Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Cisco ICM Server Name Convention

Typen Cisco ICM servers

Naam

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de naamconventies die Cisco toepast op de naam van Cisco Intelligent Contact Management (ICM) servers.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco ICM

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ICM releases eerder dan versie 7.0

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Cisco ICM Server Name Convention

Opmerking: Deze naamconventie is niet verplicht, maar is gewoon een aanbeveling. Gebruik een standaardnaamconventie om het beheer en de ondersteuning van Cisco ICM servers en toepassingen te vereenvoudigen.

Typen Cisco ICM servers

Deze vijf types van Cisco ICM servers maken deel uit van de kern van Cisco ICM product:

- router

- Logger

- Perifere gateway (PG)

- Administratief werkstation (AW)

- Historische gegevensserver (HDS)

Naam

De gebruikte naamconventie suggereert dat een bepaalde systeemnaam uit drie aaneengesloten acroniem bestaat:

- geo : De drie letters staan voor Geotel.

- Naam van de klant: Een afkorting of afkorting van de naam van de klant. Deze naam van een klantinstantie is dezelfde instantie die u in de ICM instelling definieert en is beperkt tot 5 tekens.

- Naam knooppunt: Er wordt een afkorting gebruikt voor het type knooppunt:

- Voor een ICM-oproeprouter is de knoopnaam = rtr

- Voor een ICM Logger is de notennaam = lgr

- Voor een ICM PG de notennaam = pgnx

- n is de PG nummer 1, 2, 3......

- x is a of b.

- Voor een simpele PG site is er slechts een PG.

- Voor een tweezijdige PG site is er een PG en een b PG.

- Voor een AW is de naam van het knooppunt = wn, waarbij n het AW nummer 1, 2, 3 is.....n.

Bijvoorbeeld, voor een volledig overtollig ICM systeem geïnstalleerd voor een klant genoemd Cisco:

- De drie letters acroniem geo begint de servernaam.

- Het acroniem dat voor Cisco is geselecteerd is Cisco.

- Het acroniem voor elke server is gebaseerd op het type systeem (zie Node naam hierboven).

Hier zijn een paar voorbeelden:

Servernaam apart gebroken

Beschrijving van de server

Servernaam

geo drie letters acronym

Afkorting van de naam van de klant

Soort knooppunt

Aantal knooppunten

GespreksrouterA

geocscortra

geo

scène

rtr

a

Call RouterB

geocscortrant

geo

scène

rtr

b

LoggerA

geocscolgra

geo

scène

GRR

a

LoggerB

geocscolgrb

geo

scène

GRR

b

PG1

geocscopg1a

geo

scène

pg

1 bis

PG25

geocscopg25a

geo

scène

pg

25 bis

AW

geocscoorde1

geo

scène

dooi

1

HDS

Geocellen1

geo

scène

hoop

1

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems