Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Uitvoer van monster

Velddefinities

Gerelateerde informatie

Inleiding

De opdracht Show controllers e1 geeft de controller status weer die specifiek is voor de controller-hardware. De informatie die deze tentoonstelling geeft is over het algemeen nuttig voor diagnostische taken.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Uitvoer van monster

Om de informatie te verklaren die wordt gegenereerd wanneer we de opdracht E1 van de show-controllers gebruiken, laten we eens kijken naar een voorbeelduitvoer:

Bru#show controllers e1

E1 0 is up.

Applique type is Channelized E1 - balanced

No alarms detected.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Primary.

Data in current interval (251 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

E1 1 is down.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Secondary.

Data in current interval (200 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 200 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 200 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 86400 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

E1 2 is administratively down.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Internal.

Data in current interval (249 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 249 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 249 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 86400 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

Velddefinities

Laten we kijken wat de gegevens in deze output betekenen. Elk veld en de definitie ervan worden in de onderstaande tabel uitgelegd:

Veld

Beschrijving

E1 0 is omhoog

Geeft aan dat de E1-controller 0 werkt. De status van de controller kan omhoog, omlaag of administratief omlaag zijn. De voorwaarden van de loskoppeling worden weergegeven zoals lokaal looped of van afstand voorzien.

Type applicatie

Geeft het type hardware-applicatie weer en geeft aan of het evenwichtig is.

opmaken

Toont het huidige vormtype. Het standaardformaat voor E1 is controle van de cyclische redundantie 4 (CRC4).

Lijncode

Toont de huidige lijncode. De standaardlijncodering voor E1 is HDB3.

Geen alarmen gedetecteerd

Alle alarmen die door de controller zijn gedetecteerd, worden hier weergegeven. De mogelijke alarmen zijn:

- De zender stuurt extern alarm.

- De zender stuurt een waarschuwingssignaal.

- Ontvanger heeft signaalverlies.

- Ontvanger krijgt AIS.

- Ontvanger heeft frame-verlies.

- Ontvanger heeft extern alarm.

- Ontvanger heeft geen alarm.

Gegevens in huidig interval (251 seconden verstreken)

Toont de huidige accumulatieperiode, die elke 15 minuten in een ophoping van 24 uur rolt. De accumulatieperiode bedraagt 1 tot 900 seconden. De oudste periode van 15 minuten valt van de achterkant van de accumulatiebuffer van 24 uur.

Overtredingen van lijncode

Geeft het optreden van een Bipolaire Violation (BPV) of Excessieve Zeros (EXZ) error event aan.

Pad-codeovertredingen

Geeft een fout in de frame-synchronisatiebit in de D4- en E1-no CRC-formaten, of een CRC-fout in de Extended Superframe (ESF) en E1-CRC-indelingen.

Schuifstukken

Geeft de replicatie of het wissen van de payload bits van een binnenlands interfacekader (DS1) aan. Er kan een vergissing plaatsvinden wanneer er een verschil is tussen de timing van een synchrone ontvangstaansluiting en het ontvangen signaal.

Verlies over het boekjaar

Geeft het aantal seconden aan dat een OOF-fout (Out of Frame) is gedetecteerd.

Lijnfout secs

Sectie fout lijn (LES) is een seconde waarin een of meer fouten in regels code worden gedetecteerd.

Goudmins

Een aangetaste minuut is één waarin het geschatte foutenpercentage groter is dan 1E-6 maar niet groter dan 1E-3.

Errored secs

In de ESF- en E1-CRC-verbindingen wordt een tweede fout gesignaleerd waarbij een van de volgende gebreken wordt gedetecteerd:

- Een of meer inbreuken op de padcode.

- Een of meer gecontroleerde Slip-gebeurtenissen.

Voor SF- en E1 no-CRC-links leidt de aanwezigheid van bipolaire schendingen ook tot een foutje.

Bursty Err secs

Een seconde met meer dan één maar minder dan 320 fouten in de padcodering, geen ernstig verkeerd frame en geen inkomende AIS defecten gedetecteerd. Gecontroleerde schuifschakelaars zijn niet in deze parameter opgenomen.

Severly Err secs

Voor ESF-signalen is dit een tweede geval waarin een van de volgende gebreken wordt gedetecteerd:

- 320 of meer fouten in de padcode-overtreding.

- Een of meer uit Frame defecten.

- Een AIS defect.

Voor E1-CRC signalen, een seconde met één van de volgende fouten:

- 832 of meer fouten in de padcode-overtreding.

- Een of meer uit Frame defecten.

Voor E1-nietCRC signalen is dit een seconde met overschrijdingen van de lijncode van 2048 of meer. Voor D4-signalen betekent dit een aantal van 1-seconden intervallen met framing-fouten of een defect aan frame of 1544 lijncodeoverschrijdingen

nutteloze seconden

Een telling van het totale aantal seconden op de interface. Dit veld wordt berekend door het aantal seconden te tellen dat de interface niet beschikbaar is.

Gerelateerde informatie

- E1-probleemoplossing

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen