Inhoud

Inleiding

Overzicht van kabeldetectie

Functionaliteit voor kabeldetectie

IOS-versies eerder dan versie 15.2(4)M

IOS-versies 15.2(4)M en hoger

IOS-softwarerelease 15.3(3)M1

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de kabel de detectie optie moet gebruiken om de aanwezigheid van fysieke kabels te controleren die worden aangesloten op de Deviezenkantoor (FXO) of de Deviezenhaven (FXS) van Cisco TDM.

Overzicht van kabeldetectie

De kabeldetectiefunctie is geïntroduceerd in Cisco IOS® versie 15.1(1)T. Deze optie wordt gebruikt om de aanwezigheid van een fysieke kabel te controleren die is aangesloten op een FXO of FXS poort. Deze functie werkt op twee verschillende manieren, gebaseerd op de IOS versie die wordt gebruikt.

In de volgende secties wordt beschreven hoe deze optie werkt en welke opdrachten en uitgangen u in de gaten moet houden.

Functionaliteit voor kabeldetectie

In deze sectie wordt beschreven hoe de kabel detectiefunctie moet worden uitgevoerd en gebruikt.

IOS-versies eerder dan versie 15.2(4)M

De kabel detecteert u door het gebruik van syslogberichten en/of een verandering in de operationele status van een haven, die in de opdrachtoutput van de show kan worden waargenomen van de samenvatting van de spraakpoort.

In deze tabel worden de meldingstypen voor verschillende typen havens vermeld:

PORT

SYSLOGBERICHT

SAMENVATTING SPRAAK TONEN

FXO-LS

JA

JA

FXO-GS

JA

NEE

FXS-LS

JA

NEE

FXS-GS

JA

NEE

Om de kabeldetectiefunctie voor een FXO- of FXS-poort te activeren, moet u de opdracht kabeldetectie voor de spraak-poorts sectie configureren:

voice-port 0/1/1cable-detect

De kabel detecteert functie werkt automatisch door een opiniepeilmechanisme dat elke 15 seconden draait. Een syslogbericht wordt gegenereerd en er komt een verandering voor in de opdrachtoutput van de samenvatting van de show spraakpoort wanneer er een kabelverwijdering of verbinding met de poort is.

Zonder de kabel detectie optie ingesteld, wordt deze show Voice Port summiere opdrachtoutput waargenomen (zolang de spraak-poort administratief actief is):

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/1   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

Wanneer de kabeldetectiefunctie is ingesteld, blijkt de uitvoer hetzelfde te zijn wanneer de kabel is aangesloten op een poort:

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

Wanneer de kabel detecteert functie is ingesteld en een kabel uit een poort wordt verwijderd, verschijnen er veranderingen. Als een kabel bijvoorbeeld uit Port 0/1/1 wordt verwijderd, wordt een syslig-bericht zoals dit gegenereerd:

*Oct 28 07:23:15.879: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status down due to cable removal

Tevens worden deze veranderingen in de opdrachtoutput van de show voice port waargenomen:

show voice port summary

IN       OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook     y

0/1/1   --    fxo-ls    up   down   idle   off-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

Opmerking: De operationele status (OPER) verandert in beneden, en de uitvoerstatus (OUT STATUS) verandert in off-haak.

Wanneer een kabel is aangesloten op de poort waar deze is verwijderd, worden er veranderingen waargenomen.

Dit is het syslogbericht dat gegenereerd wordt:

*Oct 28 07:24:15.856: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status up due to cable reconnection

De opdrachtoutput van de show voice port summier, keert terug naar de output die eerder geobserveerd wordt:

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

IOS-versies 15.2(4)M en hoger

De functionaliteit van de kabel detectie wordt gewijzigd in Cisco IOS versies 15.2(4)M en hoger.

Met deze wijzigingen worden alleen slogberichten weergegeven als een waarschuwing voor wijzigingen in de status van kabeldetectie. Er zijn geen veranderingen die in de output van de show Voice Port summary opdracht worden weerspiegeld. Ook, in tegenstelling tot eerdere versies, verschijnen de slogberichten niet automatisch wanneer de kabel detectie optie is ingesteld voor het spraak-poorts segment.

Om dit proces te automatiseren moet u de kabel-detectie-pop opdracht opnemen voor het segment spraakservicepunten:

voice service pots

cable-detect-poll-timer

Met deze opdracht kan de kabeldetectiefunctie automatisch de poort elk zo vaak, zoals gedefinieerd, inbelen en een syslig bericht genereren als er een verandering gedetecteerd wordt door de vorige enquête.

Voorzichtig: Cisco raadt aan om de kabel detectiepeilingen minimaal te gebruiken, omdat aanroep-verstoring kan optreden wanneer een poort wordt opgevraagd.

Dit syslogbericht wordt nu geobserveerd wanneer een kabel is verwijderd:

*Oct 31 09:20:19.091: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Station 0/1/1: cable removed

Dit syslogbericht wordt nu gezien wanneer een kabel wordt vervangen:

*Oct 31 02:00:32.399: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable reconnected

Als de poll-timer voor de kabel niet is ingesteld, wordt de kabel niet automatisch gedetecteerd. Wanneer u de status van deze poorten met betrekking tot kabeldetectie wilt verifiëren, moet u de show spraakkabel alle opdracht invoeren. Deze opdracht wordt gebruikt om de huidige status van de kabeldetectie weer te geven van de poorten waarvoor de kabeldetectiefunctie is ingesteld, en de overeenkomende syslogberichten worden gegenereerd als de status van deze poorten verandert.

Dit fragment geeft een voorbeeld van de show Voice kabel-status alle opdrachtoutput:

Voorzichtig: Deze opdracht kan een langere periode duren om uit te voeren en kan aanroep-verstoring veroorzaken.

#show voice cable-status all

PORT         cable-status

========== ================

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/2/0        cable-detect not configured

0/2/1        not connected

*Oct 31 01:57:56.259: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable removed

Om de vorige verkiezingsgegevens voor deze havens te verifiëren, voer het korte bevel van de samenvatting van de show spraakkabel-status in:

#show voice cable-status summary

PORT         cable-status

========== ================

0/0/0        cable-detect not configured

0/0/1        cable-detect not configured

0/0/2        cable-detect not configured

0/0/3        cable-detect not configured

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/1/2        cable-detect not configured

0/1/3        cable-detect not configured

IOS-softwarerelease 15.3(3)M1

Met Cisco IOS versie 15.3(3)M1, exclusief beschikbaar voor Cisco G2 Series geïntegreerde services router (ISR), is een uitbreiding van de opdracht voor kabeldetectie, kabeldetectiesysteem opgenomen. Deze opdracht helpt om veranderingen in de spraak-poorts kabeldetectiestatus in de opdrachtoutput van de show Voice Port te reflecteren.

Deze opdracht kan voor het spraak/poort-segment worden toegevoegd:

voice-port 0/1/1

cable-detect busyout-state

Deze configuratie heeft ook invloed op de opdrachtoutput van de show Voice Port Summary:

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ===

0/2/0   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/1   --   fxo-ls    up    down  idle   off-hook  y

0/2/2   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/3   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

Opmerking: Deze uitvoer wordt waargenomen nadat de uitwerptoestand van de kabel is ingesteld en de kabel niet is aangesloten op poort 0/2/1.