Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een lichtgewicht access point (LAP) kunt configureren als een 802.1x smeekbede om authenticatie aan te vragen tegen de ISE-server (Identity Services Engine).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Draadloze LAN-controller (WLC) en LAP

- 802.1x op Cisco-switches

- ISE

- Uitbreidbaar verificatieprotocol (EAP) - Flexibele verificatie via Secure Tunneling (FAST)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- WS-C3560CX-8PC-S, 15.2(4)E1

- LUCHT-CT-2504-K9, 8.2.141.0

- ISE 2.0

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

In deze instelling werkt het access point (AP) als de 802.1x-smeekbede en is geauthentiseerd door de schakelaar tegen de ISE die EAP-FAST met anonieme Protected Access Credentials (PAC) voorziening gebruikt. Zodra de poort is ingesteld voor 802.1x-verificatie, staat de switch geen ander verkeer dan 802.1x-verkeer toe om door de poort te gaan totdat het apparaat dat is aangesloten op de poort authentiek verklaard heeft. AP kan of voor authentiek worden verklaard het zich bij een WLC aansluit of nadat het zich bij een WLC heeft aangesloten, in welk geval u 802.1x op de schakelaar vormt nadat de LAP zich bij WLC aansluit.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze IP-adressen:

- IP-adres van de switch is 10.48.39.141

- IP-adres van de ISE-server is 10.48.39.161

- IP-adres van de WLC is 10.48.39.142

De LAP configureren

In dit gedeelte wordt u met de informatie voorgesteld om de LAP als een 802.1x-smeekbede te configureren.

1. Als het AP al aangesloten is op WLC, ga het tabblad Draadloos en klik op het AP, ga het veld Credentials en onder de optie 802.1x Suppliciete Credentials, controleer het aanvinkvakje Over-ride Global geloofsbrieven om de gebruikersnaam en het wachtwoord voor dit AP in te stellen op 802.1x.

U kunt ook een gemeenschappelijke gebruikersnaam en wachtwoord instellen voor alle AP's die worden aangesloten op de WLC met behulp van het menu Global Configuration.

2. Als AP zich nog niet bij een WLC heeft aangesloten moet u in de LAP console troosten om de geloofsbrieven in te stellen en deze CLI opdrachten te gebruiken:
LAP#debug capwap console cli

LAP#capwap ap dot1x username

password

De switch configureren

1. Schakel dot1x mondiaal in op de schakelaar en voeg de ISE server aan de schakelaar toe.
aaa new-model

!

aaa authentication dot1x default group radius

!

dot1x system-auth-control

!

radius server ISE

address ipv4 10.48.39.161 auth-port 1645 acct-port 1646

key 7 123A0C0411045D5679

2. Stel nu de AP schakelaar poort in.
interface GigabitEthernet0/4

switchport access vlan 231

switchport mode access

authentication order dot1x

authentication port-control auto

dot1x pae authenticator

spanning-tree portfast edge

De ISE-server configureren

1. Voeg de switch toe als een AAA-client op de ISE-server. Verificatie, autorisatie en accounting.

2. Op ISE, moet u het verificatiebeleid en het autorisatiebeleid configureren. In dit geval wordt de standaard authenticatieregel gebruikt die is aangesloten op punt 1.1x, maar je kunt de regel aanpassen aan de eisen.

Zorg ervoor dat in de toegestane protocollen dat de standaard toegang tot een netwerk is toegestaan.

3. In dit geval zijn AP-referenties toegevoegd aan een gebruikersgroep (APs), wat betreft het autorisatiebeleid (Port_AuthZ). De gebruikte voorwaarde was "Als de gebruiker tot de groep AP behoort en de bekabelde punt1x doet, druk dan op de standaard Toestemming van het Profiel van de Vergunning toegang." Dit kan opnieuw worden aangepast aan de eisen.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Als 802.1x op de switchpoort is ingeschakeld, wordt al het verkeer behalve het 802.1x-verkeer door de poort geblokkeerd. De LAP, die indien al bij de WLC geregistreerd, wordt niet aangesloten. Alleen na een succesvolle 802.1x-authenticatie is er nog ander verkeer dat mag doorgeven. Succesvolle registratie van de LAP naar de WLC nadat de 802.1x-schakelaar is ingeschakeld, geeft aan dat de LAP-verificatie succesvol is. U kunt deze methoden ook gebruiken om te controleren of het LAP echt is bevonden.

1. Voer in de schakelaar een van de opdrachten van de show in om te controleren of de poort al dan niet voor authentiek is verklaard.
akshat_sw#show dot1x interface g0/4

Dot1x Info for GigabitEthernet0/4

-----------------------------------

PAE = AUTHENTICATOR

QuietPeriod = 60

ServerTimeout = 0

SuppTimeout = 30

ReAuthMax = 2

MaxReq = 2

TxPeriod = 30

akshat_sw#show dot1x interface g0/4 details

Dot1x Info for GigabitEthernet0/4

-----------------------------------

PAE = AUTHENTICATOR

QuietPeriod = 60

ServerTimeout = 0

SuppTimeout = 30

ReAuthMax = 2

MaxReq = 2

TxPeriod = 30

Dot1x Authenticator Client List

-------------------------------

EAP Method = FAST

Supplicant = 588d.0997.061d

Session ID = 0A30278D000000A088F1F604

Auth SM State = AUTHENTICATED

Auth BEND SM State = IDLE

akshat_sw#show authentication sessions

Interface MAC Address Method Domain Status Fg Session ID

Gi0/4 588d.0997.061d dot1x DATA Auth 0A30278D000000A088F1F604

2. In ISE, kies Operations > Radius Livelogs en zie dat de authenticatie succesvol is en dat het juiste autorisatieprofiel wordt geduwd.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

1. Voer de opdracht ping in om te controleren of de ISE-server bereikbaar is vanaf de schakelaar.

2. Zorg dat de switch als een AAA-client op de ISE-server is geconfigureerd.

3. Zorg ervoor dat het gedeelde geheim hetzelfde is tussen de schakelaar en de ACS server.

4. Controleer of EAP-FAST is ingeschakeld op de ISE-server.

5. Controleer of de 802.1x-referenties voor de LAP zijn ingesteld en op de ISE-server gelijk zijn.
Opmerking: De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.

6. Als de authenticatie faalt, voer deze opdrachten in op de switch: debug dot1x en debug authenticatie.