Inhoud

Inleiding

Wat is Power over Ethernet?

Wat is het verschil tussen inline voeding en PoE?

Wat is het verschil tussen de oorspronkelijke Cisco PoE-producten en de standaard IEEE 802.3af?

Welke IP-telefoonmodellen ondersteunen de Cisco standaard methode voor het detecteren van apparaten?

Welke IP-telefoonmodellen ondersteunen de IEEE-standaardmethode voor het detecteren van apparaten?

Kan een Cisco switch worden gedwongen om pre-standaard PoE aan een 802.3af-conforme IP telefoon te verstrekken?

Ondersteunt de Catalyst 3750 switch Cisco pre-standaard conforme IP-telefoons?

Hoe bepaalt ik of de IP-telefoons die inline voeding ontvangen de Cisco pre-standaard PoE-versie of de IEEE 802.3af-standaard gebruiken?

Een Catalyst 3560 switch met 48 poorten ondersteunt 370 W. Omdat C7941G-GE een Klasse 3 apparaat is, is er tot 15.4W voor nodig. Kan dit worden teruggebracht tot 7 W zodat de switch alle 48 telefoons kan bedienen?

Als de PoE-standaard wordt gebruikt, waarom onderhandelt de 7970G IP-telefoon met 15.4W met het 802.3af-protocol?

Wat zijn de energievereisten voor de verschillende modellen van de IP-telefoonmodellen?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Power over Ethernet (PoE) is de mogelijkheid voor de LAN switching infrastructuur om stroom over een koperen Ethernet-kabel aan een eindpunt of aangedreven apparaat te leveren.

Deze mogelijkheid werd ontwikkeld en voor het eerst door Cisco geleverd in 2000 om de opkomende IP-telefonie-implementaties te ondersteunen. IP-telefoons, zoals desktop PBX-telefoons, hebben energie nodig voor hun gebruik en PoE maakt schaalbare en beheerde energielevering mogelijk en vereenvoudigt implementaties van IP-telefonie.

Hoewel IP-telefoons en Wireless Access Point (AP's) het meest intuïtieve gebruik voor PoE zijn, opent de opkomst van de 802.3af-standaardisering van PoE de deur naar een nieuwe generatie netwerkaangesloten apparaten, zoals videocamera's, verkooppunten, beveiligingstoegangscontrole-apparaten (kaartscanners), bouwautomatisering en industriële automatisering.

PoE belooft een nieuwe wereld van netwerk apparaten te creëren aangezien het voorzien in macht en gegevensconnectiviteit via bestaande Ethernet kabels.

Dit document beantwoordt een aantal van de meest vaak gestelde vragen over de vereisten van de de telefoonmacht van Cisco IP.

Q. Wat is Power over Ethernet?

A. Power over Ethernet (PoE) is de mogelijkheid om 48 VDC-voeding via dezelfde koperkabel te leveren als Ethernet. Er zijn twee primaire elementen nodig om PoE te implementeren. Zij zijn:

- Power sourcing-apparatuur (PSE)—de LAN switch of bronvoeding die via Ethernet wordt geleverd

- het aangedreven apparaat (PD)—het eindapparaat dat de macht van de Ethernet-kabel accepteert en gebruikt voor de werking ervan

Wat is het verschil tussen inline voeding en PoE?

A. Ze zijn hetzelfde. Toen Cisco Systems® voor het eerst aangedreven Ethernet-poorten introduceerde, werd de technologie inline voeding genoemd. Om universele terminologie toe te staan, gebruikt Cisco nu "Power over Ethernet" of "PoE" voor alle implementaties, standaard of standaardstandaarden.

Q. Wat is het verschil tussen de oorspronkelijke Cisco PoE-producten en de standaard IEEE 802.3af?

A. De verschillen omvatten:

- de hoeveelheid vermogen die beschikbaar is voor het aangesloten apparaat

- de methode die wordt gebruikt voor het ontdekken van het apparaat

- de manier waarop het apparaat uit de bedrading wordt verwijderd wanneer een aangedreven apparaat wordt verwijderd

Q. Welke IP-telefoonmodellen ondersteunen de Cisco standaardmethode voor het detecteren van apparaten?

A. Deze Cisco IP-telefoons kunnen Cisco pre-standaard PoE accepteren van een kaart die geïntegreerd is met een Cisco Catalyst switch of een Catalyst inline Power patchpaneel:

- 7985 G

- 7960G

- 7940G

- 7910G

- 7910G + SW

- 7912G

- 7905 G

- 7902G

- 7962G

- 7975G

- 802.3af

Deze telefoons kunnen de lokale voeding uit een voedingskabel (CP-PWR-CUBE-2=) halen naast een land of een regionaal specifiek voedingskabel (CP-PWR-CORD-xx=).

