Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Signalering van start Wink

Controleer de startvertraging van de gootsteen

De parameters van de eindtijd van de gootsteen wijzigen

Direct Start-signalering

Uitgestelde kiessignalering

Controleer de vertraging van kiessignalering

De parameters Vertraging wijzigen

Misvattingen in dial-peers starten

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden analoge, snelle en transmoderne signalering (E&M) voor begin van kiestoezicht besproken. Start Dial Supervision is het lijnprotocol dat definieert hoe de apparatuur de E&M stam inneemt en de adressignaleringsinformatie doorgeeft (uitzendt dual tone Multiflex (DTMF) cijfers). De drie hoofdprotocollen voor het toezicht op de startknop die worden gebruikt in de E&M-circuits zijn Direct Start, Wink Start en Delay Dial.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardwareversies:

- Cisco 1750, 2600, 2800, 3600, 3800 en VG200 routers

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

U kunt dit document gebruiken als referentie voor probleemoplossing voor problemen bij het toezicht op de bellen tussen Cisco-router/gateways en PBX-apparatuur/Telco-apparatuur (privé-sector).

Raadpleeg voor een overzicht van analoge E&M het overzicht van analoge E&M-signalering.

Raadpleeg voor informatie over analoge E&M-interfacetypen ( I - V ) en bedradingsproblemen de analoge E & M-interfacetypen en -schikkingen voor begrip en probleemoplossing.

Signalering van start Wink

Wink is het meest gebruikte protocol. Dit is het proces voor het starten van de gootsteen (zie het schema):

1. Oorspronkelijke zijkant neemt de romp in beslag door de haak af te gaan.

2. Het uiteinde van de zijde blijft leeg (aan de haak) totdat de apparatuur voor het verzamelen van de cijfers is aangesloten.

3. Zodra de eindzijde klaar is, krijgt hij een knipoogje. Een gootsteen is een haak aan de haak aan de Haak transitie. Deze overgangsperiode varieert van 100 tot 350 ms (zie het schema).

4. Zodra de bron de link heeft ontvangen (wat wordt geïnterpreteerd als een indicatie om verder te gaan), stuurt zij de adresinformatie (cijfers).

5. De vraag wordt dan naar zijn bestemming gebracht.

6. Als het verre einde antwoordt, beantwoorden de uiteindeigende zijsignalen het toezicht op de oorsprong door de haak af te gaan.

7. Beide uiteinden blijven uit de haak voor de duur van de oproep.

8. Elk eind kan de verbinding van de vraag door op de haak te gaan losmaken.

De belangrijkste reden voor het begin van de gootsteen (via Kort Start) is ervoor te zorgen dat de kant die de DTMF-cijfers ontvangt klaar is om ze te ontvangen. Voor PBX- en CO-producten (Central Office) zijn de DTMF-ontvangers een gezamenlijk goed en kunnen er minder van zijn dan er totaal lijnen en stammen zijn. Een andere reden is de terugdringing van de aarde. Grote klappen gebeuren als beide uiteinden van de romp tegelijkertijd proberen de romp in te nemen.

In Cisco 1750, 2600, 2800, 3600, 3800 en VG200 routers (met een E&M spraak-interfacekaart [VIC]) (met een E&M analoge persoonlijkheidsmodule [APM]) is de standaardvertraging 200 ms. Zie de knop Controleer de startvertraging bij het signaleren van de gootsteen voor meer informatie over het controleren en wijzigen van de parameters voor de vertraging van de gootsteen.

Controleer de startvertraging van de gootsteen

3660-2#show voice port 1/0/0

recEive And transMit 1/0/0 Slot is 1, Sub-unit is 0, Port is 0

Type of VoicePort is E&M

Operation State is DORMANT

Administrative State is UP

No Interface Down Failure

Description is not set

Noise Regeneration is enabled

Non Linear Processing is enabled

Non Linear Mute is disabled

Non Linear Threshold is -21 dB

Music On Hold Threshold is Set to -38 dBm

In Gain is Set to 0 dB

Out Attenuation is Set to 0 dB

Echo Cancellation is enabled

Echo Cancellation NLP mute is disabled

Echo Cancellation NLP threshold is -21 dB

Echo Cancel Coverage is set to 8 ms

Playout-delay Mode is set to adaptive

Playout-delay Nominal is set to 60 ms

Playout-delay Maximum is set to 200 ms

Playout-delay Minimum mode is set to default, value 40 ms

Playout-delay Fax is set to 300 ms

Connection Mode is normal

Connection Number is not set

Initial Time Out is set to 10 s

Interdigit Time Out is set to 10 s

Call Disconnect Time Out is set to 3 s

Ringing Time Out is set to 180 s

Wait Release Time Out is set to 30 s

Companding Type is u-law

Region Tone is set for US

Analog Info Follows:

Currently processing none

Maintenance Mode Set to None (not in mtc mode)

Number of signaling protocol errors are 0

Impedance is set to 600r Ohm

Station name None, Station number None

Translation profile (Incoming):

Translation profile (Outgoing):

Voice card specific Info Follows:

Operation Type is 2-wire

E&M Type is 1

Signal Type is wink-start

Dial Out Type is dtmf

In Seizure is inactive

Out Seizure is inactive

Digit Duration Timing is set to 100 ms

InterDigit Duration Timing is set to 100 ms

Pulse Rate Timing is set to 10 pulses/second

InterDigit Pulse Duration Timing is set to 750 ms

Clear Wait Duration Timing is set to 400 ms

Wink Wait Duration Timing is set to 200 ms

Wait Wink Duration Timing is set to 550 ms

Wink Duration Timing is set to 200 ms

Delay Start Timing is set to 300 ms

Delay Duration Timing is set to 2000 ms

Dial Pulse Min. Delay is set to 140 ms

Percent Break of Pulse is 60 percent

Auto Cut-through is disabled

Dialout Delay is 70 ms

De parameters van de eindtijd van de gootsteen wijzigen

Om de maximale hoeveelheid tijd aan te passen om op het knippersignaal te wachten nadat deze beslag heeft gelegd, gebruik de spraak-poorts commando-timing <msec>. De standaard is 550 ms.

Om de duur van de gootsteen aan te passen, gebruik de spraak-poorts commando timing-duur <msec>. De standaard is 200 ms.

Om de hoeveelheid tijd aan te passen die de spraak-poort op een netwerk van een aangesloten systeem wacht, gebruik de spraak-poorts van de timing-wachten <msec>. De standaard is 200 ms.

3660-2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3660-2(config)#voice-port 1/0/0

3660-2(config-voiceport)#timing ?

clear-wait         time of inactive seizure signal to declare call cleared in

milliseconds

delay-duration     Max delay signal duration for delay dial signaling in

milliseconds

delay-start        Timing of generation of delay start sig from detect

incoming seizure in milliseconds

dial-pulse         dial pulse

dialout-delay      delay before sending out digit or cut-thru

digit              DTMF digit duration in milliseconds

hookflash-in       Hookflash input duration in milliseconds

inter-digit        DTMF inter-digit duration in milliseconds

percentbreak       the break period of a dialing pulse

pulse              pulse dialing rate in pulses per second

pulse-inter-digit  pulse dialing inter-digit timing in milliseconds

wait-wink          Max time to wait for wink signal after sending outgoing

seizure in milliseconds

wink-duration      Max wink duration for wink start signaling in

milliseconds

wink-wait          Time to wait before sending wink signal after detecting

incoming seizure in milliseconds

3660-2(config-voiceport)#timing wait-wink ?

<100-5000>  milliseconds

3660-2(config-voiceport)#timing wait-wink 300

3660-2(config-voiceport)#timing wink-duration ?

<50-3000>  milliseconds

3660-2(config-voiceport)#timing wink-duration 250

3660-2(config-voiceport)#timing wink-wait ?

<100-5000>  milliseconds

3660-2(config-voiceport)#timing wink-wait 350

Raadpleeg voor meer informatie over de timing-opdrachten de opdrachten voor multiservice toepassingen.

Direct Start-signalering

Direct Start signalering is het meest fundamentele protocol. De oorspronkelijke kant gaat van de haak af, wacht een eindige tijd (200 ms bijvoorbeeld) en verstuurt de kiestoon vervolgens, zonder rekening te houden met het einde (zie het schema).

De methode voor het direct starten van een signalering is minder betrouwbaar dan de functie Wink Start. In Direct Start is er geen knippering van het einde die de oproep ontvangt om aan te geven dat het klaar is om cijfers te aanvaarden. In sommige situaties kan de PBX onder zware lading zijn en niet in staat zijn om een DTMF-ontvanger snel genoeg te switches om de cijfers uit het Cisco-product te ontvangen. In dat geval kan de oproep niet worden voltooid omdat het Cisco-product de DTMF-cijfers verstuurt voordat de PBX klaar is om deze te accepteren. Daarom is voor een maximale betrouwbaarheid de voorkeur gegeven aan het Wink Start boven Direct Start.

Uitgestelde kiessignalering

Het proces van de vertragingsfunctie wordt hier weergegeven (raadpleeg het schema):

1. De oorspronkelijke kant neemt de romp in beslag door de haak af te gaan.

2. De afsluitende zijde reageert op de inbeslagname door de haak te verlaten.

3. De eindkant blijft uit de haak totdat deze klaar is om adresinformatie te ontvangen.

4. Als de eindkant klaar is, gaat hij aan. Het off-haak interval is het vertragingswijzersignaal.

5. De oorspronkelijke zijde begint adresinformatie te verzenden.

6. De oproep wordt naar de bestemming gestuurd.

7. Als het verre einde antwoordt, beantwoorden de uiteindeigende zijsignalen het toezicht op de oorsprong door de haak af te gaan.

8. Beide uiteinden blijven uit de haak voor de duur van de oproep.

9. Elk eind kan de verbinding van de vraag door op de haak te gaan losmaken.

Uitgestelde start wordt gemaakt omdat er nog problemen zijn in het veld met Wink Start. Er is apparatuur in het veld die een gootsteen verstuurt, maar die was niet klaar om cijfers te ontvangen, net nadat de gootsteen was verstuurd.

De standaardvertraging in Cisco 1750, 2600, 2800, 3600, 3800 en VG200 (via een E&M VIC) is 200 ms. Zie de voorbeelduitvoer van de vertragingsindicator Uitgestelde vertraging controleren voor meer informatie over het controleren en wijzigen van de parameters voor uitgestelde bellen.

Controleer de vertraging van kiessignalering

3660-2#show voice port 1/0/1

recEive And transMit 1/0/1 Slot is 1, Sub-unit is 0, Port is 1

Type of VoicePort is E&M

Operation State is DORMANT

Administrative State is UP

No Interface Down Failure

Description is not set

Noise Regeneration is enabled

Non Linear Processing is enabled

Non Linear Mute is disabled

Non Linear Threshold is -21 dB

Music On Hold Threshold is Set to -38 dBm

In Gain is Set to 0 dB

Out Attenuation is Set to 0 dB

Echo Cancellation is enabled

Echo Cancellation NLP mute is disabled

Echo Cancellation NLP threshold is -21 dB

Echo Cancel Coverage is set to 8 ms

Playout-delay Mode is set to adaptive

Playout-delay Nominal is set to 60 ms

Playout-delay Maximum is set to 200 ms

Playout-delay Minimum mode is set to default, value 40 ms

Playout-delay Fax is set to 300 ms

Connection Mode is normal

Connection Number is not set

Initial Time Out is set to 10 s

Interdigit Time Out is set to 10 s

Call Disconnect Time Out is set to 3 s

Ringing Time Out is set to 180 s

Wait Release Time Out is set to 30 s

Companding Type is u-law

Region Tone is set for US

Analog Info Follows:

Currently processing none

Maintenance Mode Set to None (not in mtc mode)

Number of signaling protocol errors are 0

Impedance is set to 600r Ohm

Station name None, Station number None

Translation profile (Incoming):

Translation profile (Outgoing):

Voice card specific Info Follows:

Operation Type is 2-wire

E&M Type is 1

Signal Type is delay-dial

Dial Out Type is dtmf

In Seizure is inactive

Out Seizure is inactive

Digit Duration Timing is set to 100 ms

InterDigit Duration Timing is set to 100 ms

Pulse Rate Timing is set to 10 pulses/second

InterDigit Pulse Duration Timing is set to 750 ms

Clear Wait Duration Timing is set to 400 ms

Wink Wait Duration Timing is set to 200 ms

Wait Wink Duration Timing is set to 550 ms

Wink Duration Timing is set to 200 ms

Delay Start Timing is set to 300 ms

Delay Duration Timing is set to 2000 ms

Dial Pulse Min. Delay is set to 140 ms

Percent Break of Pulse is 60 percent

Auto Cut-through is disabled

Dialout Delay is 300 ms

De parameters Vertraging wijzigen

Om de duur van het vertragingssignaal aan te passen, gebruikt u de vertragingsduur van de spraak-poorts timing <msec>. De standaard is 2000 ms.

Om de minimale vertraging vóór lijnbezetting voor uitgaande oproepen aan te passen, gebruik de spraak-poorts commando timing-startvertraging <msec>. De standaard is 300 ms.

3660-2(config)#voice-port 1/0/1

3660-2(config-voiceport)#timing ?

clear-wait         time of inactive seizure signal to declare call cleared in

milliseconds

delay-duration     Max delay signal duration for delay dial signaling in

milliseconds

delay-start        Timing of generation of delay start sig from detect

incoming seizure in milliseconds

dial-pulse         dial pulse

dialout-delay      delay before sending out digit or cut-thru

digit              DTMF digit duration in milliseconds

hookflash-in       Hookflash input duration in milliseconds

inter-digit        DTMF inter-digit duration in milliseconds

percentbreak       the break period of a dialing pulse

pulse              pulse dialing rate in pulses per second

pulse-inter-digit  pulse dialing inter-digit timing in milliseconds

wait-wink          Max time to wait for wink signal after sending outgoing

seizure in milliseconds

wink-duration      Max wink duration for wink start signaling in

milliseconds

wink-wait          Time to wait before sending wink signal after detecting

incoming seizure in milliseconds

3660-2(config-voiceport)#timing delay-duration ?

<100-5000>  milliseconds

3660-2(config-voiceport)#timing delay-duration 1000

3660-2(config-voiceport)#timing delay-start ?

<20-2000>  milliseconds

3660-2(config-voiceport)#timing delay-start 100

Raadpleeg voor meer informatie over de timing-opdrachten de opdrachten voor multiservice toepassingen.

Misvattingen in dial-peers starten

Soms heeft de PBX een ander protocol voor het toezicht op de Start voor inkomende en uitgaande oproepen. Dit kan leiden tot grillig gedrag als het eindresultaat niet is ingesteld om deze conditie goed aan te kunnen. Deze algemene regel geldt:

- Een interface met onmiddellijke start kan meestal worden opgeroepen op een interface met het begin van het wasprogramma.

- Een interface met onmiddellijke start kan meestal een oproep naar een interface met vertragingsbellen plaatsen als de vertragingstoot korter is dan de vertraging met de onmiddellijke start. Anders is de bediening grillig.

- Een interface met het begin van de gootsteen kan gewoonlijk een vraag in een interface van de Eindtijd veroorzaken als er een vertragingspuls is. Anders blijft de oproep hangen met 50 procent kans om te werken of niet.

- Een vertragingsinterface kan een vraag in een onmiddellijke interface met Start of Wink Start veroorzaken.

Gerelateerde informatie

- Voice - Analoge E&M-signalering - Overzicht

- Analoge E&M-interfacetypen en -bedradingsregelingen begrijpen en probleemoplossing

- Opdrachten voor multiservice toepassingen

- Spraakpoorten configureren

- E&M kabelaansluitingen voor Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC op Lucent PBX G3R E&M Trunk

- E&M kabelaansluitingen om Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC aan te sluiten op Nortel PBX-optie 11 E&M Trunk

- Ondersteuning voor spraaktechnologie

- Productondersteuning voor spraak- en IP-communicatie

- Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen