Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Conventie voor firmware-nummering

Firmware die is aangeboden door CUCM

Methoden

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de IP-telefoon firmware lading vanaf de Cisco IP-telefoon moet worden gevonden en ook vanaf een externe locatie.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Catalyst 6500 Switch

- IP-telefoon CP-7941G

- Cisco Unified Communications Manager 7.x

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Conventie voor firmware-nummering

Deze conventies worden gebruikt voor het benoemen van de IP-telefoonfirmware:

SCCP firmware: P003xxyyzzww.bin: waarbij x de belangrijkste versie vertegenwoordigt, y de belangrijkste subversie vertegenwoordigt, vertegenwoordigt z de onderhoudsversie en w de onderhoudssubversie.

SIP firmware: P0S3-xx-y-zz: waarbij x de belangrijkste versie vertegenwoordigt, vertegenwoordigt y de kleinere versie en z de subversies.

MGCP firmware: P0M3-xx-y-zz: waarbij M het derde teken is. De belangrijkste, kleine en subversies voor MGCP zijn consistent met het SIP-naamverdrag

Voor Java-gebaseerde IP-telefoons worden de volgende naamgevingsconventies gebruikt voor beeldbestanden.

SCCP firmware: TERMnn.xx-y-z-ww of SCCPnn.xx-y-zz-ww: waar n het type telefoon vertegenwoordigt, vertegenwoordigt x de belangrijkste versie, y de belangrijkste subversie, z de onderhoudsversie en w de onderhoudssubversie.

Firmware die is aangeboden door CUCM

Voltooi deze stappen om de softwareversies te bekijken die de Cisco Unified Communications Manager biedt:

1. Meld u aan bij de Cisco Unified Communications Manager-beheerpagina.

2. Navigeer naar apparaat > Apparaatinstellingen > Apparaatstandaardinstellingen.

De lijst Configuration voor Apparaten wordt weergegeven. Deze lijst toont de firmware die de IP-telefoon zal laden wanneer het registreert met CUCM. In dit voorbeeld zal de Cisco 7961 IP-telefoon SCCP 41.8-4-1S laden wanneer deze wordt geregistreerd bij Cisco Unified Communications Manager.

Methoden

Voltooi een van deze methoden om de firmware versie van een IP-telefoon te vinden:

- U kunt de firmware versie rechtstreeks benaderen via de telefoon vanuit het menu Instellingen.

1. Druk op Instellingen, ga omlaag en selecteer Status.

2. Scrolt neer, en selecteer Firmware versies.

Dit toont de versies van de verschillende soorten lading.

- Als de IP-telefoon op een externe locatie is gelegen, stelt u het net in op de Cisco-switch waarop de IP-telefoon is aangesloten en geeft u de opdracht toont de buren <module/poort> in detail.

- Als u het IP-adres van de IP-telefoon kent, kunt u direct de HTTP-interface van de IP-telefoon benaderen.

Open een webbrowser en voer http:// in< ip-telefoon-ip-adres>/. Waar het IP-adres van de IP-telefoon het IP-adres is.

Hier is een link naar de video in de Cisco Support Community die de procedure uitlegt om de firmware-versie te vinden die op een Cisco IP-telefoon wordt uitgevoerd: De firmware-versie zoeken op basis van een Cisco IP-telefoon

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning voor spraaktechnologie

- Productondersteuning voor spraak en Unified Communications

- Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems