Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Cisco PGW 2200 - SS7 COT-configuratie en probleemoplossing in de signaleringsmodus

SS7 COT Working

SS7 COT Configuration op Cisco PGW 2200

SS7 COT-probleemoplossing op Cisco PGW 2200 in signaleringsmodus

SS7 COT Problemen oplossen op Cisco PGW 2200 in Call Control

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt uit hoe Continuïteit Testing (COT) voor Cisco PGW 2200 in de geconfigureerde signaleringsmodus werkt. COT is een geautomatiseerde diagnostische procedure die tussen switches wordt uitgevoerd in het Signaling System 7 (SS7) Public Switched Telephone Network (PSTN) om ervoor te zorgen dat circuits in bedrijf zijn en geen excessief signaalverlies ervaren. Deze validatie wordt uitgevoerd door tones over het toonderkanaal te verzenden. Het wordt steekproefsgewijs uitgevoerd. Op 10% van de oproepen bijvoorbeeld (in Cisco PGW 2200 wordt het steekproefpercentage gedefinieerd door CotPercentage).

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden kennis moeten hebben van deze onderwerpen:

- Cisco Media Gateway Controller release 7

- Cisco Media Gateway Controller release 9

- Continuïteit testen

- COT SS7 - ISUP timers (zie ITU Q.704 - Section 16.8 voor nadere uitleg).

- COT-tests - Zie ITU Q.784 - Sectie 1.4.x: Testoproep voor continuïteit en paragraaf 6.1.x: controleoproep voor continuïteit.

- COT SS7 - Application of the ISDN user part of CCITT Signaling System No. 7 voor internationale ISDN-interconnects (zie Q.767 ).

- GR-246-CORE Bijlage B - legt uit hoe snel de één-generatie moet worden gegenereerd, hoe snel COT moet worden gedetecteerd, en hoe lang de toon moet worden herkend

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Cisco PGW 2200-software-switch.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Aangezien het pad aan toonder verschilt van het signaleringspad, vereist SS7 specifieke middelen om het kanaal aan toonder te valideren voordat de oproep wordt opgesteld.

COT wordt gevraagd door Cisco PGW 2200 dat is gebaseerd op een IAM-verzoek of als een afzonderlijk SS7 ISUP-bericht met behulp van het Continuïteit Control Application (CCR) of Circuit Reservation Message (CRM). Twee soorten COT zijn Loopback en Transponder (Tone check) methoden (zie de tabel). De bestemming Cisco PGW 2200 plaatst het verwante circuit in ofwel Loopback-modus 2010 Hz of in Transponder-modus 1780 Hz (zie de tabel). De Loopback-vorm van COT wordt gebruikt op 4-draads stammen. In het geval van twee draden, wanneer de oorspronkelijke switch een toon stuurt, stuurt de ontvangende switch een andere frequentie-toon als reactie. Dit is de transpondermodus van COT. Als de circuittests tijdens COT mislukken, wordt er informatie gegenereerd die diagnostische software in staat stelt om de stam uit te drukken, die kan worden gecontroleerd met de MML (Man-machine Language) opdracht rtrv-alms. De oproepen kunnen niet naar het circuit worden gestuurd en de oproeproutering is mislukt.

COT Type (Lijn en/of Ton) NI2+

Tones Rx

Tones Tx

Loop

2010

2010

Tone

1780

2010

Cisco PGW 2200 - SS7 COT-configuratie en probleemoplossing in de signaleringsmodus

De Cisco PGW2200-softwaretoepassing voert de taken voor signalering en/of gespreksbeheer uit. In dit gedeelte wordt gesproken over de signaleringsmodus. De Cisco PGW 2200 verstuurt NI2+ opdrachten naar NAS om tonen of loopback-circuit te verzenden en detecteren.

- Beëindiging - Cisco PGW 2200 ontvangt een IAM, CCR of CRM die aangeeft dat COT vereist is.

Enkele toon (lijn)

- Originatie - Cisco PGW 2200 verstuurt een AIM, CCR of CRM met de vermelding dat COT vereist is.

- Enkele toon (lijn)

- Percentage gebaseerd (0 - 100%)

- De Cisco PGW 2200 MML tst-cot opdracht.