Q. Welke IP-telefoonmodellen ondersteunen de IEEE-standaardmethode voor het detecteren van apparaten?

A. Deze Cisco IP-telefoons ondersteunen IEEE 802.3af PoE:

- 7961G-1 GE switch

- 7971G-GE switch

- 7931G

- 7941G-1 GE switch

- 7945 G

- 7965G

- 7975G

Opmerking: deze Cisco IP-telefoons ondersteunen zowel de Cisco standaard PoE- als IEEE 802.3af PoE:

- 7970G

- 7961G

- 7906G

- 7941G

- 7911G

- 7962G

Q. Kan een Cisco switch worden gedwongen om pre-standaard PoE aan een 802.3af-conforme IP telefoon te verstrekken?

A. Er is geen manier om de switch te dwingen om pre-standaard PoE te leveren, omdat de toewijzing van de macht automatisch gebeurt door onderhandelingen.

Cisco-switches met PoE-mogelijkheid voorzien automatisch van stroom naar aangesloten, pre-standaard aangedreven apparaten, zoals Cisco IP-telefoons en Cisco Aironet-access points, en naar IEEE 802.3af-compatibele apparaten als de switch zegt dat er geen stroom is op het circuit. Dit betekent dat de switch energie levert aan elk niet-Cisco apparaat dat geen Cisco Discovery Protocol (CDP) heeft, zolang dit een IEEE 802.3af-compatibel apparaat is.

Concluderend werken Cisco PoE-apparaten en 802.3af-conforme apparaten dienovereenkomstig, en de switch kan geen PoE van vóór de standaard aan een 802.3af-apparaat of 802.3af-voeding aan een Cisco pre-standaard apparaat leveren.

Q. steunt de Catalyst 3750 switch Cisco pre-standaard conforme IP telefoons?

A. De Catalyst 3750 switch ondersteunt zowel de Cisco standaard PoE-methode als de IEEE 802.3af PoE-standaard. De switches voorzien automatisch van stroom naar aangesloten pre-standaard aangedreven apparaten, zoals Cisco IP-telefoons en Cisco Aironet access points, en naar IEEE 802.3af-compatibele aangedreven apparaten als de switch zegt dat er geen stroom op het circuit is.

Er kunnen echter problemen zijn wanneer u een aantal pre-standaard compatibele apparaten van derden aansluit op Catalyst 3750, omdat de apparaten van derden verschillende spelden kunnen gebruiken om stroom te detecteren. Bij apparatuur die voldoet aan de normen van derden, dient u met de fabrikant te controleren of de pennen op elkaar zijn afgestemd om het vermogen te detecteren.

Q. Hoe kan ik bepalen of de IP-telefoons die inline voeding ontvangen de Cisco standaard PoE-versie of de IEEE 802.3af-standaard gebruiken?

A. Cisco op standaarden gebaseerde Power over Ethernet voorziet in voeding voor Cisco IP-telefoons, Cisco draadloze access points en alle apparaten van derden die aan IEEE 802.3af worden onderworpen met dezelfde Ethernet-kabel die de gegevens vervoert. Cisco Catalyst 3750 en 3560 Power over Ethernet ondersteunt zowel de Cisco-standaard Power over Ethernet-implementatie als de IEEE 802.3af Power over Ethernet-implementatie. Dit garandeert compatibiliteit en investeringsbescherming in de toekomst.

De Catalyst 3750/3560 PoE switches ondersteunen zowel de Cisco standaard Power over Ethernet als de op standaarden gebaseerde Power over Ethernet methoden voor PD-detectie. Beide detectiemethoden zijn tegelijkertijd actief en één van beide kan worden gebruikt om een geldige PD te detecteren. De Catalyst 3750/3560 PoE switches controleren periodiek alle poorten, al dan niet aangedreven, om hun status en de energiestatus van aangesloten apparaten te controleren.

Cisco Catalyst 3750/3560 PoE-switches ondersteunen Cisco pre-standaard PD detectiesystemen en alle op standaarden gebaseerde conforme PD's. De meeste Cisco gemaakte PD's, pre-standaard of standaard, ondersteunen Cisco Discovery Protocol (CDP). Zodra de voeding wordt toegepast op een poort die een pre-standaard of standaard Cisco PD bevat, wordt CDP gebruikt om de eigenlijke energiebehoefte te bepalen en wordt het budget voor de systeemvoeding dienovereenkomstig aangepast.

Voor Cisco pre-standaard PDs, als CDP is ingeschakeld op de switch, wordt 15.4W aanvankelijk toegewezen en dan verder verfijnd wanneer het CDP-bericht wordt ontvangen van de PD. Als CDP is uitgeschakeld aan de switch of als de PD het veld Aan/Uit-eisen van het CDP-bericht niet ondersteunt, wordt de initiële toewijzingswaarde van 15,4W gebruikt gedurende de gehele verbindingsperiode.

Voor op standaarden gebaseerde conforme PD's classificeert de Catalyst 3750/3560 Power over Ethernet-controller de PD in de detectiefase en wijst een vereist energiebudget toe op basis van de IEEE-klasse. Als een PD zowel IEEE 802.3af als Cisco pre-standaard ondersteunt, wordt de PD gedetecteerd als een IEEE-apparaat. De Catalyst 3750/3560 PoE-switches classificeren de PD in de detectiefase en toewijzen een vereist stroombudget op basis van de IEEE-klasse. Vervolgens bepaalt een CDP-bericht het werkelijke stroomverbruik voor de PD, mits CDP op de switch is ingeschakeld. Als de gevraagde stroom via CDP hoger is dan het geclassificeerde vermogen van de PoE-controller, wordt het gevraagde vermogen ingesteld op de PoE-controller-IEEE-klasse.

Omdat dit alles automatisch gebeurt, is het niet mogelijk om te bepalen of de IEEE-standaard of de pre-standaard run.

Q. Een Catalyst 3560 switch met 48 poorten ondersteunt 370 W. Omdat C7941G-GE een Klasse 3 apparaat is, is er tot 15.4W voor nodig. Kan dit worden teruggebracht tot 7 W zodat de switch alle 48 telefoons kan bedienen?

A. Als Cisco Discovery Protocol (CDP) ingeschakeld is, hoeft dit niet tot 7 W te beperken. De telefoon wordt geclassificeerd als een Klasse 3 apparaat wanneer het voor het eerst omhoog gaat, maar nadat het omhoog gaat, stelt CDP het gewenste vermogensniveau in op de 3560 tot 7 W. Dit staat de switch toe om 48 poorten van telefoons te ondersteunen.

Opmerking: als u C7941G-GE gebruikt, is het niet mogelijk om alle 48 telefoons aan te zetten. De C7941G-GE trekt gewoonlijk 12.9W aan. Het totale beschikbare vermogen is 370 W, en voor 48 poorten wordt dit gelijkmatig verdeeld tot ~7,71 W per poort. In dit geval kan de 3560 switch alleen 28 telefoons ondersteunen die elk 12.9W tekenen.

Q. Wanneer de standaard PoE wordt gebruikt, waarom onderhandelt de 7970G IP-telefoon met 15.4W met het 802.3af-protocol?

A. Een apparaat dat door Cisco IEEE+CDP wordt aangedreven, zoals een Cisco IP-telefoon 7970G, wordt in de energiebesparende modus (6.3W) geïnstalleerd en geeft een CDP-bericht (Cisco Discovery Protocol) door met een lengte-waarde (ILP) van het inline voeding dat de Power Source Equipment (PSE) informeert over de werkelijke voeding die door het apparaat vereist is. Als de macht minder is dan standaard 15.4W, erkent de PSE het verzoek met zijn beschikbare macht en wijzigt zij het energiebudget van de PSE. Als het verzoekende aangedreven apparaat het energiebudget voor de lijnkaart of de switch overschrijdt, wordt de poort uitgeschakeld, of blijft de poort in de energiebesparende modus (7W).

Dit beheerschema wordt geïmplementeerd om compatibiliteit en investeringsbescherming op de geïnstalleerde basis van Cisco Catalyst pre-standaard Power over Ethernet kabellijnkaarten en switches te bieden. Cisco IP-telefoons zijn energiezuinig en vereisen 6,3 W maximale voeding zoals weerspiegeld in de pre-standaard Power over Ethernet-implementatie. De ontwikkeling van nieuwe krachtige apparaten, zoals draadloze access points en IP-telefoons met gekleurde LCD-schermen, vereist echter extra kracht die niet kan worden geleverd met de pre-standaard implementaties. Omdat apparaten die door Cisco worden aangedreven in de energiebesparende modus worden opgetild, kunnen Cisco krachtige apparaten, zij het met verminderde functionaliteit, op twee pre-standaard lijnkaarten werken. Bovendien kan de PSE, aangezien apparaten die door Cisco worden aangedreven hun exacte energievereisten expliciet aan de PSE-Fractie laten zien, nauwkeurig het energieverbruik realiseren omdat alleen de energie die daadwerkelijk vereist is door het aangedreven apparaat wordt toegewezen.

Deze managementintelligentie maakt een betere toewijzing van middelen mogelijk, omdat aangedreven apparaten ongebruikte energie kunnen teruggeven aan het elektriciteitsbudget van de PSE. Bijvoorbeeld, als een aangedreven apparaat van IEEE 802.3af klasse 3 9W vereist, moet de PSE voor de volledige 15.4W begroting maken ook al tekent het apparaat slechts 9W. Dit is 6,4 W afval op het aangedreven apparaat. Als er meerdere 9W apparaten aanwezig zijn, verspilt het genoeg energiebudget om energie te ontzeggen aan andere apparaten die minder stroom hebben. Aangezien Cisco Discovery Protocol expliciet het benodigde vermogen aangeeft, wordt de verspilde stroom teruggebracht naar het PSE-energiebudget.

De PSE controleert af en toe of het aangedreven apparaat nog aanwezig is en vereist stroom en voert ook controles uit om omstandigheden te detecteren, zoals een kortsluiting tussen verzenden en ontvangen paar. Cisco implementeert twee mechanismen om deze voorwaarden te detecteren. Het eerste is een verlenging van het pre-standaard zoekprotocol, waarbij een ontdekkingssignaal periodiek wordt doorgegeven. Als het ontvangen zoeksignaal dezelfde amplitude heeft als het verzonden signaal, verwijdert de PSE de kracht omdat er een kortsluiting is. Als de PSE een ontdekkingssignaal ontvangt dat wordt verzwakt door het lage-passfilter, onderhoudt de PSE de stroom op het aangedreven apparaat. IEEE 802.3af-2003 is het tweede mechanisme dat door Cisco wordt ondersteund. Met dit mechanisme wordt het opgenomen vermogen gemonitord en als het gedurende een bepaalde periode een specifieke waarde overschrijdt, wordt de stroomvoorziening naar de haven afgesloten.

Q. Wat zijn de energievereisten voor de verschillende modellen van IP-telefoons?

- CP-7902G (6,3 W)

- CP-7905G (6,3 W)

- CP-7910-SW (6,3 W)

- CP-7910G (6,3 W)

- CP-7912G (6,3 W)

- CP-7940G (6,3 W)

- CP-7960G (6,3 W)

- CP-7906G (5 W) (klasse 2)

- CP-7911G (5 W) (klasse 2)

- CP-7941G (6,3W) (klasse 2)

- CP-7941G-GE (12.9W) (klasse 3)

- CP-7961G (6,3W) (klasse 2)

- CP-7961G-GE (12.9W) (klasse 3)

- CP-7970G (10,25W) (klasse 3)

- CP-7971-G-GE (15,4W) (klasse 3)

- CP-7985G (12,55W) (klasse 0, niet volledig helderheid)

- IEEE 802.3af-apparaat - klasse 0 (15.4W)

- IEEE 802.3af-apparaat - klasse 1 (4W)

- IEEE 802.3af-apparaat - klasse 2 (7W)

- IEEE 802.3af-apparaat - klasse 3 (15.4W)

Gerelateerde informatie

- Cisco FAQ-telefoon voor technische ondersteuning

- IEEE 802.3 inline voeding

- Ondersteuning voor spraaktechnologie

- Productondersteuning voor spraak en Unified Communications

- Aanbevolen lezen: Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems