Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

begrijpen

Meetlat

Verifiëren en valideren

Problemen oplossen

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de draadloze doorvoersnelheid van een toegangspunt wordt getest met de focus op 802.11ac en wat de doorvoersnelheid is om onder bepaalde omstandigheden te verwachten.

Voorwaarden

Vereisten

Dit document veronderstelt een reeds functionerende instelling met 802.11ac access points (APs) die reeds clientconnectiviteit bieden

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gericht op 802.11ac-technologie en -snelheden.

Cisco APs met Wave1 technologie:

3700 Series

2700 Series

1700 Series

1570 Series

Cisco APs met Wave2 technologie:

4800 Series

3800 Series

2800 Series

1850 Series

1830 Series

1560 Series

1540 Series

begrijpen

De 802.11ac kan worden onderverdeeld in twee standaarden: Wave1 en Wave2:

802.11ac-golven1: ondersteunt tot 1,3 Gbps gegevenssnelheden op 3 ruimtelijke stromen met een kanaalbinding van 80 MHz.

802.11ac-golven2: ondersteunt tot 3,47 Gbps gegevenssnelheden op 4 ruimtelijke stromen met 160 MHz kanaalbundeling. Deze getallen zijn alleen de theoretische getallen van de standaard, verschillen zijn van toepassing afhankelijk van het specifieke AP-gegevensblad.

802.11ac wordt niet rechtstreeks gedefinieerd in de gegevenssnelheden, maar is een combinatie van 10 modulatie-encoderingsschema (MCS 0 tot MCS 9), een kanaalbreedte variërend van 20mhz (1 kanaal) tot 160Mhz (8 kanalen), een aantal ruimtelijke stromen (doorgaans 1 tot 4). Het korte of lange Guard Interval (GI) zal hier ook ongeveer 10% aan toevoegen. Hier is een tabel om een dataraat in Mbps te evalueren wanneer u al deze factoren kent:

ruimtelijke stromen

VHT

MCS

Index

modulatie

Coderingscoëfficiënt

20 MHz

Gegevenstarieven (MB/s)

40 MHz

Gegevenstarieven (MB/s)

80 MHz

Gegevenstarieven (MB/s)

160 MHz/80+80 MHz

Gegevenstarieven

(min.)

800 ns GI

400 ns GI

800 ns GI

400 ns GI

800 ns GI

400 ns GI

800 ns GI

400 ns GI

1

0

BPSK

1/2

6.5

7.2

13.5

15.0

29.3

32.5

58.5

65.0

1

QPSK

1/2

13.0

14.4

27.0

30.0

58.5

65.0

117.0

130.0

2

QPSK

3/4

19.5

21.7

40.5

45.0

87.8

97.5

175.5

195.0

3

16-QAM

1/2

26.0

28.9

54.0

60.0

117.0

130.0

234.0

260.0

4

16-QAM

3/4

39.0

43.3

81.0

90.0

175.5

195.0

351.0

390.0

5

64-QAM

2/3

52.0

57.8

108.0

120.0

234.0

260.0

468.0

520.0

6

64-QAM

3/4

58.5

65.0

121.5

135.0

263.3

292.5

526.5

585.0

7

64-QAM

5/6

65.0

72.2

135.0

150.0

292.5

325.0

585.0

650.0

8

256-QAM

3/4

78.0

86.7

162.0

180.0

351.0

390.0

702.0

780.0

9

256-QAM

5/6

n

n

180.0

200.0

390.0

433.3

780.0

866.7

2

0

BPSK

1/2

13.0

14.4

27.0

30.0

58.5

65.0

117.0

130.0

1

QPSK

1/2

26.0

28.9

54.0

60.0

117.0

130.0

234.0

260.0

2

QPSK

3/4

39.0

43.3

81.0

90.0

175.5

195.0

351.0

390.0

3

16-QAM

1/2

52.0

57.8

108.0

120.0

234.0

260.0

468.0

520.0

4

16-QAM

3/4

78.0

86.7

162.0

180.0

351.0

390.0

702.0

780.0

5

64-QAM

2/3

104.0

115.6

216.0

240.0

468.0

520.0

936.0

1040.0

6

64-QAM

3/4

117.0

130.0

243.0

270.0

526.5

585.0

1053.0

1170.0

7

64-QAM

5/6

130.0

144.4

270.0

300.0

585.0

650.0

1170.0

1300.0

8

256-QAM

3/4

156.0

173.3

324.0

360.0

702.0

780.0

1404.0

1560.0

9

256-QAM

5/6

n

n

360.0

400.0

780.0

866.7

1560.0

1733.0

3

0

BPSK

1/2

19.5

21.7

40.5

45.0

87.8

97.5

175.5

195.0

1

QPSK

1/2

39.0

43.3

81.0

90.0

175.0

195.0

351.0

390.0

2

QPSK

3/4

58.5

65.0

121.5

135.0

263.0

292.5

526.5

585.0

3

16-QAM

1/2

78.0

86.7

162.0

180.0

351.0

390.0

702.0

780.0

4

16-QAM

3/4

117.0

130.0

243.0

270.0

526.5

585.0

1053.0

1170.0

5

64-QAM

2/3

156.0

173.3

324.0

360.0

702.0

780.0

1404.0

1560.0

6

64-QAM

3/4

175.5

195.0

364.5

405.0

n

n

1579.5

1755.0

7

64-QAM

5/6

195.0

216.7

405.0

450.0

877.5

975.0

1755.0

1950.0

8

256-QAM

3/4

234.0

260.0

486.0

540.0

1053.0

1170.0

2106.0

2340.0

9

256-QAM

5/6

260.0

288.9

540.0

600.0

1170.0

1300.0

n

n

4

0

BPSK

1/2

26.0

28.9

54.0

60.0

117.0

130.0

234.0

260.0

1

QPSK

1/2

52.0

57.8

108.0

120.0

234.0

260.0

468.0

520.0

2

QPSK

3/4

78.0

86.7

162.0

180.0

351.0

390.0

702.0

780.0

3

16-QAM

1/2

104.0

115.6

216.0

240.0

468.0

520.0

936.0

1040.0

4

16-QAM

3/4

156.0

173.3

324.0

360.0

702.0

780.0

1404.0

1560.0

5

64-QAM

2/3

208.0

231.1

432.0

480.0

936.0

1040.0

1872.0

2080.0

6

64-QAM

3/4

234.0

260.0

486.0

540.0

1053.0

1170.0

2106.0

2340.0

7

64-QAM

5/6

260.0

288.9

540.0

600.0

1170.0

1300.0

2340.0

2600.0

8

256-QAM

3/4

312.0

346.7

648.0

720.0

1404.0

1560.0

2808.0

3120.0

9

256-QAM

5/6

n

n

720.0

800.0

1560.0

1733.3

3120.0

3466.7

9

256-QAM

5/6

n

n

1440.0

1600.0

3120.0

3466.7

6240.0

6933.3

Opmerking: Het gegevenstarief is NIET gelijk aan de verwachte bereikbare doorvoersnelheid. Dit houdt verband met de aard van de 802.11-norm, die een hoop administratieve overheadkosten heeft (beheerskaders, conflicten, botsingen, ontvangstbewijzen, enz.) en kan afhangen van de link SNR, RSSI en andere belangrijke factoren.

Merk op dat draadloze verbindingen een gedeelde omgeving zijn, betekent dit dat de hoeveelheid klanten die verbonden zijn met AP de effectieve doorvoersnelheid tussen elkaar zal delen. Daar bovenop betekenen meer klanten meer conflicten en onvermijdelijk meer botsing. De efficiëntie van de dekkingscel zal drastisch afnemen naarmate het aantal klanten toeneemt.

Het is een vuistregel:

Verwachte doorvoersnelheid = Data Rate x 0,65

In ons geval:

780 x 0,65 = 507

507 Mbps doorvoersnelheid is wat we in goede omstandigheden in een lab met één client kunnen verwachten.

Meetlat

Over het algemeen kunnen we twee scenario's hebben als we een doorvoertest doen:

- APs zijn in de lokale omschakeling van Flexconnect

- APs zijn in lokale modus of Flexconnect centrale switching

We nemen die scenario's één voor één:

(Afbeelding 1)

In het geval van Figuur 1 veronderstellen we dat APs in lokale wijze van Flexconnect centrale omschakeling zijn.

Dit betekent dat al het clientverkeer is ingekapseld in de CAPWAP-tunnel en op de WLC is afgesloten.

(Afbeelding 2)

De rode lijn in Figuur 2 toont de verkeersstroom van de draadloze client.

De iPerf server zou zo dicht mogelijk bij het verkeers eindpunt moeten zijn, idealiter in de zelfde schakelaar als de WLC zelf aangesloten en gebruik hetzelfde VLAN.

In het geval van de lokale switching voor Flexconnect wordt het clientverkeer op de AP zelf beëindigd en gezien het feit dat de server voor iPerf net zo ingesteld moet worden als voor het eindpunt van draadloos clientverkeer, dient u in de iPerf-server te stoppen met dezelfde schakelaar en hetzelfde VLAN waar AP is aangesloten. In ons geval is dit een toegangsschakelaar (Figuur 3).

(Afbeelding 3)

De iPerf-tests kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld: stroomopwaarts en stroomafwaarts.

Gezien het feit dat de iPerf server luistert en de iPerf client het verkeer genereert, wanneer de iPerf server aan de bedrade kant is, wordt dit beschouwd als upstream test.

De draadloze client zal de iPerf-toepassing gebruiken om het verkeer in het netwerk te duwen.

De downstreamtest is vice versa, wat betekent dat de iPerf-server op de draadloze client zelf is ingesteld en de iPerf-client aan de bedrade kant is die het verkeer naar de draadloze client duwt, in dit scenario wordt dit neerwaarts bekeken.

De test moet worden uitgevoerd met TCP en UDP. U kunt de volgende opdrachten gebruiken voor het uitvoeren van de tests:

iperf3 -s  <- this command starts iPerf server

iperf3 -c SERVER_ADDRESS -u -b700M <- this command initiates UDP iPerf test with bandwidth of 700 Mbps

iperf3 -c SERVER_ADDRESS <- this command initiates a simple TCP iPerf test

iperf3 -c SERVER_ADDRESS  -w WIDOW_SIZE  -P NUM_OF_PARALLEL_TCP_STREAMS <- this commands initiates a more complex  TCP iPerf test where you can adjust the window size as well the number of parallel TCP streams.

Please not that in this case you should consider the sum of all the streams as the result

Voorbeeld van iPerf3-output:

TCP 3:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.06  sec   188 MBytes   157 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.05  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.05  sec   304 MBytes   254 Mbits/sec                  receiver

With 10 parallel TCP streams:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.06  sec  88.6 MBytes  73.9 Mbits/sec                  receiver

[  7]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  7]   0.00-10.06  sec  79.2 MBytes  66.0 Mbits/sec                  receiver

[  9]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  9]   0.00-10.06  sec  33.6 MBytes  28.0 Mbits/sec                  receiver

[ 11]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 11]   0.00-10.06  sec  48.7 MBytes  40.6 Mbits/sec                  receiver

[ 13]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 13]   0.00-10.06  sec  77.0 MBytes  64.2 Mbits/sec                  receiver

[ 15]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 15]   0.00-10.06  sec  61.8 MBytes  51.5 Mbits/sec                  receiver

[ 17]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 17]   0.00-10.06  sec  46.1 MBytes  38.4 Mbits/sec                  receiver

[ 19]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 19]   0.00-10.06  sec  43.9 MBytes  36.6 Mbits/sec                  receiver

[ 21]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 21]   0.00-10.06  sec  33.3 MBytes  27.8 Mbits/sec                  receiver

[ 23]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 23]   0.00-10.06  sec  88.8 MBytes  74.0 Mbits/sec                  receiver

[SUM]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[SUM]   0.00-10.06  sec   601 MBytes   501 Mbits/sec                  receiver

UDP Iperf3:

Soms gedraagt iPerf zich slecht en geeft het de gemiddelde bandbreedte aan het eind van de UDP-test niet.

Het is nog steeds mogelijk om de bandbreedte voor elke seconde op te tellen en deze vervolgens in aantal seconden te verdelen:

Accepted connection from 192.168.240.38, port 49264

[  5] local 192.168.240.43 port 5201 connected to 192.168.240.38 port 51711

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams

[  5]   0.00-1.00   sec  53.3 MBytes   447 Mbits/sec  0.113 ms  32/6840 (0.47%)

[  5]   1.00-2.00   sec  63.5 MBytes   533 Mbits/sec  0.129 ms  29/8161 (0.36%)

[  5]   2.00-3.00   sec  69.8 MBytes   586 Mbits/sec  0.067 ms  30/8968 (0.33%)

[  5]   3.00-4.00   sec  68.7 MBytes   577 Mbits/sec  0.071 ms  29/8827 (0.33%)

[  5]   4.00-5.00   sec  68.0 MBytes   571 Mbits/sec  0.086 ms  55/8736 (0.63%)

[  5]   5.00-6.00   sec  68.6 MBytes   576 Mbits/sec  0.076 ms  70/8854 (0.79%)

[  5]   6.00-7.00   sec  66.8 MBytes   561 Mbits/sec  0.073 ms  34/8587 (0.4%)

[  5]   7.00-8.00   sec  67.1 MBytes   563 Mbits/sec  0.105 ms  44/8634 (0.51%)

[  5]   8.00-9.00   sec  66.7 MBytes   559 Mbits/sec  0.183 ms  144/8603 (1.7%)

[  5]   9.00-10.00  sec  64.1 MBytes   536 Mbits/sec  0.472 ms  314/8415 (3.7%)

[  5]  10.00-10.05  sec   488 KBytes  76.0 Mbits/sec  0.655 ms  2/63 (3.2%)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams

[  5]   0.00-10.05  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.655 ms  783/84688 (0.92%)

[SUM]  0.0-10.1 sec  224 datagrams received out-of-order

Opmerking: verwacht wordt dat de resultaten van iPerf iets beter zullen zijn bij de lokale switching voor Flexconnect in vergelijking met het centrale switching-scenario.

Dit is het gevolg van het feit dat het clientverkeer in CAPWAP is ingekapseld, wat meer overheadkosten oplevert voor het verkeer en de WLC in het algemeen fungeert als knelpunt, aangezien het het aggregatiepunt is voor al het draadloze clientverkeer.

Ook wordt verwacht dat de UDP-test betere resultaten zal opleveren in een schone omgeving, aangezien het de meest efficiënte overdrachtmethode is wanneer de verbinding betrouwbaar is. TCP echter, zou kunnen winnen in geval van zware fragmentatie (wanneer TCP Adjust MSS wordt gebruikt) of onbetrouwbare verbinding

.

Verifiëren en valideren

Om te controleren bij welke gegevenssnelheid de client is aangesloten, dient u de volgende opdracht in WLC CLI uit te geven:

(Cisco Controller) >show client detail 94:65:2d:d4:8c:d6

Client MAC Address............................... 94:65:2d:d4:8c:d6

Client Username ................................. N/A

AP MAC Address................................... 00:81:c4:fb:a8:20

AP Name.......................................... AIR-AP3802I-E-K9

AP radio slot Id................................. 1

Client State..................................... Associated

Client User Group................................

Client NAC OOB State............................. Access

Wireless LAN Id.................................. 2

Wireless LAN Network Name (SSID)................. speed-test-WLAN-avitosin

Wireless LAN Profile Name........................ speed-test

Hotspot (802.11u)................................ Not Supported

BSSID............................................ 00:81:c4:fb:a8:2e

Connected For ................................... 91 secs

Channel.......................................... 52

IP Address....................................... 192.168.240.33

Gateway Address.................................. 192.168.240.1

Netmask.......................................... 255.255.255.0

Association Id................................... 1

Authentication Algorithm......................... Open System

Reason Code...................................... 1

Status Code...................................... 0

--More-- or (q)uit

Session Timeout.................................. 1800

Client CCX version............................... No CCX support

QoS Level........................................ Silver

Avg data Rate.................................... 0

Burst data Rate.................................. 0

Avg Real time data Rate.......................... 0

Burst Real Time data Rate........................ 0

802.1P Priority Tag.............................. disabled

CTS Security Group Tag........................... Not Applicable

KTS CAC Capability............................... No

Qos Map Capability............................... No

WMM Support...................................... Enabled

APSD ACs.......................................  BK  BE  VI  VO

Current Rate..................................... m9 ss2

Supported Rates.................................. 12.0,18.0,24.0,36.0,48.0,

............................................. 54.0

Mobility State................................... Local

Mobility Move Count.............................. 0

Security Policy Completed........................ Yes

Policy Manager State............................. RUN

Audit Session ID................................. 0a3027a4000000105a9cd9ad

AAA Role Type.................................... none

Local Policy Applied............................. none

--More-- or (q)uit

IPv4 ACL Name.................................... none

FlexConnect ACL Applied Status................... Unavailable

IPv4 ACL Applied Status.......................... Unavailable

IPv6 ACL Name.................................... none

IPv6 ACL Applied Status.......................... Unavailable

Layer2 ACL Name.................................. none

Layer2 ACL Applied Status........................ Unavailable

mDNS Status...................................... Disabled

mDNS Profile Name................................ none

No. of mDNS Services Advertised.................. 0

Policy Type...................................... N/A

Encryption Cipher................................ None

Protected Management Frame ...................... No

Management Frame Protection...................... No

EAP Type......................................... Unknown

Interface........................................ vlan240

VLAN............................................. 240

Quarantine VLAN.................................. 0

Access VLAN...................................... 240

Local Bridging VLAN.............................. 240

Client Capabilities:

CF Pollable................................ Not implemented

CF Poll Request............................ Not implemented

--More-- or (q)uit

Short Preamble............................. Not implemented

PBCC....................................... Not implemented

Channel Agility............................ Not implemented

Listen Interval............................ 1

Fast BSS Transition........................ Not implemented

11v BSS Transition......................... Implemented

Client Wifi Direct Capabilities:

WFD capable................................ No

Manged WFD capable......................... No

Cross Connection Capable................... No

Support Concurrent Operation............... No

Fast BSS Transition Details:

Client Statistics:

Number of Bytes Received................... 183844

Number of Bytes Sent....................... 119182

Total Number of Bytes Sent................. 119182

Total Number of Bytes Recv................. 183844

Number of Bytes Sent (last 90s)............ 119182

Number of Bytes Recv (last 90s)............ 183844

Number of Packets Received................. 2536

Number of Packets Sent..................... 249

Number of Interim-Update Sent.............. 0

Number of EAP Id Request Msg Timeouts...... 0

--More-- or (q)uit

Number of EAP Id Request Msg Failures...... 0

Number of EAP Request Msg Timeouts......... 0

Number of EAP Request Msg Failures......... 0

Number of EAP Key Msg Timeouts............. 0

Number of EAP Key Msg Failures............. 0

Number of Data Retries..................... 0

Number of RTS Retries...................... 0

Number of Duplicate Received Packets....... 0

Number of Decrypt Failed Packets........... 0

Number of Mic Failured Packets............. 0

Number of Mic Missing Packets.............. 0

Number of RA Packets Dropped............... 0

Number of Policy Errors.................... 0

Radio Signal Strength Indicator............ -25 dBm

Signal to Noise Ratio...................... 67 dB

Client Rate Limiting Statistics:

Number of Data Packets Received............ 0

Number of Data Rx Packets Dropped.......... 0

Number of Data Bytes Received.............. 0

Number of Data Rx Bytes Dropped............ 0

Number of Realtime Packets Received........ 0

Number of Realtime Rx Packets Dropped...... 0

Number of Realtime Bytes Received.......... 0

--More-- or (q)uit

Number of Realtime Rx Bytes Dropped........ 0

Number of Data Packets Sent................ 0

Number of Data Tx Packets Dropped.......... 0

Number of Data Bytes Sent.................. 0

Number of Data Tx Bytes Dropped............ 0

Number of Realtime Packets Sent............ 0

Number of Realtime Tx Packets Dropped...... 0

Number of Realtime Bytes Sent.............. 0

Number of Realtime Tx Bytes Dropped........ 0

Nearby AP Statistics:

DNS Server details:

DNS server IP ............................. 10.48.39.33

DNS server IP ............................. 0.0.0.0

Assisted Roaming Prediction List details:

Client Dhcp Required:     False

Allowed (URL)IP Addresses

-------------------------

AVC Profile Name: ............................... none

U kunt zien dat deze specifieke client is verbonden met de volgende snelheid:

Huidige snelheid..................................... m9 ss2

Dat betekent dat de cliënt de MCS 9 (m9) index gebruikt op 2 ruimtelijke stromen (ss2)

Van de opdracht "show client detail <MAC>" is het niet mogelijk om te zien of de client is aangesloten op 20/40/80 MHz kanaal bonding.

Dit kan rechtstreeks worden gedaan op het AP:

Wave2 AP voorbeeld:

AIR-AP3802I-E-K9#show controllers dot11Radio 1 client 94:65:2D:D4:8C:D6

mac radio vap aid state encr Maxrate is_wgb_wired      wgb_mac_addr

94:65:2D:D4:8C:D6     1   1   1   FWD OPEN MCS92SS        false 00:00:00:00:00:00

Configured rates for client 94:65:2D:D4:8C:D6

Legacy Rates(Mbps): 12 18 24 36 48 54

HT Rates(MCS):M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

VHT Rates: 1SS:M0-7 2SS:M0-9

HT:yes     VHT:yes     80MHz:yes     40MHz:yes     AMSDU:yes     AMSDU_long:yes

11w:no     MFP:no     11h:yes     encrypt_polocy: 1

_wmm_enabled:yes     qos_capable:yes     WME(11e):no     WMM_MIXED_MODE:no

short_preamble:no     short_slot_time:no     short_hdr:no     SM_dyn:yes

short_GI_20M:yes     short_GI_40M:yes     short_GI_80M:yes     LDPC:yes

is_wgb_wired:no     is_wgb:no

Additional info for client 94:65:2D:D4:8C:D6

RSSI: -25

PS  : Legacy (Awake)

Tx Rate: 0 Kbps

Rx Rate: 0 Kbps

VHT_TXMAP: 0

CCX Ver: 0

Statistics for client 94:65:2D:D4:8C:D6

mac   intf TxData TxMgmt TxUC TxBytes TxFail TxDcrd RxData RxMgmt RxBytes RxErr   TxRt   RxRt idle_counter stats_ago expiration

94:65:2D:D4:8C:D6 apr1v1    254      0  254  121390      0      0   2568      0  185511     0 585000 866700          300  2.492000       1640

Per TID packet statistics for client 94:65:2D:D4:8C:D6

Priority Rx Pkts Tx Pkts Rx(last 5 s) Tx (last 5 s) QID Tx Drops Tx Cur Qlimit

0    1424     146           17             3 136        0      0   4096

1       0       0            0             0 137        0      0   4096

2       0       0            0             0 138        0      0   4096

3      34      26            0             0 139        0      0   4096

4       0       0            0             0 140        0      0   4096

5       0       0            0             0 141        0      0   4096

6       0       0            0             0 142        0      0   4096

7       0       0            0             0 143        0      0   4096

In het geval van Wave1 AP moet u de debugs uitvoeren:

debug dot11 dot11radio 1 trace print rates

*Mar  5 06:21:50.175: 469A706-1 D48CD6 - add-rbf, tmr 4 pak 19 rssi -41 dBm rate a8.2-8

*Mar  5 06:21:50.175: 469A8B1-1 D48CD6 - added to rbf, status 30 istatus 40164 cl ri 1 mvl ri 0000 req 1 in 1

De betekenis van de debug uitvoer is te vinden in de volgende afbeelding:

De laatste optie om de aangesloten snelheid te controleren is OTA opnames. U vindt in de radioinformatie van het gegevenspakket de benodigde informatie:

Deze OTA-opname werd genomen met een 11ac macbook-cliënt.

Rekening houdend met de informatie die we krijgen van WLC en AP, is de client verbonden met m9 ss2 bij 80 MHz kanaalbonding + lange GI (800ns), wat betekent dat we een gegevenssnelheid van 780 Mbps kunnen verwachten.

Opmerking: AP's in snuffelmodus loggen 11ac-gegevenssnelheden niet correct vóór versie 8.5.130. Wireshark 2.4.6 of later zal ook vereist zijn om dit op de juiste manier te beslissen.

Problemen oplossen

Als u tijdens de test geen verwachte resultaten krijgt, zijn er verschillende manieren om de probleem op te lossen en de benodigde informatie te verzamelen voordat u een TAC-case opent.

De output kan worden veroorzaakt door:

- Clientclient

- AP

- Wired path (overstapgerelateerde problemen)

- WLC

Clientproblemen

- De eerste stap is het bijwerken van de stuurprogramma's op de draadloze client-apparaten naar de nieuwste versie

- De tweede stap is het uitvoeren van de iPerf test met klanten die een andere draadloze adapter hebben om te zien of u dezelfde resultaten krijgt

AP-oplossing

Er kunnen scenario's zijn wanneer AP verkeer, of bepaalde frames of anderszins verkeerd gedraaid laat vallen.

Om meer inzicht hierover te krijgen is er behoefte aan Boven de lucht (OTA)-opname + span-sessie op de AP-poort (span dient te worden geleverd op de schakelaar waar de AP is aangesloten)

De OTA-opname en SPAN moeten tijdens de test worden uitgevoerd met open SSID om te kunnen zien dat het verkeer wordt doorgegeven naar de AP en de verkeerP naar de client gaat en omgekeerd.

Er zijn verschillende bekende insecten voor dit gedrag:

CSCvg07438 : AP3800: Lage doorvoersnelheid door pakketdruppels in AP in zowel gefragmenteerde als niet-gefragmenteerde pakketten

CSCva 58429 : Cisco 1532i AP: lage doorvoersnelheid (FlexConnect Local Switching + EoGRE)

Probleemoplossing met draadloos pad

Er kunnen enkele problemen zijn met de schakelaar zelf, je moet de hoeveelheid druppels op de interfaces controleren en of die toenemen tijdens de testen.

Probeer een andere poort op de schakelaar te gebruiken om AP of WLC aan te sluiten.

Een andere optie is om een client in te schakelen op dezelfde switch (waar het client-eindpunt [AP/WLC] is aangesloten op) en deze in hetzelfde VLAN te zetten, en dan de tests uit te voeren die zijn aangesloten op bedraad op hetzelfde VLAN om te zien of er problemen zijn in het bekabelde pad.

WLC-probleemoplossing

Het kan zijn dat de WLC het verkeer (wanneer APs in lokale modus zijn) van de cliënt laat vallen.

U kunt AP in Flexconnect modus en WLAN in lokale switching plaatsen en vervolgens de tests uitvoeren.

Als u ziet dat er aanzienlijke verschillen zijn in de doorvoersnelheid in de lokale modus (centrale switching) in vergelijking met Flexconnect en er is geen probleem in de schakelaar die is aangesloten op WLC, dan laat de WLC zeer waarschijnlijk het verkeer vallen.

Om een oplossing te vinden volgt u het actieplan:

- SPAN neemt op de WLC-schakelaar op (dit moet op de schakelaar

- SPAN neemt op de AP poort op

- OTA-opnames van de cliënt

- Na uitwerpselen op WLC:

debug fastpath dump fpapool

debug fastpath dump dpcp-stats

debug fastpath dump detailstats

debug fastpath dump stats

Door de bovenstaande probleemoplossing uit te voeren en de resultaten aan TAC te leveren, wordt het proces voor het oplossen van problemen versneld.