u ervoor te zorgen dat gegevensinterfaces (beheer- of dynamische interfaces) of AP-beheerinterfaces zijn geconfigureerd voor deze uplinks fysieke poorten. Fysieke Ethernet-poorten, die worden gebruikt als uplink naar een infrastructuur-switch, mogen niet ongeconfigureerd blijven. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot onverwacht gedrag.

Multicast unicast is geen ondersteunde configuratie op de Cisco 2500 Series draadloze controller. Hierdoor kunnen hybride Remote Edge access point (H-REAP)/Flexconnect AP's geen multicast verkeer ontvangen, omdat H-REAP/Flexconnect AP's alleen werken met multicast unicast.

Als AP's direct zijn aangesloten op een van de fysieke Ethernet-poorten op de Cisco 2500-controller, moeten er op die fysieke poorten geen interfaces worden geconfigureerd. Fysieke poorten die zijn aangesloten op AP's moeten niet geconfigureerd zijn.

Direct aangesloten AP's krijgen een IP-adres van het AP Manager-subnetje. Als er meerdere AP-beheerders zijn, gebruikt de controller de AP-beheerder die als eerste in de index staat als de relay-interface. AP-managers worden gesorteerd op basis van hun ingestelde namen (getallen en tekens), waarbij de laagste als eerste in de index wordt geordend.

DHCP-proxy moet zijn ingeschakeld op controllers voor direct connect AP's om een IP-adres te verkrijgen van de interne DHCP-server (Controller zelf geconfigureerd als DHCP-server). Als DHCP-proxy is uitgeschakeld, krijgt Direct Connect AP's geen IP-adres van de interne DHCP-server. In dit geval moeten externe DHCP-servers werken en kan Direct Connect AP's een IP-adres verkrijgen.

Web Express instellen

In Versie 7.6.130 en hoger biedt de WLC een Express versie van de GUI. Het is een manier om de WLC te configureren door de GUI, maar ook een vereenvoudigd monitordashboard dat de eerste keer dat u verbinding maakt weergeeft.

Op de eerste GUI-verbinding ziet u het volgende:

28_250 WLC eerste GUI-verbinding

Deze pagina toont alle controlegegevens op een gemakkelijke en toegankelijke manier. Om de "oude" en de volledige GUI te bereiken, klikt u op Advanced in de rechterbovenhoek Zodra u in Geavanceerde modus bent, kunt u niet terugkeren naar de Express GUI tenzij u de WLC hebt geconfigureerd. Als voordeel van de Express Setup GUI, is er een home-knop in de rechterbovenhoek van de WLC-pagina om terug te keren naar de Express monitoring-pagina.

Om de 2504 WLC te configureren via de Express Setup GUI, sluit u een PC aan op poort 2, wacht u op de SYS LED groen te maken en blader vervolgens naar 192.168.1.1 in de browser. Dit werkt alleen op poort 2, die de aansluiting van poort 1 op de WLC voor netwerkconnectiviteit toestaat.

Configuratie van de controller door de Express Setup GUI verandert ook verschillende standaardinstellingen om de implementaties van kleine bedrijven beter aan te passen.

29_250 WLC Express Setup GUI

Er verschijnt een speciale wizard voor de configuratie:

30_250 WLC Wizard GUI

31_250 WLC-controller instellen

Opmerking: De snelle GUI setup-wizard (Dag 0-interface) kan worden benaderd via een bekabelde verbonden client of een draadloze client. De makkelijke GUI installatiewizard op een bekabelde verbinding verschijnt alleen wanneer een bekabelde client is aangesloten en er geen toegangspunten zijn naar de controller. Als u een toegangspunt insteekt dat de Cisco Airprovisioning SSID begint uit te zenden, is de bekabelde GUI-wizard niet langer toegankelijk en kan de eenvoudige GUI-setup-configuratie alleen worden voltooid via een draadloze client die op de SSID is aangesloten. Daarom is het bekabeld of draadloos, maar de GUI wizard werkt niet op beide tegelijk.

Hoge beschikbaarheid

In release 7.5 en hoger kunnen de Cisco 2500 Series draadloze controllers worden aangeschaft als HA-SKU. Dit betekent dat de 2504 draadloze controller dan als N+1 WLC kan fungeren. Het ondersteunt AP SSO nog steeds niet.

De HA SKU WLC heeft geen licentie nodig en blijft bij als een andere WLC van zijn mobiliteitsgroep mislukt. Het kan dan een maximale AP-tellicentie voor 90 dagen ondersteunen, die start wanneer de oorspronkelijke WLC faalde en toen APS zich bij de HA-SKU begon aan te sluiten. Er is geen configuratie replicatie in N+1 redundantie. Raadpleeg de implementatiegids voor hoge beschikbaarheid voor meer informatie over HA.

Het is ook mogelijk om een niet-HA SKU WLC in een HA SKU te veranderen wanneer u de HA SKU secondaire eenheid inschakelt:

32_250 WLC HA SKU ingeschakeld