SS7 COT Working

Kijk naar een SS7 snuifsporen (Cisco Snooper PT-MTC) voor een SS7 IAM bericht. Dit wordt gebruikt om het bericht in de IAM op CONTINUÏTEIT CONTROLE IND te controleren dat een waarde heeft die gelijk is aan 1. Dit geeft aan dat u een CCR moet doen die op dit circuit vereist is.

Opmerking: Er wordt geen test uitgevoerd voor het geval de waarde gelijk is aan 0 (0 Continency_check_not_requirements).

ISUP. -> IAM (01) CIC=0001

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            1

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x08

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND    1 Continuity_check_required_on_this_circuit

<snip>

******************       END_OF_MSG              ******************

14:37:21.854899  10.15.13.6:3001  10.15.13.132:3001

NMM....... -> NSCMD_REQ (03) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04)

IN_TONE: 218     OUT_TONE: 218

14:37:21.865164  10.15.13.132:3001  10.15.13.6:3001

NMM....... -> NSCMD_RES (02) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04) RESULT: SUCCESSFUL (02)

14:37:23.796451  214-110-005   214-110-035  ITU ISUP. -> COT (05) CIC=0001

SLS=123 Pr:2 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

U kunt de status op het ISDN-interfacekanaal (NAS) van de netwerktoegangsserver controleren met behulp van de ISDN-dienst. U kunt ook de status van het B-kanaal controleren, dat momenteel de COT-tests naar staat 5 stuurt [Behoud in behandeling].

nas#show isdn service 2

PRI Channel Statistics:

ISDN Se2:23 SC, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart  5=Maint_Pend)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Channel blocked? (0=No 1=Yes)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS7 COT Configuration op Cisco PGW 2200

Als u de configuratie wilt controleren met behulp van MML, voert u de opdracht prov-rtrv:sigsvcprop uit om de COT-instellingen te ontdekken. U moet de eigenschappen bewerken.dat u MML-opdrachten gebruikt om de methode (Loop of Tone) en de tonen (2010 en 1780) correct in te stellen.

PGW2200a mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="ss7path"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:07:36.727 MET

M  RTRV

"session=cot11:sigsvcprop"

/*

ACCRespCatName = default

ACCRespCntlInhibit = 0

ACLDur = 5

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

<snip>

COLDefaultAllowed = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

CotPercentage = 0

EchoCanRequired = 0

ExtCOT = Loop

<snip>

Info: Percentage (0-100) is the percentage of the trunk group COT has passed

Opmerking: In het algemeen zijn MML opdrachten niet hoofdlettergevoelig (ExtCOT is een voorbeeld van een hoofdlettergevoelig opdracht). Echter, de eigenschap waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Zo wijzigt u de waarde:

PGW2200a  mml>prov-sta::srcver="active",dstver="cot11"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:05:49.681 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",ExtCOT="Loop"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:11:34.972 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",CotInTone="2010"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-03 16:51:50.233 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-cpy or prov-dply

Opmerking: de twee waarden die voorzienbaar zijn, zijn 1780 en 2010 voor de COT-tonen. Tabel 4-4: Provisionable Properties maakt een lijst van de eigenschappen die beschikbaar kunnen worden gesteld en geeft aan of de aangepaste eigenschap waarde van kracht wordt zonder de Media Gateway Controller software te stoppen en opnieuw te starten.

Op de NAS is geen COT-configuratietaak vereist. Houd er rekening mee dat u voor een Nailed-oplossing ISDN switch-type ISDN switch-type tussen de PGW 2200 en NAS gebruikt.

SS7 COT-probleemoplossing op Cisco PGW 2200 in signaleringsmodus

Als u een COT-teststoring tegenkomt, kan dit op Cisco PGW 2200 op verschillende manieren worden bekeken. Het eenvoudigst is het gebruik van de MML voorziening en het MML bevel rtrv-alms:cont om ononderbroken alarm updates te ontvangen.

PGW2200a mml>rtrv-alms:cont

Virtual Switch Controller 2003-12-20 091938

M  RTRV

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092041.308

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092043.488

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

1. Waarschuwingen wissen met behulp van de MML opdracht clr-alm:<comp>:"<alm cat>".

Opmerking: Van Cisco PGW 2200 release 9.4(1) clr-alms wordt verwijderd van de MML-opdracht (raadpleeg Cisco bug ID CSC63984 (alleen geregistreerde klanten) voor meer informatie). U kunt eerst de huidige alarmstatus herstellen met rtrv-alms. Wanneer u hulp in de ml-melding invoert, geeft u een lijst met alle MML-opdrachten.

2. Probeer de Circuit Identification Code (CIC) weer in gebruik te nemen (dit is mogelijk niet het geval).

1. Gebruik de opdracht MML unblk-cic op Cisco PGW 2200:<point code>:CIC=<number>. U kunt de CIC status vervolgens herstellen door de MML opdracht rtrv-cic te gebruiken:<point code>:CIC=<number>of door de trv-tc:all opdracht te gebruiken.

2. Gebruik op de NAS de configuratie opdracht ISDN-service dsl <dsl #> b_kanaal <kanaal #> status <0 = In service> beschikbaar onder de opdracht interface Serial0:15 interface. U kunt de B-kanaalstatus dan herstellen met behulp van de ISDN-servicecontract in het console-logbestand.

Bijvoorbeeld:

AS5300(config-if)#isdn service dsl 0 b_channel 1 state 0

3. Vervolgens kunt u ook een handmatige COT-test opnieuw uitvoeren. Handmatige COT-tests kunnen op Cisco PGW 2200 worden gestart zonder dat het SS7-netwerk een COT-test hoeft te starten.

Bijvoorbeeld op PGW2200a:

mml> tst-cot:

:CIC=

Als u COT-problemen tegenkomt, geeft u de opdracht debug isdn q931 op in de NAS, zoals in deze afbeelding wordt getoond.

Dit getal verklaart de MML tst-cot opdracht en de CCR verzonden naar SS7, inclusief de debug isdn q931 opdrachtoutput.

SS7 COT Problemen oplossen op Cisco PGW 2200 in Call Control

Deze sectie bevat de MGCP COT callflow voor de PGW 2200 Call Control-situatie. Het Media Gateway Control Protocol (MGCP) organiseert de communicatie tussen een Media Gateway Controller [Cisco PGW2200] en een Media Gateway [Cisco AS5xxx]. In deze sectie worden de gegevens van Cisco snooper in detail getoond voor een haarspelvraag met loopback COT' en een handmatige MML cot test van PGW 2200.

In dit getal is COT gestart door de PSTN-switch die de IAM-aanvraag verstuurt. Deze PSTN-switch rapporteert het testresultaat met behulp van een SS7 COT-bericht indien geslaagd of een SS7 Release-bericht indien mislukt. De Cisco PGW 2200 zet het verwante circuit in loopback-modus of in transpondermodus. Cisco PGW 2200 dat een IAM ontvangt die COT (of een CCR-bericht) aanvraagt, eerste controles voor de ExtCOT-parameter in het /opt/CiscoMGC/etc/properties.dat-bestand.

Gespreksvoorbeeld hacken met Loopback-up COT

Na ontvangst van het SS7 IAM bericht met de CONTINUITY CHECK IND = 1 wat Continuïteit_check_requirements_on_this_circuit, erkent de PGW 2200 dat om een continuïteitstest is gevraagd. Het stuurt direct een bericht van CRCX CreateConnection naar de Cisco Gateway met een M: achteruit om een achteruitgang op de binnenste koffer te zetten.

16:41:04.349197  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00093  CDPN=52929728 CGPN=3600

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x04

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           1 Continuity_check_required_on_this_circuit

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x01 0x13 0x25 0x29 0x79 0x82

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        52929728

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:04.380800  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 411 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose

M: loopback

R:

S:

X: 19A

De gateway van Cisco erkent [200 OK] de CRCX-berichten van de verbinding en stuurt de identificatie van de nieuwe verbinding en de sessiebeschrijving terug die wordt gebruikt om audiomateriaal te ontvangen:

16:41:04.406307  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 411 OK

I: 2

v=0

o=- 2 0 IN IP4 10.48.84.26

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.26

t=0 0

m=audio 17906 RTP/AVP 0 8 99 101 2 102 4 103 104 105 106 18 0 125 100

a=rtpmap:99 G.726-16/8000

a=rtpmap:101 G.726-24/8000

a=rtpmap:102 G.723.1-H/8000

a=rtpmap:103 G.723.1-L/8000

a=rtpmap:104 G.729b/8000

a=rtpmap:105 G.723.1a-H/8000

a=rtpmap:106 G.723.1a-L/8000

a=rtpmap:125 G.nX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100

a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar: a=fmtp:100 200-202

a=X-cap: 2 image udptl t38

16:41:04.430601  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 412 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose,nt:LOCAL

M: sendrecv

16:41:04.433474  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 412 OK

I: 3

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.354843  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> COT (05) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

Het COT passeert en het PSTN stuurt een "doorgetrokken continuïteit"-bericht (COT). PGW 2200 verstuurt dan een gewijzigd verbindingsbericht naar de Cisco gateway.

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x05 COT - Continuity_Msg

CONTINUITY IND.                1 continuity_check_successful

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.370661  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 414 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 2

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

S:

X: 19D

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.371148  1-003-1[02073]       1-010-1[02129]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00040  CDPN=929728F CGPN=3600

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           0 Continuity_check_not_required

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x81 0x10 0x29 0x79 0x82 0x0F

ODD/EVEN IND                   1 odd_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        929728F

EXTENSION DIGIT                F -ST

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x3D

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x1F

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x39

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x3D 0xC0

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.372707  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 414 OK

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.623454  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.640586  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 416 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 3

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

X: 19F

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.642898  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 416 OK

v=0

o=- 3 1 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.660510  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.384246  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.492711  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

U kunt ook de opdracht MML tst-cot uitvoeren om een duurzaamheidstest uit te voeren op een bepaald afstandsbediening.

- Formaat: T-code:<sig pad>:CIC=<number>

- Beschrijving:

- * Sig path-MML component naam van een provisioningcomponent signaal.

- * CIC=<number>—Een numerieke waarde die het ISUP-circuit-identificatienummer identificeert.

Bijvoorbeeld, deze MML opdracht voert een duurzaamheidstest uit op c7srv-bru7 voor CIC-2:

PGW2200a mml>tst-cot:c7srv-bru7:cic=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2002-09-19 13:26:51.530 WET

M RTRV

SCNF

"c7srv-bru7"

/* Passed */

;

PGW2200a mml>

Via het MGCP CRCX-bericht kunt u het co1 van 2010 Hz of [co2 van 1780 Hz] zien.

-----------------

MESSAGES DISPLAY

-----------------

Time stamp       Orig IP address      Dest IP address      Prot          Msg  Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:26:48.590752  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.050405  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.096961  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 200 12587 OK

I: D

v=0

o=- 13 0 IN IP4 10.48.84.110

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.110

t=0 0

m=audio 19198 RTP/AVP 18 0 8 101 102 2 103 4 104 105 106 107 125

99

a=rtpmap:101 G726-16/8000

a=rtpmap:102 G726-24/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G729b/8000

a=rtpmap:106 G7231a-H/8000

a=rtpmap:107 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:99 telephone-event/8000

a=fmtp:99 0-15

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 image udptl t38

13:26:51.120463  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> CCR (11) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.517150  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> NTFY 4 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

X: 312A

O: T/co1

13:26:51.531608  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> REL (0c) CIC=00002  Cause 16 = Normal Call Clearing

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.531939  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> 200 4 OK

C: 1AF

13:26:51.532220  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> DLCX 12589 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

I: D

R:

S:

X: 312C

13:26:51.577503  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 250 12589 OK

P: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PL=0, JI=0, LA=0

13:26:51.652675  3-005-1[06185]       3-005-2[06186]       ITU  ISUP. -> RLC (10) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

Opmerking: Continuïiteitstest is geen onderdeel van het UK ISUP V3 en COT-bericht is geen geldig bericht voor dit protocol.

Gerelateerde informatie

- Tech Notes voor de PGW 2200

- Configuratievoorbeelden voor de PGW 2200

- Ondersteuning voor spraaktechnologie

- Productondersteuning voor spraak- en IP-communicatie

- Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen